المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التحقق من الصحة

تحقق من صحة إعدادات المحول على RHEL.

تحقق من صحة إعدادات المحول على VMware ESXi.

تحقق من صحة إعدادات المحول مباشرة على UCS.

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند خيارات الضبط لمهايئات VNIC في وضع Intersight Managed Mode (IMM) من خلال ملفات تعريف الخادم.

المتطلبات الأساسية

إعدادات نظام التشغيل الموصى بها لمهايئات الإيثرنت:

يجب تهيئة سياسات الحوسبة والتخزين والإدارة التشغيلية مسبقا.

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- وضع Intersight المدار

- الاتصال الفعلي بالشبكة

- إعدادات مهايئ الإيثرنت الموصى به لنظام التشغيل

- عناصر ضبط VNIC

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- البرنامج الثابت UCS-B200-M5 4.2(1a)

- الارتباطات النسيجية Cisco UCS 6454، البرنامج الثابت 4.2(1e)

- برنامج Intersight كخدمة (SaaS)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الخطوة 1.  التعرف على مهايئ VIC ومعرف الفتحات على الخادم

انتقل إلى علامة التبويب الخوادم > جرد > تحديد الخيار محولات الشبكة.

الخطوة 2. إنشاء سياسة محول إيثرنت

قم بإنشاء سياسة محول الإيثرنت بالقيم المقترحة من قبل مورد نظام التشغيل.

انتقل إلى علامة التبويب سياسات > إنشاء سياسة > تحديد محول إيثرنت.

بمجرد إدخال قائمة إنشاء نهج، حدد المؤسسة وقم بتوفير اسم النهج.

الخطوة 3. قم بتكوين الإعدادات المقترحة بواسطة مورد نظام التشغيل. عادة، يتم تكوين الميزات المدرجة في نهج محول الإيثرنت:

- إستلام قوائم الانتظار

- إرسال قوائم الانتظار

- حجم الحلقة

- قوائم انتظار الإكمال

- المقاطعة

- إتاحة قياس جانب التلقي (RSS) أو توجيه تدفق التلقي السريع (ARFS)

ملاحظة: يعد كل من RSS و ARFS متبادلين بشكل خاص، لذلك قم بتكوين واحد فقط. لا تقم بتكوين كليهما.

قم بتعيين نهج محول الإيثرنت لنهج اتصال شبكة LAN بمجرد إنشائه.

الخطوة 4. إنشاء سياسة اتصال شبكة LAN

انتقل إلى علامة التبويب سياسات > إنشاء سياسة > اتصال شبكة LAN

حدد المؤسسة وقم بتوفير اسم النهج.

تحت الهدف، يحدد النظام الأساسي خادم UCS (Fi-Attach).

ضمن سياسة اتصال شبكة LAN، انتقل إلى قسم تكوين بطاقة واجهة الشبكة (vNIC) وشكلت واجهات شبكة على الأقل.  في هذا المثال، يتم إنشاء واجهات th0 و eth1.

في علامة التبويب إضافة بطاقة واجهة الشبكة (NIC) ، تحت عام، قم بتوفير الاسم eth0.

تحت قسم عنوان MAC، حدد عنوان بركة المناسب.

تحت قسم الوضع، قم بتكوين معرف الفتحة على هيئة MLOM.

أترك رابط PCI وخيارات ترتيب PCI مع القيمة 0 ومعرف المحول مع الخيار A.

انتقل إلى قائمة تسمية الأجهزة المتناسقة (CDN)، وحدد اسم بطاقة واجهة الشبكة (VNIC).

إضافة سياسة مجموعة شبكات الإيثرنت، وسياسة التحكم في شبكة الإيثرنت، وجودة خدمة الإيثرنت، ونهج مهايئ الإيثرنت.

كرر نفس الخطوات لإنشاء الواجهة eth 1، وشكلت PCI Link، وترتيب PCI ومفتاح id وفقا لذلك.

أخيرا، قم بإنشاء نهج اتصال شبكة LAN. وبمجرد إنشائها، قم بتعيينها على ملف تعريف خادم UCS.

الخطوة 5. إنشاء ملف تعريف خادم.

انتقل إلى علامة التبويب توصيفات، ثم حدد إنشاء ملف تعريف خادم UCS.

قم بتوفير تفاصيل المؤسسة والاسم.

حدد كافة التكوينات ذات الصلة مثل إعدادات الحوسبة والإدارة والتخزين.

تحت تشكيل الشبكة، حدد سياسة اتصال شبكة LAN المناسبة.

حدد نشر لتكوين ملف تعريف الخادم والتحقق من اكتمال جميع الخطوات بنجاح.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تحقق من صحة إعدادات المحول على RHEL.

للتحقق من الموارد المتاحة حاليا التي يوفرها مهايئ VIC، تحقق من قوائم انتظار الإرسال والاستقبال على ملف dmesg:

$ grep enic /var/log/dmesg | grep resources

تحقق من حجم حلقة الاتصال التي تم تكوينها.

ethtool -g interface_name

تحقق من صحة إعدادات المحول على VMware ESXi.

للتحقق من الموارد المتاحة الحالية التي يوفرها مهايئ VIC، تحقق من قوائم انتظار الإرسال والاستقبال باستخدام الأمر أدناه، حيث يمثل X رقم VMnic.

vsish -e get /net/pNics/vmnicX/txqueues/info

vsish -e get /net/pNics/vmnicX/rxqueues/info

قم بتشغيل هذا الأمر للتحقق من حجم الحلقة:

esxcli network nic ring current get -n vmnicX

تحقق من صحة إعدادات المحول مباشرة على UCS.

للتحقق من الإعدادات، قم بالاتصال بأي من منافذ ربط البنية عبر SSH.

قم بالتوصيل بمحول الخادم باستخدام الأمر توصيل محول x/y/z حيث يكون x هو رقم الهيكل، y هو رقم الفتحة وz هو رقم المحول.

عند التوصيل بالمحول، أدخل dBGSH عند تسجيل الدخول الإضافي.

قم بتشغيل الأمر attach-mcp.

بعد ذلك قم بتشغيل الأمر vnicl ، لسرد الأجهزة المتوفرة.

ابحث عن اسم معرف فئة المورد (ETH0) وETH1 وقم بتدقيق الإعدادات.

UCS-IMM-A# connect adapter 1/1/1

Entering character mode

Escape character is '^]'.

(none) login: dbgsh

adapter (top):1#

adapter (top):4# attach-mcp

adapter (mcp):1# vnicl

adapter (mcp):19# vnicl

================================

vnicid : 18

name : eth0

type : enet

state : UP

adminst : UP

flags : OPEN, INIT, LINKUP, NOTIFY_INIT, ENABLE, USING_DEVCMD2

ucsm name : eth0

spec_flags : MULTIFUNC, TRUNK

mq_spec_flags :

slot : 0

h:bdf : 0:03:00.0

vs.mac : 00:25:b5:01:00:46

mac : 00:25:b5:01:00:46

vifid : 801

vifcookie : 801

uif : 0

portchannel_bypass : 0x0

cos : 0

vlan : 0

rate_limit : unlimited

cur_rate : unlimited

stby_vifid : 0

stby_vifcookie : 0

stby_recovery_delay : 0

channel : 0

stdby_channel : 0

profile :

stdby_profile :

init_errno : 0

cdn : eth0

devspec_flags : TSO, LRO, RXCSUM, TXCSUM, RSS, RSSHASH_IPV4, RSSHASH_TCPIPV4, RSSHASH_IPV6, RSSHASH_TCPIPV6

lif : 18

vmode : STATIC

encap mode : NONE

host wq : [11-18] (n=8)

host rq : [2010-2017] (n=8) (h=0x080107da)

host cq : [2002-2017] (n=16)

host intr : [3008-3025] (n=18)

notify : pa=0x10384de000/40 intr=17

devcmd2 wq : [19] (n=1)

================================

vnicid : 19

name : eth1

type : enet

state : UP

adminst : UP

flags : OPEN, INIT, LINKUP, NOTIFY_INIT, ENABLE, USING_DEVCMD2

ucsm name : eth1

spec_flags : MULTIFUNC, TRUNK

mq_spec_flags :

slot : 0

h:bdf : 0:03:00.1

vs.mac : 00:25:b5:01:00:45

mac : 00:25:b5:01:00:45

vifid : 800

vifcookie : 800

uif : 1

portchannel_bypass : 0x0

cos : 0

vlan : 0

rate_limit : unlimited

cur_rate : unlimited

stby_vifid : 0

stby_vifcookie : 0

stby_recovery_delay : 0

channel : 0

stdby_channel : 0

profile :

stdby_profile :

init_errno : 0

cdn : eth1

devspec_flags : TSO, LRO, RXCSUM, TXCSUM, RSS, RSSHASH_IPV4, RSSHASH_TCPIPV4, RSSHASH_IPV6, RSSHASH_TCPIPV6

lif : 19

vmode : STATIC

encap mode : NONE

host wq : [20-27] (n=8)

host rq : [2002-2009] (n=8) (h=0x080107d2)

host cq : [1986-2001] (n=16)

host intr : [2976-2993] (n=18)

notify : pa=0x1038e27000/40 intr=17

devcmd2 wq : [28] (n=1)

================================

معلومات ذات صلة

الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

ملفات تعريف الخادم في Intersight

إرشادات الضبط لبطاقات الواجهة الظاهرية Cisco UCS (تقرير رسمي)

دليل ضبط أداء شبكة Red Hat Enterprise Linux