المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المشكلة

الحل

نظرة عامة على التصميم

تفاصيل الحل

الخطوة 1. تحضير

الخطوة 2. إنشاء عبارة Cisco Cloud باستخدام Cloud OnRamp لسير عمل Multicloud

الخطوة 3. في وحدة تحكم GCP، أضف اتصال بيني للشركاء

الخطوة 4. إستخدام اتصال Cloud OnRamp البيني في Cisco vManage لإنشاء اتصال DC

الخطوة 5. تكوين موجه DC لإنشاء أنفاق عبر الإنترنت وواجهات شبكات GCP

التحقق من الصحة

تكوين موجه SD-WAN لمنفذ DC الرئيسي

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستخدام اتصال Google السحابي البيني كنقل على الشبكة الواسعة (SD-WAN) معرف برمجيا.

معلومات أساسية

يستخدم عملاء المؤسسات الذين لديهم أحمال عمل على النظام الأساسي السحابي ل Google (GCP) اتصال السحابة البيني لمركز البيانات أو اتصال الوصل. وفي الوقت نفسه، فإن الاتصال العام بالإنترنت شائع جدا أيضا في مركز البيانات ويستخدم كأساس لاتصال شبكة SD-WAN بمواقع أخرى. يوضح هذا المقال كيف يمكن إستخدام الاتصال البيني بسحابة GCP كأساس ل Cisco SD-WAN.

إنه مشابه جدا لذلك الذي يصف نفس الحل ل AWS.

تتمثل الميزة الأساسية لاستخدام الاتصال البيني بسحابة GCP كوسيلة أخرى فقط لنقل شبكة SD-WAN من Cisco في القدرة على إستخدام سياسات SD-WAN عبر جميع عمليات النقل بما في ذلك الاتصال البيني بسحابة GCP. يمكن للعملاء إنشاء سياسات SD-WAN المستندة إلى التطبيقات وتوجيه التطبيقات الحيوية عبر الاتصال البيني عبر سحابة GCP وإعادة التوجيه عبر الإنترنت العام في حالة حدوث انتهاكات لاتفاقية مستوى الخدمة.

المشكلة

لا توفر منافذ الربط السحابي GCP إمكانيات SD-WAN الأصلية. الأسئلة النموذجية من عملاء SD-WAN بالمؤسسات هي:

- "هل يمكنني إستخدام الاتصال البيني بسحابة GCP كأساس ل Cisco SD-WAN"؟

- "كيف يمكنني الاتصال البيني بين شبكات GCP السحابية و Cisco SD-WAN"؟

- "كيف يمكنني إنشاء حل مرن وآمن وقابل للتطوير"؟

الحل

نظرة عامة على التصميم

تتمثل نقطة التصميم الأساسية في اتصال مركز البيانات عبر واجهة شبكة GCP السحابية بموجهات Cisco SD-Routers التي تم إنشاؤها بواسطة Cloud OnRamp للإمداد متعدد السحابة كما هو موضح في الصورة.

تتمثل فوائد هذا الحل فيما يلي:

- تلقائي بالكامل: يمكن إستخدام Cisco Cloud OnRamp ل Multicloud Automation لنشر SD-WAN Transport VPC باستخدام موجهات SD-WAN. يمكن اكتشاف أجهزة VPCs المضيفة كجزء من Cloud OnRamp وتخطيطها على شبكات SD-WAN بنقرة واحدة.

- اتصال SD-WAN الكامل عبر اتصال شبكات GCP السحابية: اتصال شبكات GCP السحابي هو مجرد نقل آخر SD-WAN. يمكن إستخدام جميع ميزات شبكة SD-WAN مثل السياسات القائمة على التطبيقات والتشفير وما إلى ذلك بشكل طبيعي على نفق SD-WAN عبر الاتصال البيني لسحابة GCP.

يرجى ملاحظة أن قابلية توسع هذا الحل تتفق مع أداء C8000V على بروتوكول GCP. يرجى الرجوع إلى SalesConnect للحصول على تفاصيل حول أداء C8000v على بروتوكول GCP.

تفاصيل الحل

النقطة الأساسية لفهم هذا الحل هي ألوان SD-WAN. يرجى ملاحظة أن موجهات GCP SD-WAN ستحتوي على لون خاص 2 لاتصال الإنترنت بالإضافة إلى الاتصال من خلال الاتصال البيني، سيتم تكوين أنفاق SD-WAN عبر الإنترنت باستخدام عناوين IP العامة بالإضافة إلى إنشاء أنفاق SD-WAN (باستخدام نفس الواجهة) عبر دوائر الاتصال البيني باستخدام عناوين IP الخاصة إلى DC/موقع. وهذا يعني أن موجه مركز البيانات (اللون biz-internet) سيؤسس اتصال بموجهات GCP SD-WAN (اللون الخاص2) عبر الإنترنت باستخدام عناوين IP العامة ومن خلال لونه الخاص عبر IP الخاص.

معلومات عامة حول ألوان SD-WAN:

تشير محددات موقع النقل (TLOCs) إلى واجهات نقل WAN (VPN 0) التي تتصل من خلالها موجهات SD-WAN بالشبكة الأساسية. يتم تعريف كل وحدة TLOC بشكل فريد من خلال مجموعة من عنوان IP للنظام الخاص بموجه SD-WAN، ولون واجهة شبكة WAN، وتضمين النقل (GRE أو IPsec). يتم إستخدام بروتوكول إدارة التغشية (OMP) من Cisco لتوزيع قوائم التحكم في الوصول (TLOC) (المعروف أيضا باسم مسارات TLOC)، وبادئات تغشية SD-WAN (المعروفة أيضا باسم مسارات OMP)، ومعلومات أخرى بين موجهات SD-WAN. من خلال مسارات TLOC، تعرف موجهات SD-WAN كيفية الوصول إلى بعضها البعض وإنشاء أنفاق VPN لبروتوكول IPsec مع بعضها البعض.

قد تجلس موجهات SD-WAN و/أو وحدات التحكم (vManage أو vSmart أو vBond) خلف أجهزة ترجمة عنوان الشبكة (NAT) داخل الشبكة.  عندما يصادق موجه SD-WAN إلى وحدة تحكم في vBond، فإن وحدة التحكم في vBond ستتعلم كلا من عنوان IP الخاص/رقم المنفذ العام وإعدادات عنوان IP/رقم المنفذ العامة لموجه SD-WAN أثناء التبادل. تعمل وحدات التحكم في vBond كأدوات مساعدة لاجتياز جلسة العمل لخوادم NAT (STUN)، مما يسمح لموجهات SD-WAN باكتشاف عناوين IP و/أو أرقام منافذ واجهة نقل WAN المعينة و/أو المترجمة.

على موجهات SD-WAN، يتم ربط كل عملية نقل WAN بزوج عناوين IP العام والخاص. يعتبر عنوان IP الخاص عنوان NAT السابق. هذا عنوان IP الذي تم تعيينه لواجهة WAN لموجه SD-WAN. على الرغم من أنه يعتبر هذا هو عنوان IP الخاص، إلا أن عنوان IP هذا يمكن أن يكون إما جزءا من مساحة عنوان IP القابلة للتوجيه العام أو جزءا من مساحة عنوان IP غير القابلة للتوجيه غير العامة الخاصة ب IETF RFC 1918. يعتبر عنوان IP العام عنوان ما بعد NAT. ويتم اكتشاف ذلك بواسطة خادم vBond عندما يتصل موجه SD-WAN مبدئيا بخادم vBond ويصادق عليه. كما يمكن أن يكون عنوان IP العام جزءا من مساحة عنوان IP القابل للتوجيه بشكل عام أو جزءا من مساحة عنوان IP غير القابلة للتوجيه بشكل عام الخاصة ب IETF RFC 1918. في غياب NAT، يكون كل من عناوين IP العامة والخاصة لواجهة نقل SD-WAN هي نفسها.

ألوان TLOC هي كلمات أساسية معرفة بشكل ثابت تستخدم لتعريف عمليات نقل WAN الفردية على كل موجه SD-WAN. يجب أن يكون لكل نقل عبر شبكة WAN على موجه SD-WAN محدد لون فريد. كما يتم إستخدام الألوان لتعريف نقل شبكة WAN المنفرد على أنه عام أو خاص. تعتبر الألوان Metro-ethernet و MPLS و Private1 و Private2 و Private3 و Private4 و Private5 و Private6 ألوان خاصة. أن تستخدم في شبكات خاصة أو أماكن حيث لا يوجد NAT. الألوان هي 3G، biz-internet، أزرق، برونزي، مخصص 1، custom2، custom3، افتراضي، ذهبي، أخضر، lte، إنترنت عام، أحمر، وفضي تعتبر ألوان عامة. والغرض منها أن تستخدم في الشبكات العامة أو في الأماكن التي لها عناوين IP العامة لواجهات النقل WAN، إما محليا أو عن طريق NAT.

يفرض اللون إستخدام عناوين IP الخاصة أو العامة عند الاتصال عبر مستويات التحكم والبيانات. عندما يحاول موجهات SD-WAN الاتصال ببعضها البعض، باستخدام واجهات نقل WAN بألوان خاصة، سيحاول كل جانب الاتصال بعنوان IP الخاص للموجه البعيد. إذا كان أحد الطرفين أو كلا الطرفين يستخدم ألوانا عامة، فسيحاول كل جانب الاتصال بعنوان IP العام للموجه البعيد. والاستثناء من ذلك هو عندما تكون معرفات الموقع الخاصة بجهازين هي نفسها. عندما تكون معرفات الموقع واحدة، ولكن الألوان عامة، سيتم إستخدام عناوين IP الخاصة للاتصال. وقد يحدث ذلك لموجهات SD-WAN التي تحاول الاتصال بوحدة تحكم vManage أو vSmart موجودة داخل نفس الموقع. لاحظ أن موجهات SD-WAN لا تقوم، بشكل افتراضي، بإنشاء أنفاق VPN ل IPsec بين بعضها البعض عندما تكون لها نفس معرفات الموقع.

فيما يلي الإخراج من موجه مركز البيانات، الذي يعرض أنفقين عبر الإنترنت (color biz-internet) ونفقين عبر اتصال شبكات GCP (color private1) إلى موجهات SD-WAN. ارجع إلى تكوين موجه DC الكامل في المرفق للحصول على مزيد من التفاصيل.

MP-IC-US-R1#sh sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX

SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec UPTIME TRANSITIONS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35.35.35.2  35  up  biz-internet  private2   162.43.150.15  35.212.162.72  12347  ipsec  7  1000  10  4:02:55:32  0

35.35.35.1  35  up  biz-internet  private2   162.43.150.15  35.212.232.51  12347  ipsec  7  1000  10  4:02:55:32  0

35.35.35.1  35  up  private1      private2   192.168.9.9    10.35.0.2      12347  ipsec  7  1000  10  0:00:00:16  0

35.35.35.2  35  up  private1      private2   192.168.9.9    10.35.0.3      12347  ipsec  7  1000  10  0:00:00:16  0

...

MP-IC-US-R1#

توضح هذه الصورة تفاصيل المخطط باستخدام عناوين IP وألوان SD-WAN، التي يتم إستخدامها للتحقق من الحل.

البرامج المستخدمة:

- وحدات التحكم في SD-WAN التي تشغل الإصدار 20.7.1.1

- تم محاكاة موجه مركز البيانات مع C8000v الذي يشغل 17.06.01a المزود من خلال vManage Cloud onRamp للتوصيل البيني مع Megaport

- موجهات SD-WAN في GCP: C8000v التي تشغل الإصدار 17.06.01a مزودة عبر vManage Cloud onRamp ل Multicloud

الخطوة 1. تحضير

تأكد من أن Cisco vManage لديه حساب GCP عامل معرف وتم تكوين إعدادات Cloud onRamp العمومية بشكل صحيح.

كما يرجى تحديد حساب شريك في خدمة Interconnect في vManage أيضا. في هذه المدونة، يتم إستخدام المنفذ الرئيسي كشريك اتصال بيني، حتى يمكنك تحديد حساب مناسب وإعدادات عمومية.

الخطوة 2. إنشاء عبارة Cisco Cloud باستخدام Cloud OnRamp لسير عمل Multicloud

هذه عملية مباشرة: حدد جهازي SD-WAN، وقم بإرفاق قالب GCP الافتراضي، ثم قم بالنشر. يرجى الرجوع إلى Cloud OnRamp للحصول على وثائق Multicloud للحصول على تفاصيل.

الخطوة 3. في وحدة تحكم GCP، أضف اتصال بيني للشركاء

أستخدم سير عمل التكوين GCP خطوة بخطوة (اتصال مختلط > اتصال بيني) لإنشاء اتصال بيني للشركاء مع شريك محدد، في حالة هذه المدونة - باستخدام MegPort كما هو موضح في الصورة.

الرجاء تحديد الخيار الذي لدي بالفعل موفر خدمة.

لتسهيل الإيضاح، يتم إستخدام خيار إنشاء شبكة VLAN واحدة دون نسخ الاحتياطية.

حدد اسم الشبكة الصحيح، والذي تم إنشاؤه مسبقا بواسطة Cloud OnRamp لسير عمل Multicloud. تحت VLAN قسم، أنت يستطيع خلقت جديد GCR مسحاج تخديد وعينت اسم ل ال VLAN، أي فيما بعد سيظهر في السحابة على Ramp اتصال بيني قسم.

وتعكس هذه الصورة كل النقاط التي ذكرت.

في الأساس، بمجرد اكتمال الخطوة 3. يمكنك ببساطة التقاط تكوين BGP وإجراء الاتصال استنادا إلى ما استخدمه موفر Interconnect. في هذه الحالة، يتم إستخدام Megaport للاختبار. ومع ذلك، يمكنك إستخدام أي نوع من أنواع الاتصال البيني الذي يمكن أن يكون عبر Megaport أو Equinix أو MSP.

الخطوة 4. إستخدام اتصال Cloud OnRamp البيني في Cisco vManage لإنشاء اتصال DC

مثل مدونة AWS، أستخدم سير عمل اتصال Cisco Cloud OnRamp البيني مع MegPort لإنشاء موجه مركز البيانات واستخدامه ل GCP Cloud Interconnect. الرجاء ملاحظة أنه يتم إستخدام Megaport هنا فقط لأغراض الاختبار، إذا كان لديك بالفعل إعداد مركز بيانات، فلا حاجة لاستخدام Megaport.

في Cisco vManage، حدد موجه SD-WAN حر واحد، وقم بإرفاق قالب CoR MegPort الافتراضي، ونشره كعبارة Cisco Cloud في MegPort باستخدام سير عمل CoR Interconnect.

بمجرد أن يكون موجه Cisco SD-WAN في MegPort نشطا، أستخدم سير عمل CoR Interconnect لإنشاء اتصال كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 5. تكوين موجه DC لإنشاء أنفاق عبر الإنترنت وواجهات شبكات GCP

أدخل موجه المنفذ الرئيسي SD-WAN في وضع واجهة سطر الأوامر وانقل التكوين من جانب الخدمة إلى VPN0. لأن بروتوكول GCP يستخدم عناوين IP 169.254.x.y، يمكنك إنشاء واجهة الاسترجاع1 على موجه DC واستعمالها لاتصال SD-WAN عبر الارتباطات السحابية ل GCP.

وفيما يلي الأجزاء ذات الصلة من تكوين موجه التيار المستمر.

interface Loopback1

no shutdown

ip address 192.168.9.9 255.255.255.255

!

!

interface Tunnel2

ip unnumbered Loopback1

tunnel source Loopback1

tunnel mode sdwan

!

!

interface GigabitEthernet1.215

encapsulation dot1Q 215

ip address 169.254.145.226 255.255.255.248

ip mtu 1440

!

!

router bgp 64513

bgp log-neighbor-changes

neighbor 169.254.145.225 remote-as 16550

neighbor 169.254.145.225 description MP-GCP-SJ-Peering

neighbor 169.254.145.225 ebgp-multihop 4

!

address-family ipv4

network 192.168.9.9 mask 255.255.255.255

neighbor 169.254.145.225 activate

neighbor 169.254.145.225 send-community both

exit-address-family

!

!

sdwan

interface Loopback1

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 100 weight 1

color private1

max-control-connections 0

allow-service all

!

الرجاء الرجوع إلى تكوين موجه DC الكامل في القسم الأخير من المستند.

التحقق من الصحة

حالة الاتصال عبر سحابة GCP:

اتصال BGP بين موجه مركز البيانات و WAN GCR منفذ اتصال السحابة:

MP-IC-US-R1#sh ip ro bgp

...

10.0.0.0/27 is subnetted, 1 subnets

B 10.35.0.0 [20/100] via 169.254.145.225, 01:25:26

MP-IC-US-R1#

تكوين موجه SD-WAN لمنفذ DC الرئيسي

MP-IC-US-R1#sh sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX

SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec UPTIME TRANSITIONS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.12.1.11 12 up biz-internet public-internet 162.43.150.15 13.55.49.253 12426 ipsec 7 1000 10 4:02:55:32 0

35.35.35.2 35 up biz-internet private2 162.43.150.15 35.212.162.72 12347 ipsec 7 1000 10 4:02:55:32 0

35.35.35.1 35 up biz-internet private2 162.43.150.15 35.212.232.51 12347 ipsec 7 1000 10 4:02:55:32 0

61.61.61.61 61 down biz-internet biz-internet 162.43.150.15 162.43.145.3 12427 ipsec 7 1000 NA 0

61.61.61.61 61 down biz-internet private1 162.43.150.15 198.18.0.5 12367 ipsec 7 1000 NA 0

35.35.35.1 35 up private1 private2 192.168.9.9 10.35.0.2 12347 ipsec 7 1000 10 0:00:00:16 0

35.35.35.2 35 up private1 private2 192.168.9.9 10.35.0.3 12347 ipsec 7 1000 10 0:00:00:16 0

10.12.1.11 12 down private1 public-internet 192.168.9.9 13.55.49.253 12426 ipsec 7 1000 NA 0

61.61.61.61 61 down private1 biz-internet 192.168.9.9 162.43.145.3 12427 ipsec 7 1000 NA 0

61.61.61.61 61 down private1 private1 192.168.9.9 198.18.0.5 12367 ipsec 7 1000 NA 0

MP-IC-US-R1#sh ip ro bgp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is 162.43.150.14 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/27 is subnetted, 1 subnets

B 10.35.0.0 [20/100] via 169.254.145.225, 00:03:17

MP-IC-US-R1#

MP-IC-US-R1#sh sdwa

MP-IC-US-R1#sh sdwan runn

MP-IC-US-R1#sh sdwan running-config

system

location "55 South Market Street, San Jose, CA -95113, USA"

gps-location latitude 37.33413

gps-location longitude -121.8916

system-ip 34.34.34.1

overlay-id 1

site-id 34

port-offset 1

control-session-pps 300

admin-tech-on-failure

sp-organization-name MC-Demo-npitaev

organization-name MC-Demo-npitaev

port-hop

track-transport

track-default-gateway

console-baud-rate 19200

no on-demand enable

on-demand idle-timeout 10

vbond 54.188.241.123 port 12346

!

service tcp-keepalives-in

service tcp-keepalives-out

no service tcp-small-servers

no service udp-small-servers

hostname MP-IC-US-R1

username admin privilege 15 secret 9 $9$3V6L3V6L2VUI2k$ysPnXOdg8RLj9KgMdmfHdSHkdaMmiHzGaUpcqH6pfTo

vrf definition 10

rd 1:10

address-family ipv4

route-target export 64513:10

route-target import 64513:10

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

!

ip arp proxy disable

no ip finger

no ip rcmd rcp-enable

no ip rcmd rsh-enable

no ip dhcp use class

ip bootp server

no ip source-route

no ip http server

no ip http secure-server

ip nat settings central-policy

cdp run

interface GigabitEthernet1

no shutdown

arp timeout 1200

ip address dhcp client-id GigabitEthernet1

no ip redirects

ip dhcp client default-router distance 1

ip mtu 1500

load-interval 30

mtu 1500

negotiation auto

exit

interface GigabitEthernet1.215

no shutdown

encapsulation dot1Q 215

ip address 169.254.145.226 255.255.255.248

no ip redirects

ip mtu 1440

exit

interface Loopback1

no shutdown

ip address 192.168.9.9 255.255.255.255

exit

interface Tunnel1

no shutdown

ip unnumbered GigabitEthernet1

no ip redirects

ipv6 unnumbered GigabitEthernet1

no ipv6 redirects

tunnel source GigabitEthernet1

tunnel mode sdwan

exit

interface Tunnel2

no shutdown

ip unnumbered Loopback1

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback1

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback1

tunnel mode sdwan

exit

clock timezone UTC 0 0

logging persistent size 104857600 filesize 10485760

no logging monitor

logging buffered 512000

logging console

aaa authentication login default local

aaa authorization exec default local

aaa server radius dynamic-author

!

router bgp 64513

bgp log-neighbor-changes

neighbor 169.254.145.225 remote-as 16550

neighbor 169.254.145.225 description MP-GCP-SJ-Peering

neighbor 169.254.145.225 ebgp-multihop 4

address-family ipv4 unicast

neighbor 169.254.145.225 activate

neighbor 169.254.145.225 send-community both

network 192.168.9.9 mask 255.255.255.255

exit-address-family

!

timers bgp 60 180

!

snmp-server ifindex persist

line aux 0

stopbits 1

!

line con 0

speed 19200

stopbits 1

!

line vty 0 4

transport input ssh

!

line vty 5 80

transport input ssh

!

lldp run

nat64 translation timeout tcp 3600

nat64 translation timeout udp 300

sdwan

interface GigabitEthernet1

tunnel-interface

encapsulation ipsec weight 1

no border

color biz-internet

no last-resort-circuit

no low-bandwidth-link

no vbond-as-stun-server

vmanage-connection-preference 5

port-hop

carrier default

nat-refresh-interval 5

hello-interval 1000

hello-tolerance 12

allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

interface Loopback1

tunnel-interface

encapsulation ipsec preference 100 weight 1

color private1

max-control-connections 0

allow-service all

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

no allow-service snmp

no allow-service bfd

exit

exit

appqoe

no tcpopt enable

no dreopt enable

!

omp

no shutdown

send-path-limit 4

ecmp-limit 4

graceful-restart

no as-dot-notation

timers

holdtime 60

advertisement-interval 1

graceful-restart-timer 43200

eor-timer 300

exit

address-family ipv4

advertise bgp

advertise connected

advertise static

!

address-family ipv6

advertise bgp

advertise connected

advertise static

!

!

!

licensing config enable false

licensing config privacy hostname false

licensing config privacy version false

licensing config utility utility-enable false

bfd color lte

hello-interval 1000

no pmtu-discovery

multiplier 1

!

bfd default-dscp 48

bfd app-route multiplier 2

bfd app-route poll-interval 123400

security

ipsec

rekey 86400

replay-window 512

!

!

sslproxy

no enable

rsa-key-modulus 2048

certificate-lifetime 730

eckey-type P256

ca-tp-label PROXY-SIGNING-CA

settings expired-certificate drop

settings untrusted-certificate drop

settings unknown-status drop

settings certificate-revocation-check none

settings unsupported-protocol-versions drop

settings unsupported-cipher-suites drop

settings failure-mode close

settings minimum-tls-ver TLSv1

dual-side optimization enable

!

MP-IC-US-R1#

MP-IC-US-R1#

MP-IC-US-R1#

MP-IC-US-R1#sh run

Building configuration...

Current configuration : 4628 bytes

!

! Last configuration change at 19:42:11 UTC Tue Jan 25 2022 by admin

!

version 17.6

service tcp-keepalives-in

service tcp-keepalives-out

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

! Call-home is enabled by Smart-Licensing.

service call-home

platform qfp utilization monitor load 80

no platform punt-keepalive disable-kernel-core

platform console virtual

!

hostname MP-IC-US-R1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

vrf definition 10

rd 1:10

!

address-family ipv4

route-target export 64513:10

route-target import 64513:10

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

vrf definition 65528

!

address-family ipv4

exit-address-family

!

logging buffered 512000

logging persistent size 104857600 filesize 10485760

no logging monitor

!

aaa new-model

!

!

aaa authentication login default local

aaa authorization exec default local

!

!

!

!

!

aaa server radius dynamic-author

!

aaa session-id common

fhrp version vrrp v3

ip arp proxy disable

!

!

!

!

!

!

!

ip bootp server

no ip dhcp use class

!

!

!

no login on-success log

ipv6 unicast-routing

!

!

!

!

!

!

!

subscriber templating

!

!

!

!

!

!

!

multilink bundle-name authenticated

!

!

!

!

!

!

!

!

!

crypto pki trustpoint TP-self-signed-1238782368

enrollment selfsigned

subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1238782368

revocation-check none

rsakeypair TP-self-signed-1238782368

!

crypto pki trustpoint SLA-TrustPoint

enrollment pkcs12

revocation-check crl

!

!

crypto pki certificate chain TP-self-signed-1238782368

crypto pki certificate chain SLA-TrustPoint

!

!

!

!

!

!

!

!

license udi pid C8000V sn 9SRWHHH66II

license boot level network-premier+dna-premier

diagnostic bootup level minimal

memory free low-watermark processor 202832

!

!

spanning-tree extend system-id

!

username admin privilege 15 secret 9 $9$3V6L3V6L2VUI2k$ysPnXOdg8RLj9KgMdmfHdSHkdaMmiHzGaUpcqH6pfTo

!

redundancy

!

!

!

!

no crypto ikev2 diagnose error

!

!

lldp run

cdp run

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface Loopback1

ip address 192.168.9.9 255.255.255.255

!

interface Loopback65528

vrf forwarding 65528

ip address 192.168.1.1 255.255.255.255

!

interface Tunnel1

ip unnumbered GigabitEthernet1

no ip redirects

ipv6 unnumbered GigabitEthernet1

no ipv6 redirects

tunnel source GigabitEthernet1

tunnel mode sdwan

!

interface Tunnel2

ip unnumbered Loopback1

no ip redirects

ipv6 unnumbered Loopback1

no ipv6 redirects

tunnel source Loopback1

tunnel mode sdwan

!

interface GigabitEthernet1

ip dhcp client default-router distance 1

ip address dhcp client-id GigabitEthernet1

no ip redirects

load-interval 30

negotiation auto

arp timeout 1200

!

interface GigabitEthernet1.215

encapsulation dot1Q 215

ip address 169.254.145.226 255.255.255.248

no ip redirects

ip mtu 1440

arp timeout 1200

!

router omp

!

router bgp 64513

bgp log-neighbor-changes

neighbor 169.254.145.225 remote-as 16550

neighbor 169.254.145.225 description MP-GCP-SJ-Peering

neighbor 169.254.145.225 ebgp-multihop 4

!

address-family ipv4

network 192.168.9.9 mask 255.255.255.255

neighbor 169.254.145.225 activate

neighbor 169.254.145.225 send-community both

exit-address-family

!

ip forward-protocol nd

no ip http server

no ip http secure-server

!

ip nat settings central-policy

ip nat route vrf 65528 0.0.0.0 0.0.0.0 global

no ip nat service H225

no ip nat service ras

no ip nat service rtsp udp

no ip nat service rtsp tcp

no ip nat service netbios-ns tcp

no ip nat service netbios-ns udp

no ip nat service netbios-ssn

no ip nat service netbios-dgm

no ip nat service ldap

no ip nat service sunrpc udp

no ip nat service sunrpc tcp

no ip nat service msrpc tcp

no ip nat service tftp

no ip nat service rcmd

no ip nat service pptp

no ip ftp passive

ip scp server enable

!

!

!

!

!

!

!

!

control-plane

!

!

mgcp behavior rsip-range tgcp-only

mgcp behavior comedia-role none

mgcp behavior comedia-check-media-src disable

mgcp behavior comedia-sdp-force disable

!

mgcp profile default

!

!

!

!

!

!

line con 0

stopbits 1

speed 19200

line aux 0

line vty 0 4

transport input ssh

line vty 5 80

transport input ssh

!

nat64 translation timeout udp 300

nat64 translation timeout tcp 3600

call-home

! If contact email address in call-home is configured as sch-smart-licensing@cisco.com

! the email address configured in Cisco Smart License Portal will be used as contact email address to send SCH notifications.

contact-email-addr sch-smart-licensing@cisco.com

profile "CiscoTAC-1"

active

destination transport-method http

!

!

!

!

!

!

netconf-yang

netconf-yang feature candidate-datastore

end

MP-IC-US-R1#

MP-IC-US-R1#

MP-IC-US-R1#sh ver

Cisco IOS XE Software, Version 17.06.01a

Cisco IOS Software [Bengaluru], Virtual XE Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 17.6.1a, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2021 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 21-Aug-21 03:20 by mcpre

Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2021 by cisco Systems, Inc.

All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are

licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The

software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes

with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such

GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the

documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,

or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE

software.

ROM: IOS-XE ROMMON

MP-IC-US-R1 uptime is 4 days, 3 hours, 2 minutes

Uptime for this control processor is 4 days, 3 hours, 3 minutes

System returned to ROM by reload

System image file is "bootflash:packages.conf"

Last reload reason: factory-reset

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

Technology Package License Information:

Controller-managed

The current throughput level is 250000 kbps

Smart Licensing Status: Registration Not Applicable/Not Applicable

cisco C8000V (VXE) processor (revision VXE) with 2028465K/3075K bytes of memory.

Processor board ID 9SRWHHH66II

Router operating mode: Controller-Managed

1 Gigabit Ethernet interface

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

3965112K bytes of physical memory.

11526144K bytes of virtual hard disk at bootflash:.

Configuration register is 0x2102

MP-IC-US-R1#