المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التكوينات

التحقق من الصحة

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء تحديث كلمة مرور shell الخاصة بخادم EPNM.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن أنت تعرف هذا موضوع:

- مدير الشبكة المتطورة القابلة للبرمجة (EPNM)

- كلمة مرور الهيكل الحالية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج EPNM، الإصدار 7.x

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

ملاحظة: تتطلب هذه العملية أن تعرف كلمة مرور الهيكل الحالية

التكوينات

الخطوة 1. سجل الدخول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب EPNM كمسؤول:

الخطوة 2. قم بتشغيل الأمر shell disable" وأدخل كلمة مرور shell الحالية عندما يطلب:

epnm/admin# shell disable

Enter shell access password :

shell access is disabled

epnm/admin#

الخطوة 3. قم بتشغيل الأمر shell" وأدخل كلمة مرور shell الجديدة عند طلبها:

epnm/admin# shell

Shell access password is not set

Configure password for shell access

Password :

Password Again :

Shell access password is set

Run the command again to enter shell

epnm/admin#

التحقق من الصحة

قم بتشغيل الأمر shell" باستخدام كلمة المرور المحدثة للتحقق من إذا قمت بالإفلات إلى طبقة Linux:

epnm/admin#

epnm/admin# shell

Enter shell access password :

Starting bash shell ...

ade #

ade #