المحتويات

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تشغيل التحقق من جاهزية الترقية في مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco 2.3.5.x.

الخلفية

قبل Cisco DNA Center 2.3.5.x، تم إستخدام أداة AURA لتقييم مدى إستعداد مجموعة ما للترقية. مع تطبيق Restricted Shell بالكامل في 2.3.5.x، يتم الآن تنفيذ معظم عمليات التحقق من ترقية AURA في مركز DNA من Cisco. يقدم هذا المستند إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية التحقق من إستعداد الترقية لمجموعة ما.

كيفية تشغيل الاستعداد للترقية

تعد "الاستعداد للترقية" جزءا من العديد من أدوات التحقق الجديدة الموجودة على صفحة "حالة النظام".

1. من قائمة الهمبرجر الخاصة ب GUI لمركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco، انقر فوق System > صحة النظام.

2. في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة حماية النظام، انقر على أدوات وحدد أداة التحقق من الصحة.

3. إذا كنت تقوم بتشغيل أداة التحقق من الصحة لأول مرة، فانقر فوق "تشغيل التحقق من الصحة الجديد" ثم انتقل إلى الخطوة 5.

4. إذا قمت بتشغيل أي عمليات تحقق من الصحة في الماضي، انقر فوق إضافة.

5. في صفحة تشغيل التحقق من الصحة الجديدة، أدخل اسما، ثم حدد مربع حالة الاستعداد للترقية ثم انقر فوق تشغيل.

6. تنتهي عملية التحقق عادة في دقيقة واحدة. قم بتحديث المستعرض لإظهار أحدث حالة. هنا يتم عرض تشغيل التحقق من الصحة الذي تم إكماله.

7. يبين عمود الحالة ما إذا كانت هناك أية أخطاء أو تحذيرات أو معلومات أخرى. انقر فوق حالة العرض.

8. إذا كانت حالة كل إختبار من إختبارات التحقق من الصحة هي "معلومات"، فيرجى الانتقال إلى ترقية المجموعة. في حالة وجود أية أخطاء، يرجى تصحيحها قبل إجراء الترقية. يمكن تصدير هذا التقرير بالنقر فوق تصدير في الزاوية العليا اليمنى. يتم تنزيل التقرير كملف PDF ويمكن مراجعته باستخدام TAC إذا لزم الأمر.