المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

تخطي المزامنة المستندة إلى الحدث

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء لتخطي المزامنة المستندة إلى الحدث في مخزون مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco.

معلومات أساسية

يوصى بأن يكون لديك الإصدار 2.3.3.x من برنامج مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco والإصدارات الأحدث.

تخطي المزامنة المستندة إلى الحدث

عندما يقوم منفذ وصول من جهاز شبكة تتم إدارته بواسطة نقاط وصول مركز بنية الشبكة الرقمية (DNAC) من Cisco أو عمليات ربط/فصل نقطة وصول (AP)، فإنه يشغل مزامنة داخلية لجهاز الشبكة هذا من المخزون. تلاحظ أنه في بعض الأحيان تكون الأجهزة في حالة "مزامنة" مستمرة ونادرا ما تصل إلى حالة "مدارة". هذا سلوك متوقع في Cisco DNAC لأن Cisco DNAC يحتاج إلى الحصول على تحديث حول التغييرات التي تحدث في أجهزة الشبكة ولمعلومات محدثة في قاعدة بيانات الضمان.

يجب على الشخص أن يكتشف دائما سبب حدوث الجنيحات وأن يصلح هذه المشكلة في المصدر.

ومع ذلك، في بعض الأحيان، بسبب حالة المزامنة المستمرة، يفشل المرء في تنفيذ بعض العمليات أو تكون بيانات الضمان غير كاملة.

كحل بديل، يمكنك تمييز جهاز الشبكة في مخزون Cisco DNAC، والذي من شأنه أن يساعد Cisco DNAC في معرفة أن هذا الجهاز تم تمييزه ليتم تخطيه من المزامنة المستندة إلى الحدث.

1. أولا، قم بإنشاء العلامة. يرجى الملاحظة، يجب أن يكون اسم العلامة INV_EVENT_SYNC_DISABLED  .

حدد "إنشاء علامة تمييز جديدة" تحت خيار "علامة تمييز"

إضافة اسم علامة تمييز محدد، يمكنك تعيين مرشحات خاصة بالجهاز لعلامة التمييز هذه.

2. قم بإرفاق العلامة بالجهاز المحدد وانقر فوق Apply  كما هو موضح في الصورة.

حدد خيار "تمييز" ثم حدد علامة التمييز التي تم إنشاؤها حديثا وانقر فوق "تطبيق"

بمجرد تطبيق علامة التمييز بنجاح، سيظهر المخزون العلامة المطبقة