المحتويات

المقدمة

1. توفير الأجهزة:

2. أجهزة بنية SDA إضافة/إزالة/تحرير الإمداد

3. VitualNetwork - إمداد تجمع IP

4. إلحاق المضيف - تخصيص المنفذ

5 - التشغيل التلقائي للشبكة المحلية

المقدمة

يسرد هذا المقال مختلف عمليات التحقق المسبق، وعمليات التحقق من الخدمة (DoS) والجهات (DoS) التي يمكن للمستخدم اتباعها لتجنب المزالق أثناء توفير بنية الوصول المحدد (SDA) لبرنامج Cisco DNA Center. فيما يلي قائمة بحالات إستخدام التوفير وقائمة التحقق.

1. توفير الأجهزة:

1. تأكد من إمكانية الوصول إلى الجهاز ومن أنه في حالة مدارة في تطبيق مخزون مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco.

2. تحقق من صفحة تصميم الشبكة وتأكد من الاحتفاظ بإعدادات مستوى الموقع المطابقة (بيانات الاعتماد وخادم AAA).

3. تحقق مما إذا كانت هناك أي عملية تزويد على مستوى البنية قيد التشغيل على موقع البنية حيث تم توصيل الجهاز.

4. تأكد من أن تكامل Cisco ISE(Identity Service Engine) نشط وأن هناك جهاز الوصول إلى الشبكة (NAD) الذي تم إنشاؤه لهذا الجهاز في Identity Services Engine (ISE).

5. تحقق وتأكد من أن حالة التوفير ليست في حالة "التكوين".

6. إذا كنت ترغب في تغيير عنوان IP الخاص بإدارة الجهاز، فعليك تغييره أولا على صفحة جرد مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco. بعد ذلك، قم بتغييره على الجهاز. لتجنب أي تعارضات في عنوان IP، قم بإعادة مزامنة صفحة المخزون (المخزون > جهاز إعادة المزامنة).

7. تأكد من أن الأجهزة الموجودة في البنية لا تقوم بإرسال ملائمات مثل LINK_UP أو LINK_DOWN.

8. قبل تنفيذ أي عملية إعداد أو عملية بناء، راجع حدود المقياس في صفحة بيانات مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco.

2. أجهزة بنية SDA إضافة/إزالة/تحرير الإمداد

1. تأكد من إمكانية الوصول إلى الجهاز الذي تحتاج إليه الإضافة/الإزالة ومن أنه في حالة مدارة في تطبيق جرد مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco.

2. تأكد من أن الجهاز لا يزال جزءا من الشبكة قبل إزالة الجهاز من البنية.

3. تحقق مما إذا كانت هناك أي عملية تزويد على مستوى البنية قيد التشغيل على موقع البنية حيث تم توصيل الجهاز.

4. في حالة إزالة أجهزة توصيل الحد/التحكم، قم بالاستبدال، تأكد من إمكانية الوصول إلى جميع الأجهزة الطرفية ومن أنها قابلة للإدارة في تطبيق مخزون مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA).

5. إذا كان هناك أي فشل إمداد سابق على نطاق Fabric في عدد قليل من الأجهزة، فقم بإعادة تزويد هذه الأجهزة بحيث يتم دفع تكوين البنية الأحدث إلى جميع الأجهزة.

6. يرجى عدم محاولة إزالة الجهاز من تطبيق الجرد لمركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco حتى تتم إزالة الجهاز من البنية. لا تستخدم واجهة برمجة تطبيقات (API) المخزون لإزالة الجهاز من المخزون. لن تقوم واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالمخزون بتنظيف بيانات البنية من المحول وكذلك قاعدة بيانات مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco (DataBase).

7. اعتبارا من 1.3.3.x، لا يوجد دعم ل "تفويض البضائع العائدة لجهاز البنية (RMA) في مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco. تتمثل أفضل طريقة لتكوين عقدة حد أو حافة RMA في إزالتها من البنية واستخدام تدفق عمل RMA لاستبدال الجهاز وإضافته مرة أخرى إلى البنية.

8. لا تقم بتضمين الأجهزة التي يتعذر الوصول إليها كجزء من البنية.

9. قبل إضافة جهاز إلى البنية، تأكد من أن الجهاز أو الواجهة لا تحتوي على تكوين مرتبط بالنسيج، بما في ذلك تكوين منفذ محول.

10. امسح تكوين الجهاز يدويا قبل إضافة الجهاز إلى البنية. إذا قمت بإزالة جهاز يتعذر الوصول إليه من البنية، فسيتم الاحتفاظ بالتكوين على الجهاز.

11. تأكد من أن تكوين القالب المعرف من قبل المستخدم لا يتعارض مع تكوين البنية.

12. لا تؤدي إزالة جهاز من المخزون إلى مسح أي تكوين مزود عبر قالب.

13. لمنع زمن انتقال الإمداد أو الفشل، لا تستخدم تكوين تفويض على مستوى الأوامر في أجهزة البنية في بيئة تم تطويرها.

14. لا تقم بإعادة توفير جهاز أثناء وجود عملية توفير على مستوى البنية قيد التقدم.

15. لا تقم بتكوين أي تكوين يدوي مرتبط بالنسيج على الجهاز.

3. VitualNetwork - إمداد تجمع IP

أ. تحقق من صفحة "التصميم" وتأكد من عرض حجز تجمع IP في واجهة المستخدم وتأكد من صحة قيمة النسبة المئوية المستخدمة.

ب. إذا فشلت عملية توفير اقتران تجمع VirtualNetwork-IP لأي جهاز في البنية، فتحقق من السبب وحاول إعادة توفير هذه المحولات الفاشلة قبل الانتقال إلى الإعداد التالي.

c. إذا لم يتم إدراج أي تجمع IP عند إضافة مقطع، فتحقق من صفحة حجز تجمع IP للتصميم → وتأكد من عدم إستخدامه بنسبة 100٪.

د. لا تقم بإضافة/إزالة/تحرير أجهزة حد/حافة شبكة Fabric أثناء وجود إعداد تجمع IP لشبكة VN قيد التقدم في البنية المحددة.

هـ. قبل إزالة أي الرقيب (علامة مجموعة قابلة للتطوير) من صفحة الشبكة الخاصة الظاهرية (VN)، تحقق مما إذا كان سيتم إستخدامه في أي من اقترانات تجمع شبكات VN-IP الحالية.

هـ. قبل إزالة أي تجمع IP، تحقق وتأكد من أنه لا يتم إستخدامه في أي من تعيين المنفذ الثابت.

4. إلحاق المضيف - تخصيص المنفذ

أ. تحقق من أنه يتم عرض جميع منافذ الوصول للجهاز وتأكد من ذلك. وإلا، فنحن بحاجة إلى التحقق من المحول أو تطبيق مخزون مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco.

ب. إذا لم يتم عرض عدد قليل من الواجهات، فتحقق من مصفوفة توافق SDA وتأكد من دعم الجهاز (مصفوفة توافق SDA).

c. إذا رأيت أي أختلاف في تعيين المنفذ في صفحة توافق البنية، فقم بإعادة توفير المنفذ (مسح وتكوين) من مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco أثناء نافذة صيانة وأعد التحقق من التوافق.

5 - التشغيل التلقائي للشبكة المحلية

1. قبل بدء تشغيل التشغيل التلقائي لشبكة LAN، اتبع الخطوات الواردة في دليل نشر أتمتة شبكة DNA Center SD-Access من Cisco.

2. إذا تم حذف جهاز LAN المؤتمت من مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco، فعليك بإضافته مرة أخرى عبر أتمتة شبكة LAN. لا تقم بإضافته مرة أخرى عبر صفحة "المخزون" أو "الاكتشاف".

3. لا تقم بتعديل تكوين الواجهة التلقائية لشبكة LAN في الجهاز يدويا، بما في ذلك Loopback0 أو Loopback60000.

4. لا تقم بنقل تكوين واجهة LAN المؤتمتة من المستوى الثالث من واجهة إلى واجهة أخرى أو من جهاز إلى جهاز آخر يدويا.

5. لا تستخدم عنوان IP من المجموعة الأساسية لأي غرض آخر في الشبكة. إستخدام تجمع مخصص للأسفل

6. تأكد من أن الرقم التسلسلي لعامل PnP غير موجود بالفعل في ISE NAD وفي صفحة PnP.