المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

الوصف

الاتصال بالشبكة

سيناريوهات الفشل وسلوك نظام المجموعة

خيار المخطط المادي 1

الخيار الهيكلي المادي 2 (مستحسن)

الخيار الهيكلي المادي 3 (لبيئة نوع مركز البيانات)

الخيار 4 للمخطط المادي (غير مستحسن)

المقدمة

يصف هذا المستند اتصال الشبكة المعتمد للشبكات المختلفة المشاركة في نشر مجموعة مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco ذات 3 عقد.

المتطلبات الأساسية

تعرف على المعلومات الأساسية حول مجموعة مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco التي تحتوي على 3 عقد والتوفر العالي (HA) مع هذه المقالات:

- دليل تثبيت مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco - يصف هذا الدليل كيفية جلب نظام مجموعة مكون من ثلاث عقد خطوة بخطوة.

- دليل مدير مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco

الوصف

بالنسبة لإصدار مركز بنية الشبكة الرقمية Cisco DNA Center 1.2.8، يتم دعم مجموعة HA ذات 3 عقد للأتمتة الأساسية وأتمتة الوصول إلى SD. وفي الموقع 1.2.8/1.2.10، لا يزال HA في إصدار بيتا للتأكد.

يوفر HA لمركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco المزيد من المرونة ويقلل وقت التوقف عن العمل عند تعطل عقدة أو خدمة أو إرتباط شبكة. عند حدوث فشل، يساعد هذا الإطار في إستعادة الشبكة إلى حالتها التشغيلية السابقة. إذا لم يكن هذا ممكنا، يشير مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco إلى أن هناك مشكلة تتطلب انتباهك.

في أي وقت يحدد إطار عمل HA الخاص بمركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco حدوث تغيير على عقدة نظام مجموعة، فإنه يقوم بمزامنة هذا التغيير مع العقد الأخرى. تتضمن أنواع المزامنة المدعومة ما يلي:

- تغييرات قاعدة البيانات، مثل التحديثات المتعلقة بالتكوين والأداء والإشراف على البيانات

- تغييرات الملفات، مثل تكوينات التقارير وقوالب التكوين والدليل الجذر ل TFTP وإعدادات الإدارة وملفات الترخيص ومخزن المفاتيح

يدعم برنامج مركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) الحالي من Cisco نظام مجموعة يتكون من 3 عقد على الأقل ليعمل HA. وبمجرد إعداد نظام المجموعة، يمكنه إدارة فشل العقدة المفردة. يلزم توفر عقدتين كحد أدنى لتعيين النصاب. بدون نصاب ثنائي العقد، يتم الإعلان عن نظام المجموعة معطلا. إذا كنت تستخدم بنية الوصول إلى SD، فإن فشل نظام المجموعة يؤدي فقط إلى فشل في توفير التشغيل التلقائي، ولكن لا يزال، تستمر حركة مرور شبكة مستخدم بنية الوصول إلى SD الخاصة بك في إعادة التوجيه حيث أن مركز DNA من Cisco غير مسؤول عن أي تحكم أو حركة مرور بيانات.

في هذا المستند، يمكنك الاطلاع على نقاط فشل مختلفة وكيفية قيام النظام العنقودي بتخفيف وقت التوقف عن العمل من أجل تشغيل مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco في جميع الأوقات. تركز بشكل رئيسي على جوانب الاتصال بالشبكة في نظام مجموعة يتكون من 3 عقد. للحصول على الخدمات وكافة المعلومات الأخرى، ارجع إلى دليل التثبيت والإدارة.

الاتصال بالشبكة

يستخدم مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco هذه الأنواع من اتصال الشبكة:

1. إرتباط مجموعة بسرعة 10 جيجابت في الثانية

2. واجهة المستخدم الرسومية (GUI)/وصلة الإدارة بسرعة 1 جيجابت في الثانية

3. إرتباط شبكة بسرعة 1 جيجابت في الثانية (إختياري)

4. إرتباط من فئة المؤسسات بسرعة 10 جيجابت في الثانية

5. 1 Gbps CIMC Link

من المفترض أن يتم تحقيق حل مناسب داخل نظام المجموعة لبروتوكول حل العناوين (ARP) وضمان الاتصال بين العقد الثلاث جميعها. بالإضافة إلى ذلك، يوصى باستخدام <10 مللي ثانية RTT بين إرتباطات نظام المجموعة لجميع السيناريوهات.

سيناريوهات الفشل وسلوك نظام المجموعة

وبشكل عام، تتم إعادة توزيع خدمات نظام المجموعة في ظل هذه الظروف:

1. يتم خفض العقدة المفردة: يتم توزيع الخدمات على عقدتين أخريين ولا يزال نظام المجموعة قيد التشغيل.

2. يتعطل إرتباط شبكة المؤسسة لعقدة واحدة: لا يوجد إعادة توزيع للخدمة. لا يعمل إلا إمكانية الوصول إلى شبكة المؤسسة من العقدة الفاشلة.

3 - وينخفض إرتباط شبكة المجموعات: يعاد توزيع الخدمات على عقدتين أخريين ولا يزال نظام المجموعة قيد التشغيل.

4. يتم تخفيض جميع روابط الشبكة الأخرى باستثناء إرتباط نظام المجموعة لعقدة واحدة: لا تستطيع العقدة القيام بمهام الخدمات المتوقعة ولكن تعمل جميع الخدمات والمجموعات بشكل طبيعي.

5. فشل الخدمة على عقدة واحدة: تحاول الخدمة إعادة التشغيل. في معظم السيناريوهات، فإنه يحاول إعادة التشغيل على نفس العقدة، ولكن حاليا، لا توجد صلة لهذه العقدة حتى تتمكن من البدء على أي عقدة.

6. يتم إيقاف تشغيل محول الشبكة: استنادا إلى أنواع مختلفة من المخطط، يعمل نظام المجموعة بشكل طبيعي أو يتم إعادة توزيع الخدمة أو يكون كل شيء معطلا.

خيار المخطط المادي 1

في البداية، كانت الشركة توصي بالتوصيل بالشبكة. توفر كل من الصورة 1 والصورة 2 إمكانية الاتصال حيثما يكون كل نوع من روابط الشبكة من جميع العقد متصلا بنفس المحول المادي. على سبيل المثال، يتم توصيل إرتباط شبكة المؤسسة من جميع العقد الثلاث بالمحول المادي نفسه.

الصورة 1

الصورة 2

توفر هذه الطبولوجيا هذه الأنواع من سيناريوهات الفشل حيث لا يزال نظام المجموعة قيد التشغيل:

1. فشل العقدة المفردة

2. فشل إرتباط شبكة المؤسسة

3. فشل إرتباط نظام المجموعة

4. فشل الخدمة

لا يمكن لهذا المخطط إدارة محول كامل معطل لأي من إرتباطات الشبكة.

حالة الفشل

التأثير/حالة المجموعة

عقدة واحدة للأسفل

لا يزال نظام المجموعة يعمل مع عقدتين أخريين.

إرتباط واحد لأسفل لأي إرتباط من إرتباطات الشبكة

ولا تزال المجموعة تعمل بشكل طبيعي. يتم توزيع الخدمات فقط في حالة تعطل إرتباط نظام المجموعة.

الانتقال إلى أسفل

لا يمكن إستخدام نظام المجموعة للأتمتة.

الخيار الهيكلي المادي 2 (مستحسن)

توفر الصورة 3 الاتصال حيث تكون جميع روابط الشبكة من نفس العقدة متصلة بنفس المحول الفعلي. يتم توصيل جميع الارتباطات من العقدة بنفس المحول المادي مع الفصل باستخدام شبكات VLAN، أو يمكن توصيلها بمحولات مختلفة. على سبيل المثال، يتم توصيل إرتباط من العقدة-1 بالمحول 1، بينما يتم توصيل إرتباط من العقدة-2 بالمحول-2، وما إلى ذلك.

الصورة الثالثة

توفر هذه الطبولوجيا هذه الأنواع من سيناريوهات الفشل حيث لا يزال نظام المجموعة قيد التشغيل:

1. فشل العقدة المفردة

2. فشل إرتباط شبكة المؤسسة لعقدة واحدة

3. فشل إرتباط نظام المجموعة لعقدة واحدة

4. فشل الخدمة للعقدة المفردة

5. فشل محول الشبكة الواحد لعقدة واحدة

حالة الفشل

التأثير/حالة المجموعة

عقدة واحدة للأسفل

لا يزال نظام المجموعة يعمل مع عقدتين أخريين.

إرتباط واحد لأسفل لأي إرتباط من إرتباطات الشبكة

ولا تزال المجموعة تعمل بشكل طبيعي. يتم توزيع الخدمات فقط في حالة تعطل إرتباط نظام المجموعة.

مفتاح واحد ينخفض

لا يزال نظام المجموعة يعمل مع عقدتين أخريين.

الخيار الهيكلي المادي 3 (لبيئة نوع مركز البيانات)

هذا طوبولوجيا مماثل إلى خيار 2، except، أنت يستطيع يتلقى ثلاثة طبقة 2 مفتاح أن يربط إلى البوابة. كل المعلومات مماثلة للخيار 2.

الصورة 4

الخيار 4 للمخطط المادي (غير مستحسن)

توفر الصورة 4 الاتصال عندما تكون عقدتان متصلتان بنفس المحول بينما تكون العقدة الأخرى متصلة بمحول مختلف. أقل ما يوصى به هذا المخطط هو فشل المحول الذي يحتوي على إرتباطات متعددة متصلة والذي يمكن أن يؤدي إلى إسقاط نظام المجموعة.

توفر هذه الطبولوجيا هذه الأنواع من سيناريوهات الفشل حيث لا يزال نظام المجموعة قيد التشغيل.

1. فشل العقدة المفردة

2. فشل إرتباط شبكة المؤسسة لعقدة واحدة

3. فشل إرتباط نظام المجموعة لعقدة واحدة

4. فشل الخدمة للعقدة المفردة

لا يمكن لهذا المخطط إدارة محول كامل معطل لأي من إرتباطات الشبكة.

حالة الفشل

التأثير / حالة المجموعة

عقدة واحدة للأسفل

لا يزال نظام المجموعة يعمل مع عقدتين أخريين.

إرتباط واحد لأسفل لأي من إرتباطات الشبكة باستثناء إرتباط نظام المجموعة

ولا تزال المجموعة تعمل بشكل طبيعي.

إرتباط نظام مجموعة واحد معطل

يتم توزيع الخدمات على العقدتين الأخريين ومتابعة التشغيل.

مفتاح واحد ينخفض

يمكن أن يتعطل نظام المجموعة إذا تم إيقاف محول يحتوي على إرتباطات متعددة.

يتم تغطية بعض سيناريوهات وحالات الفشل الإضافية في دليل المسؤول لمركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco 1.2.10.