المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

تهيئة الخدمة الذاتية والتحقق منها

إنشاء تكوين مضيف Syslog عبر DNAC

التحقق من صحة إستلام بيانات Syslog على CX-Agent

عرض سجلات خدمة MicroService لنظام CX-Agent

المقدمة

يوضح هذا المستند الخطوات المطلوبة لاستخدام بيانات تتبع إستخدام Syslog لإثراء إمكانات ميزات إدارة الأعطال التلقائية (AFM) والأعطال وميزات syslog.

المتطلبات الأساسية

- تغطية جهاز L2 لشبكة مجمع المباني

- مركز بنية الشبكة الرقمية (DNAC) من Cisco

- وكيل سحابة CX (متوفر مسبقا)

تهيئة الخدمة الذاتية والتحقق منها

يمكن الاطلاع على التعليمات التفصيلية هنا: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/cloud-systems-management/cx-cloud-agent/217292-cx-cloud-agent-overview.html#anc35

إنشاء تكوين مضيف Syslog عبر DNAC

الإصدار 1. x: انتقل إلى التصميم > إعدادات الشبكة > الشبكة كما هو موضح في الصورة.

الإصدار 2.x: انتقل إلى التصميم > إعدادات الشبكة > القياس عن بعد > Syslog كما هو موضح في الصورة.

ال 'syslog نادل' لغرض CX سحابة مجمع شبكة ال CX-Agent IP عنوان.

ملاحظة: مستوى خطورة syslog الافتراضي للجهاز هو 6 (معلومات) عند تخصيصهم إلى موقع و/أو توفير.

تلميح: تحقق من أن الأمر logging host موجود على تطبيق يتضمن عنوان IP الخاص ب CX-agent بالإضافة إلى أي VRF مطلوب بمجرد اكتمال التكوين داخل DNA-C.

التحقق من صحة إستلام بيانات Syslog على CX-Agent

يتطلب وصول CLI إلى CX-Agent بيانات اعتماد CXCADMIN. يتم إنشاء كلمة المرور هذه في وقت النشر الأولي لبرنامج CX-Agent ولا يمكن إستردادها بواسطة مهندسي دعم TAC. يملك مستخدم Cxcadmin أذونات لتنفيذ الأوامر المتوفرة التي يتم تطبيقها على العملية للتحقق من حالة بيانات تتبع إستخدام Syslog.

عرض سجلات خدمة MicroService لنظام CX-Agent

1. التقاط اسم قاعدة بيانات النظام:

kubectl get pods | grep syslogms

2. قم بتوفير الاسم الكامل ل sysloms pod وعرض سجلات SYSlogOS:

kubectl logs syslogms-654877bf9-vqskt

3. تزيد سجلات SysLog من عدد العدادات المرسلة/[المستلمة] وفقا لذلك:

[INFO ] 2022-04-08 17:36:52.524 syslogms-654877bf9-vqskt [Timer-3] SERVICE [run] - Total message Recived : 284427 sent : 283542

4. ليست كل أحداث syslog صالحة لشبكة مجمع سحابة CX، لذلك، تؤكد عبارات السجل أن رسالة syslog تم تلقيها ولكن بخلاف ذلك تم رفضها. يجب أن يكون أصل syslog جهازا مدار عبر DNAC ومتوافقا مع قائمة شبكة مجمع الأجهزة المدعومة. تشير سجلات SysLogMs إلى ما إذا تم رفض Syslog IC محدد بسبب Syslog /أو جهاز غير معروف IP غير صالح:

[WARN ] 2022-04-11 17:07:55.377 syslogms-654877bf9-vqskt [Thread-0] SERVICE [run] - Rejected Syslog message rules not matched or ip not found - RemoteNode : 9793776e-dee3-4007-8a4b-abcd12345 ,customerid : abc1234 ,Message : {"receivedTime": 1649696875377, "syslogTimeStamp": "2022 Apr 11 17:07:55", "deviceIdentifier": "null", "sequence": "0", "component": "null", "severity": "6", "mnemonic": "null", "description": "Apr 11 17:07:54 192.168.123.123 209009: Reason : "}