المحتويات

المقدمة

كيف يمكنك الحصول على بيانات اعتماد مستخدم CliQr لنشر Windows من خلال واجهة برمجة التطبيقات؟

المقدمة

يوضح هذا المقال كيفية الحصول على بيانات اعتماد مستخدم CliQr في مثيل Windows المنشور.

كيف يمكنك الحصول على بيانات اعتماد مستخدم CliQr لنشر Windows من خلال واجهة برمجة التطبيقات؟

في وقت النشر، يقوم النظام بإنشاء كلمة مرور "الجهاز الظاهري (VM)" للمستخدم عند تنسيق المهمة. إذا قام المستخدم بتغيير كلمة المرور في مرحلة لاحقة، فلن تنعكس كلمة المرور هذه في إستجابة واجهة برمجة التطبيقات (API) هذه.

أ. يمكن إسترداد بيانات الاعتماد هذه من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل CloudCenter من صفحة عمليات النشر كما هو موضح هنا:

ب. الحصول على بيانات الاعتماد عبر واجهة برمجة التطبيقات:

curl -k -X GET -H "Accept: application/json" -u cloudcenteradmin:40E45DBE57E35ECB "https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/647/credentials"

Response:

[{"nodeId":"i-01dcac3f0f6486691","username":"cliqr","password":"&*}c*$p}T^nGaH98"}]