المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حل فشل معلمة CliqrIgnoreAppFailure.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى CloudCenter 4.8.1.1.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- وحدة التحكم CloudCenter Manager (CCM)

- ملف cliqr-cloud-management.jar

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

عندما تقوم بنشر مثيل في CloudCenter، فإنه ينهي الجهاز الظاهري (VM) تلقائيا عند فشله في نشر المثيل. تساعد المعلمة العامة CloudCenters CliqrIgnoreAppFailure على منع إنهاء الأجهزة الافتراضية حتى عند فشل النشر. ومع ذلك، في الإصدار CloudCenter 4.8.1.1، يتم إنهاء VM حتى بعد تمكين المعلمة CliqrIgnoreAppFailure.

الحل

هذه المقالة خاصة ب CloudCenter 4.8.1.1 ويتم توفير الإصلاح في الإصدار 4.9. لحل هذا الخطأ، تحتاج إلى تصحيح CloudCenter باستخدام التصحيح المرفق.

اتبع هذه التعليمات in order to صححت ال CCM.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى CCM باستخدام مسوغات الجذر.

الخطوة 2. قم بتنزيل ملف cliqr-cloud-management.jar إلى /دليل tmp.

الخطوة 3.انتقل إلى /usr/local/tomcat/webapps/root/web-inf/lib directory.

الخطوة 4. قم بنقل clqr-cloud-management.jar القديم إلى دليل مختلف أو أعد تسميته ك cliqr-cloud-management.jar.orig

الخطوة 5. انسخ التصحيح الذي تم تنزيله من دليل /tmp إلى /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib الدليل

الخطوة 6. أعد تسمية الملف إلى cliqr-cloud-management.jar.

الخطوة 7. تغيير إذن clqr-cloud-management.jar إلى cliqruser:

# chown cliqruser:cliqruser cliqr-cloud-managmeent.jar

الخطوة 8. تحرير /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/gateway.properties.

الخطوة 9. إضافة هذا السطر

#vmware.threadpool.size=30 #windows.bypass.reboot.on.rename=false

الخطوة 10. أعد تشغيل خدمة Tomcat.

المرجع: SUS-3560