المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند المشكلة الخاصة بالخطأ "رفض الاتصال" من خادم بروتوكول وضع الرسائل المتقدمة (AMQP) الذي يمكن رؤيته في ملف Cisco Connection Online (CCO) osmosix.log.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- جهاز Linux الظاهري (VM)

- CloudCenter

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

عند نشر الجهاز الظاهري أو إنهائه أو إيقافه مؤقتا، تصبح العملية عالقة في حالة الإنهاء أو الإيقاف المؤقت إلى الأبد. يمكن العثور على الاستثناء في ملفات osmosix.log من CCO، كما هو موضح في الصورة.

السجلات من Rabbit Server كما هو موضح في الصورة.

الحل

in order to حللت هذا إصدار، يحتاج أنت أن يفحص all the ضروري ميناء أن يكون مفتوح للإتصال بين المكونات.

تم حل هذه المشكلة بإضافة اسم خادم اسم المجال (DNS) المناسب في ملف مضيف CCO و Rabbit لأن خادم DNS لم يتمكن من حل اسم DNS المخصص الموفر لخادم Rabbit.