المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حل الخطأ "فادح: لا يوجد إدخال pg_hba.conf للمضيف" عند تسجيل الدخول إلى الخادم المستقل لإدارة CloudCenter باستخدام أداة PGAdmin.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- PostgreSQL

- أداة PGAdmin

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج التالية:

- CloudCenter، الإصدار 4.8.2

- MGMTPOSTGRES_STANDALONE

- Posrgres 9.6

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

عند محاولة توصيل خادم CloudCenter Postgres باستخدام PgAdmin، يفشل مع الخطأ "غير المصرح به" كما هو موضح في الصورة.

الحل

تحدث مشكلة المصادقة هذه عندما تحاول الاتصال بخادم PostGres SQL عن بعد بخلاف خادم CloudCenter Manager. لحل هذا الخطأ، اتبع الخطوات التالية:

1. سجل الدخول إلى خادم Postgres SQL باستخدام وحدة تحكم SSH.

2 - الأقراص المضغوطة إلى /var/lib/pgsql/9.6/data/.

3. افتح ملف pg_hba.conf في محرر.

4. أضف إدخالا لعنوان IP المضيف الذي تحاول الاتصال منه. يمكنك إدخال المضيف الذي تريد توفير الوصول إليه كما هو موضح في الصورة.

5. قم بإعادة تشغيل خادم PostGres SQL.

systemctl restart postgresql-9.6.service

6. حاول مرة أخرى للاتصال باستخدام أداة PgAdmin ويجب أن تكون قادرا على الاتصال دون حدوث أي أخطاء كما هو موضح في الصورة.