المحتويات

المقدمة

المشكلة:فشل النشر مع حدوث خطأ تم تجاوز وحدة المعالجة المركزية الخاصة بالحصة النسبية. الحد: 8.0 بوصة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حل رسالة الخطأ التي تجاوزت وحدة المعالجة المركزية (CPU) أثناء وجودها على Google Cloud.

المشكلة:فشل النشر مع حدوث خطأ تم تجاوز وحدة المعالجة المركزية الخاصة بالحصة النسبية. الحد: 8.0 بوصة

تعذر نشر المثيل على Google Cloud GCE باستخدام إصدار Cisco Call Manager (CCM) 4.8.0/4.7.x. فشل مع خطأ "تم تجاوز الحصة النسبية لوحدة المعالجة المركزية". الحد: 8.0.، كما هو موضح في الصورة:

في CCO سجل مقياس سرعة، أنت يستطيع وجدت هذا خطأ:

AppLifecycleImpl[17,Jango,STARTING] 17-05-30 04:21:37 / (running)

==================================================================

ClusterLifecycleImpl[18,CentOS_1,WAITING_TO_START,0] (not started)

2017-05-30 04:21:38,473 INFO  impl.AbstractLifecycle [threadPoolExecutor-2]  - DeploymentJobName=CentOS_1 DeploymentJobID=18 ClusterLifecycleImpl[18,CentOS_1,STARTING,0] state from WAITING_TO_START -> STARTING

2017-05-30 04:21:41,708 WARN  util.MacroUtil  [threadPoolExecutor-2]  - Value for key: JOB_DESC is null

2017-05-30 04:21:42,837 INFO  impl.GatewayServiceImpl [threadPoolExecutor-2]  - VLAN ID:null

2017-05-30 04:21:42,959 INFO  gc.GoogleComputeCloudProviderV1 [threadPoolExecutor-2]  - NetworkInterfaceInfo{privateIPAllocationMode=DHCP, networkID='default', order=1, publicIpAllocate=true, staticIPAllocation=null, ipamCallOutAllocation=null, properties=null}

2017-05-30 04:21:45,951 ERROR gc.BaseGoogleComputeCloudProvider [threadPoolExecutor-2]  - GoogleJsonErrors

2017-05-30 04:21:45,952 ERROR gc.BaseGoogleComputeCloudProvider [threadPoolExecutor-2]  - Google JsonResponse Exception

com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException: 403 Forbidden

{

"code" : 403,

"errors" : [ {

"domain" : "usageLimits",

"message" : "Quota 'CPUS' exceeded. Limit: 8.0",

"reason" : "quotaExceeded"

} ],

"message" : "Quota 'CPUS' exceeded. Limit: 8.0"

}

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم Google Cloud، وفحص علامة التبويب Notification، حيث يمكنك العثور على الخطأ بدقة، كما هو موضح في الصورة.

تم تحديد تخصيص الموارد استنادا إلى الخطة التي قمت بالاشتراك فيها. إذا تجاوزت الحد المسموح به.

للتحقق من الدخول إلى دول مجلس التعاون الخليجي وتحديد الحصة النسبية، كما هو موضح في الصورة، يمكنك العثور على الحصص النسبية لخطتك الحالية.

الحل

يمكن حل هذا الأمر عن طريق التحقق من الاشتراك الحالي وترقية GCE إذا لزم الأمر أو إزالة المثيلات غير المستخدمة لإصدار الموارد.