المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة في حالة فشل عمليات النشر على أي مجموعة النظراء مع رسالة الخطأ "محدد التنسيق '٪s'".

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات CloudCenter 4.8.0 و 4.8.0.1 و 4.8.1.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

فشلت عمليات نشر Windows إلى أية مجموعة نصية تستخدم البرامج النصية وسيلة شرح اسم المضيف مع رسالة الخطأ "محدد التنسيق '٪s'". تظهر رسالة الخطأ نفسها في السجلات أيضا.

الحل

هذا خطأ معروف. الحل الوحيد حاليا هو إيقاف تشغيل عمليات إستدعاء اسم المضيف، أو الترقية إلى 4.8.0.2 وهو الإصدار الأقدم الذي تم إصلاح هذه المشكلة.