المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

التكوين

التكوينات

التحقق من الصحة

المقدمة

يوضّح هذا المستند كيفية تعطيل IPV6 من نظام التشغيل Linux.

بمساهمة من جوستافو بيل، مهندس مركز المساعدة الفنية (TAC) في Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

- الوصول كمستخدم جذري إلى النظام.

- نظام التشغيل (نظام التشغيل)

التكوين

التكوينات

الخطوة 1. الاتصال بنظام التشغيل كجذر

الخطوة 2. تحقق مما إذا كان النظام يحتوي على IPv6.

ip add | grep inet6

ناتج ممكن

inet6 ::1/128 scope host

inet6 fe80::18e2:36ec:dd69:6c3f/64 scope link

الخطوة 3. عدل الملف /etc/sysctl.conf وأضف الأسطر التالية/

echo "net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

echo "net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

الخطوة 4. أعد تمهيد النظام

systemctl reboot

التحقق من الصحة

الخطوة 1. تحقق ما إذا كان PV6 قيد التشغيل. يجب أن يكون الإخراج فارغا

ip add | grep inet6