المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة حيث تظهر NMAP أن مدير المكالمات (CCM) من Cisco قابل لهجوم SWEET32.

المشكلة

عندما تقوم بتشغيل NMAP 4.70+، سترى رسائل تحذيرية حول المعيار الثلاثي لتشفير البيانات (3DES) وفكرة تظهر أنه معرض ل SWEET32.

nmap -sV --script ssl-enum-ciphers -p 443 <ip_of_ccm>

تم العثور على تشفيرات الأسبوع 64 بت قابلة لهجوم يعرف باسم Sweet32. ستحتوي الإصدارات الجديدة من NMAP على فحص لمعرفة ما إذا تم تمكين أي شفرة قابلة للتأثر. ولهذا السبب، يعرض تشغيل مسح NMAP على CCM هذا التحذير:

64-bit block cipher 3DES vulnerable to SWEET32 attack

64-bit block cipher IDEA vulnerable to SWEET32 attack

الحل

لا تتعلق هذه المشكلة مباشرة ب CloudCenter، ولكن خادم Tomcat الذي يستخدمه CloudCenter. وتجدر الإشارة إلى أن المسح الضوئي الذي أجرته "NMAP" لا ينص على أن الجهاز الظاهري (VM) معرض للهجوم، بل إنه يذكر فقط أنه يستخدم شفرة معرضة للخطر. هناك متغيرات أخرى مطلوب أن تكون موجودة لكي ينجح هذا الهجوم الذي لا تقوم NMAP باختباره.

تذكرة أساسية، تم إنشاء CORE-15086 فيما يتعلق بهذا الأمر. لا يزال الحل قيد المعالجة ويتم تحديث إصدار OpenSSL 1.1.0+ الذي سيقوم بدوره بتصحيح الخلل.

صرحت Engineering أنه يمكن تجاهل رسالة الخطأ بشكل آمن، ومع ذلك، يوجد حل بديل إذا لزم الأمر.

القشرة الآمنة (SSH) في CCM.

افتح /usr/local/tomcat/conf/server.xml.

قم بالتمرير لأسفل حتى تجد المقطع الذي يبدأ ب <منفذ الموصل="10443".

يسرد السطر الذي يبدأ ب SSLCipherSuite= الشفرات المسموح بها وغير المسموح بها.

في نهاية كل سطر من هذه الأسطر يضاف: !3DES:!IDEA

بعد بدء تشغيل Tomcat، لن يتم إستخدام 3DES و IDEA بعد الآن، وبالتالي لن يقوم Nmap بالمسح الضوئي بالإبلاغ عن أية تحذيرات.

ملاحظة: لم يتم إختبار هذا الحل البديل للتوافق وقد لا يعود بإمكان بعض المستخدمين الاتصال بواجهة مستخدم CCM (UI). قد يتعذر على المستخدمين الذين لديهم نظام التشغيل Windows XP وأولئك الذين يقومون بتشغيل IE V8 الاتصال بعد الآن. غير أنه لم يتم إختباره.