المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستخدام SUDO على الجهاز الظاهري للعامل (VM).

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

بعد تشغيل الجهاز الظاهري للعامل والوصول إلى وحدة التحكم، عندما تحاول أن تصبح المستخدم الرئيسي عن طريق تنفيذ الأمر sudo، تقدم لك الرسالة كما هو موضح في الصورة:

الحل

كآلية أمان، بشكل افتراضي، لا يملك Cliqruser أذونات إضافية. يمكنك منح حق الوصول مع تعديل ملف تعريف التطبيق.

صفحة الوثائق: http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/Service+Properties

في منمذجة الطبولوجيا، تحت تهيئة العقد وتنظيفها هو مربع ينص على قائمة أوامر SUDO. قم بإدخال الكل في المربع، كما هو موضح في الصورة.

بالتناوب، أنت يستطيع عينت أي أمر خاص المستعمل يستطيع أن ينفذ، فصلت الأمر مع فاصلة منقوطة.

يجب نشر تطبيق جديد حتى تصبح الإعدادات الجديدة نافذة المفعول.