المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

تمكين تسجيل تصحيح الأخطاء في CCM و CCO

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يمكن يضبط تسجيل في على حد سواء ال CCM و CCO.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

تمكين تسجيل تصحيح الأخطاء في CCM و CCO

لزيادة مستوى التسجيل ل osmosix.log on the CCM / CCO، تحتاج إلى تغيير قيمة المستوى من معلومات إلى debug ل com.osmosix وcom.cliqr.

يعدل هذا مبرد على ال CCM / CCO:

/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml

تغيير:

<logger name="com.osmosix">

<level value="info" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="info" />

</logger>

إلى

<logger name="com.osmosix">

<level value="debug" />

</logger>

<logger name="com.cliqr">

<level value="debug" />

</logger>

أضفت أيضا هذا إن ليس هو في ال log4j.xml مبرد (هو مدرج تحت Apache HttpClient logging إن هو يكون بالفعل في السجل4j.xml):

<logger name="org.apache.http">

<level value="trace" />

</logger>

الرجاء ملاحظة أن الإصدارات السابقة ل 4.3.3 تتطلب إعادة تشغيل TOMCAT.

/etc/init.d/tomcat stop

/etc/init.d/tomcat start