المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة لا يتم فيها حفظ التغييرات التي يتم إجراؤها على نهج الإجراء.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco CloudCenter 4.7.1.1.

- Cisco CloudCenter 4.8.0.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

عندما تستخدم المعلمة لتغيير نهج الإجراء وحفظ النهج، فإنها تقول إن التغييرات يتم تطبيقها، ومع ذلك، فإن واجهة المستخدم الرسومية لا تحفظ التغيير المتوقع من قبل المستخدم.

التنفيذ ل: نشر التطبيق

عند الحدث: تم تغيير الحالة

نوع الإجراء: تنفيذ أمر

النص التنفيذي: يحدد اسم النص التنفيذي

1. نهج الإجراء 'حالة الوظيفة'.

2. يتم الآن حفظ تغييرات نهج الإجراء 'حالة الوظيفة' باستخدام اسم البرنامج النصي.

3. التأكيد على أن نهج الإجراء 'حالة الوظيفة' تم حفظه بنجاح.

4. لم تقم سياسة الإجراء "حالة الوظيفة" بحفظ التغييرات كما هو متوقع.

الحل

يتم توفير الإصلاح في 4.8.1. إصدار CloudCenter.

http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/4.8.1

المشكلة: عندما حاول مستخدم نشر تطبيق بنهج إجراء، لم يتم تنفيذ نهج الإجراء وفقا للبرنامج النصي.

القرار: تم تعطيل MongoDB وبالتالي تم أيضا إيقاف تشغيل خدمة الإعلام - وهذا منع تنفيذ السياسة. بمجرد أن يتم تشغيل MongoDB، يتم تنفيذ البرنامج النصي كما تم تصميمه.