المحتويات

المقدمة

كيف يتم تعريف سعر المثيل في Cloud Center؟

أين يقوم Cloud Center بتخزين تكلفة كل نوع مثيل؟

ما مدى تكرار تحديث هذه البيانات؟ هل نفس تكلفة LA أو التكلفة العامة التي سيراها الزبون من غير ELA؟

المقدمة

يصف هذا المستند الأسئلة والإجابات المتعلقة بسعر المثيل وكيفية تعريفه في Cloud Center.

كيف يتم تعريف سعر المثيل في Cloud Center؟

يتم تحديد تكلفة سعر CloudCenter وفقا للتسعير العام لاتفاقية ترخيص المؤسسات (ELA). علاوة على ذلك، إذا لم تكن تكلفة كل نوع مثيل وفقا للأسعار الخاصة بك، فيجب عليك تغيير تكلفة كل نوع مثيل يدويا من واجهة المستخدم (UI).

أين يقوم Cloud Center بتخزين تكلفة كل نوع مثيل؟

يتم تخزين تكلفة كل نوع مثيل لكل سحابة في أحد مستودعات العملاء (cloud.packages.url=http://repo.cliqrtech.com/cloud-packages/version/4.6.0/)، عنوان URL الذي يمكن تحديد موقعه في إدارة الملفات.الخصائص الموجودة ضمن المجلد /usr/local/apache-tomcat-8.0.29/webapps/ROOT/WEB-INF/ في Cisco Call Manager (CCM).

ما مدى تكرار تحديث هذه البيانات؟ هل نفس تكلفة LA أو التكلفة العامة التي سيراها الزبون من غير ELA؟

يتغير السعر فقط عند إضافة نوع مثيل جديد أو عند إجراء التغييرات يدويا على نوع المثيل.