المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

أستكشاف أخطاء عمليات نشر الصور وإصلاحها من موقع تسوق Azure باستخدام CloudCenter

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء عمليات نشر صور Azure Marketplace من CloudCenter التي يتم نشرها ببطء شديد وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- كيفية نشر صور سوق Azure باستخدام CloudCenter

- كيفية إستخدام AzureRM

- كيفية وضع السجلات السداسية في وضع تصحيح الأخطاء

المكونات المستخدمة

تستند هذه المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- CCO و AMQP لأي إصدار يتم نشره على سحابة AzureRM

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

أستكشاف أخطاء عمليات نشر الصور وإصلاحها من موقع تسوق Azure باستخدام CloudCenter

العرض الرئيسي الذي يجب البحث عنه عند مواجهة المشكلات أثناء نشر الأجهزة الافتراضية من صور Azure Marketplace هو مقدار الوقت المستغرق للنشر الكامل. في ظل هذه المشكلة، قد تستغرق عمليات النشر الأساسية لنظام التشغيل الأساسي من 15 إلى 20 دقيقة للنشر. هذه بعض النقاط التي يجب التحقق منها لتحديد ما إذا كانت المشكلة في Azure Marketplace أو CloudCenter.

1. تحقق من ملف osmosix.log على CloudCenter Orchestrator (CCO)

رسالة الخطأ الكاملة التي سيتم البحث عنها هي:

DEBUG azure.AzureNetworkService [threadPoolExecutor-1]  - Failed to create network interface, retrying...

java.util.concurrent.ExecutionException: com.microsoft.windowsazure.exception.ServiceException: 404: Operation e7489b92-676e-4a33-8bd8-0654976551a8 not found.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Azure وفحص إعلامات AzureRM للحصول على أي إعلامات حول تزويد الجهاز الظاهري لصور Azure Marketplace.

3. إختبار عمليات نشر الصور المخصصة إذا واجهت التأخير الكبير

إذا كانت المشكلة هي Azure، تظهر رسالة الخطأ المدرجة في الخطوة 1 عدة مرات، حيث يستمر Cloud Center في الانتظار على Azure. لا تتأثر الصور المخصصة بالبطء أيضا، لذلك إذا تم نشر الصور المخصصة بسرعة، فستكون المشكلة على الأرجح مع Azure.

اتبع هذه الخطوات لتحديد ما إذا كان سبب البطء في نشر الأجهزة الظاهرية لسوق Azure يرجع إلى CloudCenter أو Azure.