المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إضافة وكيل إلى مدير مركز السحابة (CCM) و Cloud Center Orchestrator (CCO) للسماح ل Cloud Center بالعمل دون اتصال مباشر بالإنترنت.

المشكلة

من المستحسن بشدة توفر إمكانية الوصول المباشر إلى الإنترنت لتنزيلات الحزمة وذلك لنجاح نشر برنامج Cloud Center وتشغيله. في حالة مركز بيانات خاص أو شبكات داخلية، يلزم توفر خادم وكيل HTTP/HTTPS للوصول إلى الإنترنت.

الحل

ملاحظة: استبدل "proxyServer.com" في التكوين بعنوان الخادم الوكيل.

الإعداد في البيئة:

http_proxy=http://proxyserver.com:80

export http_proxy

https_proxy=https://proxyserver.com:80

export https_proxy

تحرير yum.conf:

سادسا /etc/yum.conf

http_proxy=http://proxyserver.com:80

https_proxy=https://proxyserver.com:80

تحرير بيئة Tomcat:

سادسا /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh

export JAVA_OPTS="-Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=proxyserver.com -Dhttp.proxyPort=80 -Dhttps.proxySet=true -DhttpsHost=proxyserver.com -Dhttps.proxyPort=80"