المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند حل المشكلة التي تحدث عند إنشاء الصورة المخصصة ل CentOS 7 وفي النشر، تعلق هذه الصورة في حالة "البدء" عند إستخدام الإجراء القياسي الموثق.

معلومات أساسية

لتعرف ما يلي:

المشكلة

يحتوي CentOS 7 على مشاكل متعددة تتعلق بالشبكات الموجودة على VMware والتي تؤثر على إجراء نشر الصور في Cloud Center.

المشاكل التي تم اكتشافها هي:

- يبدو أن خدمات الجدار الناري تتداخل مع الاتصال الصحيح

- يتم إبلاغ IPv6 IP إلى vCenter بدلا من IPv4

- لا يحصل الجهاز على IPv4 من DHCP عند بدء التشغيل

الحل

وهناك حاجة إلى حلول متعددة لإنجاح هذه العملية:

1. قم بتشغيل هذا الأمر؛ يقوم النظام بتعطيل جدار الحماية وتعطيل جدار الحماية من القالب.

2. قم بتعطيل IPv6 من الصورة وقم بتحرير ملف /etc/sysctl.conf وإضافة هذا السطر: net.ip6.conf.all.disable_ipV6 = 1.

3. إذا كنت ترى أنه حتى بعد هذه الخطوات لا يحصل الجهاز الظاهري على IP، اتبع الخطوات التالية:

حاول إضافة برنامج نصي لفرض إسترداد DHCP:

1. انتقل إلى /etc/init.d.

2. إنشاء ملف بهذا الاسم على هيئة net-autoStart"،

#!/bin/bash

# Solution for "No Internet Connection from VMware"

#

### BEGIN INIT INFO

# Default-Start: 2 3 4 5

# Default-Stop: 0 1 6

### END INIT INFO

dhclient -v

3. ثم احفظ الملف.

4. تغيير إذن الملف كقابل للتنفيذ:

chmod 755 net-autostart

5. إضافة هذا البرنامج النصي للتشغيل التلقائي واستخدام الأمر chkconfig،

chkconfig --add net-autostart