المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حل رسالة الخطأ "يجب ألا يظهر نفس الإذن عدة مرات" عند نشر التطبيقات إلى Amazon Web Services (AWS).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cloud Center، الإصدار 4.x.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

عند نشر مهمة إلى AWS، قد يفشل النشر مع حدوث هذا الخطأ، "يجب ألا يظهر نفس الإذن عدة مرات."

الحل

1. تسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم مدير مركز السحابة (CCM).

2. انتقل إلى التطبيقات.

3. حدد التطبيق الذي يعطي الخطأ عند نشره.

4. حدد خيار تحرير/تحديث.

5. تأكد من عدم وجود أي عقد ضمن قواعد جدار الحماية لها نفس القاعدة المحددة مرتين. يجب تعريف قاعدة جدار حماية كل عقدة مرة واحدة فقط.

6. حفظ ملف تعريف التطبيق.