المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المخطط

التكوين

التحقق من مستوى التحكم

إنشاء FHR(s،G)

تسجيل FHR (S،G)

تقرير عضوية بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) ل LHR

LHR (*،G) إنشاء التغشية

تعيين LHR (*،G) في مجموعة Under SSM

ينشئ الحدود/بروتوكول الحدود (RP) (*،G) في تغشية و(S،G) في تحته

إنشاء border-1 (S،G) من ذاكرة التخزين المؤقت MSDP SA

تراكب الحدود (S،G) ينشئ تراكب (S،G)

تتلقى منظمة FHR (S،G) إضافة إلى تغشية وتوصيلات

تتلقى LHR حركة مرور البث المتعدد على طول الشجرة المشتركة

التحقق من مستوى البيانات (مستقل عن النظام الأساسي)

إنشاء FHR (S،G)

تسجيل المصدر

التحقق من جانب المستقبل

التحقق من LHR PIM (*،G)

التحقق من الشجرة المشتركة ل LHR PIM

إعادة توجيه MFIB - التحقق من جانب المصدر للبث المتعدد الأصلي (التغشية)

إعادة توجيه MFIB - التحقق من جانب المصدر للبث المتعدد الأصلي (UnderLay)

إعادة توجيه MFIB - البث المتعدد الأصلي (ما بعد فك الكبسلة)

التحقق من مستوى البيانات (حسب النظام الأساسي)

برنامج MROUTE Hardware - المسار IOS

برمجة أجهزة المسار - IOS MFIB

برمجة أجهزة MROUTE - FMAN RP

برمجة أجهزة المسار - FMAN FP

برمجة أجهزة المسار - قاعدة بيانات FMAN FP

مسار برمجة الأجهزة - FED

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية التحقق من بث SD-Access (SDA) الأصلي.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- إعادة توجيه بروتوكول الإنترنت (IP)

- معرف محدد الموقع/بروتوكول الفصل (LISP)

- الوضع المتناثر للبث المتعدد دون الاعتماد على بروتوكول محدد (PIM)

المكونات المستخدمة

- C9000v على Cisco IOS® XE 17.10.1

- Cisco Catalyst Center، الإصدار 2.3.5.3

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

هذا وثيقة يستطيع أيضا كنت استعملت مع هذا جهاز وبرمجية صيغة:

- C9200

- C9300

- C9400

- C9500

- C9600

- Cisco IOS® XE 16.12 والإصدارات الأحدث

معلومات أساسية

البث المتعدد الأصلي ل SDA هو شكل من بث متعدد تراكب، يتم إستخدامه لحمل حركة مرور البث المتعدد بين أجهزة البنية، بتضمين حركة مرور البث المتعدد في مجموعة بث متعدد أخرى. يمكن للبث المتعدد الأصلي توجيه حركة مرور البث المتعدد بين المصادر وأجهزة الاستقبال التي تكون إما في شبكة VLAN نفسها أو شبكة VLAN مختلفة (يمكن توجيه البث المتعدد لشبكة VLAN نفسها). لا تتم إعادة توجيه حركة مرور البث المتعدد بين المصادر والاستلام على حافة البنية (FE) نفسها باستخدام بث متعدد عبر الشبكة المحلية الظاهرية (VXLAN)، ولكن يتم توجيهها محليا بواسطة FE. لا يمكن للبث المتعدد الأصلي توجيه حركة مرور البث المتعدد للمجموعات التي تطابق 224.0.0.0/24 أو مدة البقاء (TTL) = 1، ويتم معالجة هذه البيانات عبر غمر الطبقة 2 (L2). يمكن تكوين البث المتعدد الأصلي لإعادة توجيه أي بث متعدد مصدر (ASM) أو بث متعدد محدد المصدر (SSM) أو مجموعة من كليهما. تعتمد البث المتعدد الأصلي على البث المتعدد الأساسي.

ملاحظة: يمكن أن تختلف أوامر النظام الأساسي (Fed). يمكن أن يكون الأمر show platform fed <active|standby>" مقابل "show platform fed switch <active|standby>". إذا لم يتم توزيع الصياغة المشار إليها في الأمثلة، فيرجى تجربة المتغير.

المخطط

طوبولوجيا الشبكة

في هذه الطوبولوجيا:

- يتم تجميع معرف محدد الموقع عن بعد (RLOC) 10.47.1.10 و 10.47.1.10 في أي حدود من أي مكان، كما يعمل أيضا كنقطة تجميع AnyCast (RP) مع بروتوكول اكتشاف مصدر البث المتعدد (MSDP) بين الاثنين في الشبكة الظاهرية (VN) أو التوجيه وإعادة التوجيه الظاهري (VRF).

- 10.47.1.12 و 10.47.1.3 هي عقد FE

- 10.47.7.4 هو مستقبل البث المتعدد

- 10.47.7.3 هو مصدر البث المتعدد

- 239.0.0.5 هو عنوان وجهة مجموعة البث المتعدد (GDA)

التكوين

يفترض أن cisco مادة حفازة استعملت مركز أن يزود ال SDA بناء مع هذا عملية إعداد:

- تنفيذ وضع النسخ المتماثل هو البث المتعدد الأصلي

- وضع البث المتعدد هو أي بث متعدد للمصدر (ASM)

- نقطة إستقبال AnyCast (RP) مع بروتوكول اكتشاف مصدر البث المتعدد (MSDP) الذي تم تكوينه على حدود Collocation Anywhere

- بناء على ذلك، تم تكوين البث المتعدد يدويا أو تكوينه كجزء من التشغيل التلقائي للشبكة المحلية (LAN) الأولية، ويعتمد البث المتعدد الأصلي على البث المتعدد الأساسي للعمل بشكل صحيح.

تكوين Fabric Edge (10.47.1.12)

ip access-list standard ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1

permit 239.0.0.0 0.0.0.255

ip multicast-routing vrf blue_vn

interface LISP0.4100

ip pim lisp transport multicast

ip pim lisp core-group-range 232.0.0.1 1000

interface Vlan1025

ip pim passive

exit

interface Loopback4100

vrf forwarding blue_vn

ip address 10.47.6.4 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

ip pim vrf blue_vn rp-address 10.47.6.1 ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1

ip pim vrf blue_vn register-source Loopback4100

ip pim vrf blue_vn ssm default

router lisp

service ipv4

etr map-server 10.47.1.11 key ******

etr map-server 10.47.1.10 key ******

etr map-server 10.47.1.10 proxy-reply

etr map-server 10.47.1.11 proxy-reply

service ethernet

etr map-server 10.47.1.11 key ******

etr map-server 10.47.1.10 key ******

etr map-server 10.47.1.10 proxy-reply

etr map-server 10.47.1.11 proxy-reply

instance-id-range 8188 , 8190 , 8192 , 8193 override

remote-rloc-probe on-route-change

service ethernet

eid-table vlan 1025 , 1026 , 1028 , 2727

database-mapping mac locator-set rloc_222e1707-175d-4019-a783-060404f8bc2f

instance-id 4099

service ipv4

sgt

instance-id 4100

service ipv4

sgt

database-mapping 10.47.6.4/32 locator-set rloc_222e1707-175d-4019-a783-060404f8bc2f

instance-id 8188

service ethernet

eid-table vlan 1025

dynamic-eid detection multiple-addr bridged-vm

instance-id 8190

service ethernet

eid-table vlan 1026

dynamic-eid detection multiple-addr bridged-vm

instance-id 8192

service ethernet

eid-table vlan 1028

dynamic-eid detection multiple-addr bridged-vm

ip domain lookup source-interface Loopback0

ip domain lookup

ip multicast vrf blue_vn multipath

تكوين Fabric Edge (10.47.1.13)

ip access-list standard ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1

permit 239.0.0.0 0.0.0.255

ip multicast-routing vrf blue_vn

interface LISP0.4100

ip pim lisp transport multicast

ip pim lisp core-group-range 232.0.0.1 1000

interface Vlan1025

ip pim passive

exit

interface Loopback4100

vrf forwarding blue_vn

ip address 10.47.6.3 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

ip pim vrf blue_vn rp-address 10.47.6.1 ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1

ip pim vrf blue_vn register-source Loopback4100

ip pim vrf blue_vn ssm default

router lisp

service ipv4

etr map-server 10.47.1.11 key ******

etr map-server 10.47.1.10 key ******

etr map-server 10.47.1.10 proxy-reply

etr map-server 10.47.1.11 proxy-reply

service ethernet

etr map-server 10.47.1.11 key ******

etr map-server 10.47.1.10 key ******

etr map-server 10.47.1.10 proxy-reply

etr map-server 10.47.1.11 proxy-reply

instance-id-range 8188 , 8190 , 8192 , 8193 override

remote-rloc-probe on-route-change

service ethernet

eid-table vlan 1025 , 1026 , 1028 , 2727

database-mapping mac locator-set rloc_691b1fe4-5264-44c2-bb1b-0903b3eb2c51

instance-id 4099

service ipv4

sgt

instance-id 4100

service ipv4

sgt

database-mapping 10.47.6.3/32 locator-set rloc_691b1fe4-5264-44c2-bb1b-0903b3eb2c51

instance-id 8188

service ethernet

eid-table vlan 1025

dynamic-eid detection multiple-addr bridged-vm

instance-id 8190

service ethernet

eid-table vlan 1026

dynamic-eid detection multiple-addr bridged-vm

instance-id 8192

service ethernet

eid-table vlan 1028

dynamic-eid detection multiple-addr bridged-vm

ip domain lookup source-interface Loopback0

ip domain lookup

ip multicast vrf blue_vn multipath

تجميع في أي مكان من الحدود/تكوين AnyCast RP (10.47.1.10)

ip access-list standard ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1

permit 239.0.0.0 0.0.0.255

ip multicast-routing vrf blue_vn

interface LISP0.4100

ip pim lisp transport multicast

ip pim lisp core-group-range 232.0.0.1 1000

interface Vlan3001

ip pim sparse-mode

exit

interface Loopback4100

vrf forwarding blue_vn

ip address 10.47.6.1 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

interface Loopback4600

vrf forwarding blue_vn

ip address 10.47.6.6 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

ip pim vrf blue_vn rp-address 10.47.6.1 ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1

ip pim vrf blue_vn register-source Loopback4100

ip pim vrf blue_vn ssm default

ip msdp vrf blue_vn cache-sa-state

ip msdp vrf blue_vn originator-id Loopback4600

ip msdp vrf blue_vn peer 10.47.6.7 connect-source Loopback4600

ip msdp originator-id Loopback4600

router bgp 69420

address-family ipv4 vrf blue_vn

aggregate-address 10.47.6.0 255.255.255.0 summary-only

network 10.47.6.1 mask 255.255.255.255

router lisp

service ipv4

etr map-server 10.47.1.11 key ******

etr map-server 10.47.1.10 key ******

etr map-server 10.47.1.10 proxy-reply

etr map-server 10.47.1.11 proxy-reply

service ethernet

etr map-server 10.47.1.11 key ******

etr map-server 10.47.1.10 key ******

etr map-server 10.47.1.10 proxy-reply

etr map-server 10.47.1.11 proxy-reply

instance-id 4099

service ipv4

sgt

route-export site-registrations

route-import database bgp 69420 route-map DENY-red_vn locator-set rloc_9080ed56-a6c6-482d-9f46-28eda0e18501

distance site-registrations 250

map-cache site-registration

instance-id 4100

service ipv4

map-cache 10.47.6.7/32 10.47.1.11 priority 1 weight 100

sgt

route-export site-registrations

route-import database bgp 69420 route-map DENY-blue_vn locator-set rloc_9080ed56-a6c6-482d-9f46-28eda0e18501

distance site-registrations 250

map-cache site-registration

database-mapping 10.47.6.6/32 locator-set rloc_9080ed56-a6c6-482d-9f46-28eda0e18501

database-mapping 10.47.6.1/32 locator-set rloc_9080ed56-a6c6-482d-9f46-28eda0e18501

site site_uci

authentication-key ******

eid-record instance-id 4100 10.47.6.0/24 accept-more-specifics

تجميع في أي مكان من الحدود/تكوين AnyCast RP (10.47.1.10)

ip access-list standard ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1

permit 239.0.0.0 0.0.0.255

ip multicast-routing vrf blue_vn

interface LISP0.4100

ip pim lisp transport multicast

ip pim lisp core-group-range 232.0.0.1 1000

interface Vlan3001

ip pim sparse-mode

exit

interface Loopback4100

vrf forwarding blue_vn

ip address 10.47.6.1 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

interface Loopback4600

vrf forwarding blue_vn

ip address 10.47.6.6 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

ip pim vrf blue_vn rp-address 10.47.6.1 ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1

ip pim vrf blue_vn register-source Loopback4100

ip pim vrf blue_vn ssm default

ip msdp vrf blue_vn cache-sa-state

ip msdp vrf blue_vn originator-id Loopback4600

ip msdp vrf blue_vn peer 10.47.6.7 connect-source Loopback4600

ip msdp originator-id Loopback4600

router bgp 69420

address-family ipv4 vrf blue_vn

aggregate-address 10.47.6.0 255.255.255.0 summary-only

network 10.47.6.1 mask 255.255.255.255

router lisp

service ipv4

etr map-server 10.47.1.11 key ******

etr map-server 10.47.1.10 key ******

etr map-server 10.47.1.10 proxy-reply

etr map-server 10.47.1.11 proxy-reply

service ethernet

etr map-server 10.47.1.11 key ******

etr map-server 10.47.1.10 key ******

etr map-server 10.47.1.10 proxy-reply

etr map-server 10.47.1.11 proxy-reply

instance-id 4099

service ipv4

sgt

route-export site-registrations

route-import database bgp 69420 route-map DENY-red_vn locator-set rloc_9080ed56-a6c6-482d-9f46-28eda0e18501

distance site-registrations 250

map-cache site-registration

instance-id 4100

service ipv4

map-cache 10.47.6.7/32 10.47.1.11 priority 1 weight 100

sgt

route-export site-registrations

route-import database bgp 69420 route-map DENY-blue_vn locator-set rloc_9080ed56-a6c6-482d-9f46-28eda0e18501

distance site-registrations 250

map-cache site-registration

database-mapping 10.47.6.6/32 locator-set rloc_9080ed56-a6c6-482d-9f46-28eda0e18501

database-mapping 10.47.6.1/32 locator-set rloc_9080ed56-a6c6-482d-9f46-28eda0e18501

site site_uci

authentication-key ******

eid-record instance-id 4100 10.47.6.0/24 accept-more-specifics

التحقق من مستوى التحكم

يتم التحقق من البث المتعدد المستقل للبروتوكول (PIM) في هذا القسم، بدءا من التحقق من إنشاء (S،G) على موجه الخطوة الأولى (FHR)

إف اتش آر (س، ز) الإنشاء

يرسل مصدر البث المتعدد، 10.47.7.3، حزم بث UDP المتعدد إلى 239.0.0.5. التحقق من تعقب جهاز IP (IPDT)، وإعادة التوجيه السريع من Cisco (CEF)، وإعادة توجيه المسار العكسي (RPF)، يشير بشكل صحيح نحو مصدر البث المتعدد. وبالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن AnyCast Gateway SVI هو الموجه المعين من PIM (DR) لهذا المقطع.

أستخدم الأمر show device-tracking database address <ip address>" لضمان وجود إدخال IPDT صالح

Edge-2#show device-tracking database address 10.47.7.3

Codes: L - Local, S - Static, ND - Neighbor Discovery, ARP - Address Resolution Protocol, DH4 - IPv4 DHCP, DH6 - IPv6 DHCP, PKT - Other Packet, API - API created

Preflevel flags (prlvl):

0001:MAC and LLA match 0002:Orig trunk 0004:Orig access

0008:Orig trusted trunk 0010:Orig trusted access 0020:DHCP assigned

0040:Cga authenticated 0080:Cert authenticated 0100:Statically assigned

Network Layer Address Link Layer Address Interface vlan prlvl age  state          Time left

DH4 10.47.7.3             5254.0012.521d     Gi1/0/4   1025 0024  166s REACHABLE 81 s try 0(2276 s)

استعملت الأمر show ip cef vrf <vn name> <ip address>" وتأكد أن ال multicast مصدر ربطت مباشرة

Edge-2#show ip cef vrf blue_vn 10.47.7.3

10.47.7.3/32

nexthop 10.47.7.3 Vlan1025

بعد ذلك، أستخدم الأمر show ip rpf vrf <vn> <ip address>" لضمان أن واجهة RPF هي شبكة VLAN المصدر الموجود فيها، وليس LISP.

Edge-1#show ip rpf vrf blue_vn 10.47.7.3

RPF information for (10.47.7.2)

RPF interface: Vlan1025

RPF neighbor: ? (10.47.7.3) - directly connected

RPF route/mask: 10.47.7.3/32

RPF type: unicast (lisp)

Doing distance-preferred lookups across tables

Multicast Multipath enabled.

RPF topology: ipv4 multicast base, originated from ipv4 unicast base

أستخدم الأمر show ip pim vrf <vn name> interface vlan <vlan> detail | تضمين DR|ممكن" للتحقق من أن عقدة FE هي PIM DR للمقطع ومن أنها FHR.

Edge-2#show ip pim vrf blue_vn interface vlan 1025 detail | include DR|enabled

PIM: enabled

PIM DR: 10.47.7.1 (this system)

PIM State-Refresh processing: enabled

PIM Non-DR-Join: FALSE

أستخدم الأمر show ip mroute vrf <vn name> <multicast group address>" للتحقق من إنشاء (S،G). (S،G) سيكون له قائمة واجهة صادرة خالية (OIL) نظرا لعدم وجود مستقبل مهتم أو موجه PIM انضم إلى FHR.

Edge-2#show ip mroute vrf blue_vn 239.0.0.5

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.0.0.5), 00:00:10/stopped, RP 10.47.6.1, flags: SPFl

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.10

Outgoing interface list: Null

(10.47.7.3, 239.0.0.5), 00:00:10/00:02:50, flags: PFT

Incoming interface: Vlan1025, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

تسجيل FHR (S،G)

يقوم FHR بتسجيل مصدر البث الأحادي إلى AnyCast RP، باستخدام الواجهة التي تم تكوينها كرسائل سجل PIM "registered-source".

- العنوان الخارجي، RLOC إلى RLOC (10.47.1.13 إلى 10.47.1.10)

- الرأس الداخلي، إسترجاع إسترجاع (10.47.6.3 إلى 10.47.6.1)

- البث المتعدد الحقيقي

Edge-2#show ip pim vrf blue_vn tunnel

Tunnel1

Type : PIM Encap

RP : 10.47.6.1

Source : 10.47.6.3

State : UP

Last event : Created (00:42:43)

Edge-2#show ip cef vrf blue_vn 10.47.6.1

10.47.6.1/32

nexthop 10.47.1.10 LISP0.4100 <-- FHR happened to register to this RP

nexthop 10.47.1.11 LISP0.4100

تقرير عضوية بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) ل LHR

يرسل مستقبل البث المتعدد تقرير عضوية IGMP/الانضمام للإشارة إلى الاهتمام باستلام حركة مرور البث المتعدد، والذي يؤدي إلى إنشاء التطفل على IGMP وإدخالات مجموعة IGMP على موجه الخطوة الأخيرة (LHR). أستخدم الأمر show ip igmp snooping groups vlan <vlan id> <group destination address>" بالإضافة إلى مجموعات <group>show ip igmp vrf <vn name>

Edge-1#show ip igmp snooping groups vlan 1025 239.0.0.5

Vlan Group     Type Version Port List

-----------------------------------------------------------------------

1025 239.0.0.5 igmp v2      Gi1/0/5

Edge-1#show ip igmp vrf blue_vn groups 239.0.0.5

IGMP Connected Group Membership

Group Address Interface Uptime   Expires  Last Reporter Group Accounted

239.0.0.5     Vlan1025  00:02:01 00:02:58 10.47.7.4

بعد ذلك، تأكد من أن LHR هو PIM DR لهذا المقطع، أستخدم الأمر show ip pim vrf <vn name> interface vlan <vlan> detail | تضمين DR|ممكن"

Edge-1#show ip pim vrf blue_vn interface vlan 1025 detail | include DR|enabled

PIM: enabled

PIM DR: 10.47.7.1 (this system)

PIM State-Refresh processing: enabled

PIM Non-DR-Join: FALSE

LHR (*،G) إنشاء التغشية

بما أن LHR يستلم تقرير عضوية IGMP، فإنه يخلق أيضا حالة PIM، وعلى وجه التحديد (*،G) يمكنك إستخدام الأمر show ip route vrf <vn name><overlay group>" لرؤية حالة (*،G)

Edge-1#show ip mroute vrf blue_vn 239.0.0.5 verbose

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.0.0.5), 1w3d/stopped, RP 10.47.6.1, flags: SJCl <-- Anycast RP IP address

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.10, LISP: [10.47.1.10, 232.0.2.245] <-- RPF neighbor to reach the Anycast RP, Overlay Group 239.0.0.5 is mapped to Underlay Group 232.0.2.245

Outgoing interface list:

Vlan1025, Forward/Sparse-Dense, 1w3d/00:02:31, Pkts:0, flags: <-- IGMP Membership Report/PIM Join received in VLAN 1025, multicast traffic is sent into VLAN 1025

تعيين LHR (*،G) في مجموعة Under SSM

من (*،g) يتم اشتقاق SSM الأساسي (s،g). المصدر هو RPF الخاص ب RP والمجموعة هي تعيين التغشية.

Edge-1#show ip mroute 232.0.2.245 10.47.1.10

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(10.47.1.10, 232.0.2.245), 2d01h/00:02:28, flags: sT <-- 10.47.1.10 in this example is the RPF IP/neighbor to get to the RP, 232.0.2.245 is the Underlay Group

Incoming interface: GigabitEthernet1/0/1, RPF nbr 10.47.1.0 <-- RPF interface to reach 10.47.1.10

Outgoing interface list:

Null0, Forward/Dense, 2d01h/stopped, flags: <-- The Outgoing Interface List (OIL) is Null0, and in Native Multicast, this is treated as a De-Encapsulation interface

ينشئ الحدود/بروتوكول الحدود (RP) (*،G) في تغشية و(S،G) في تحته

يرسل LHR PIM (*،G) يتلاقى في التغشية، أنت يستطيع استعملت الأمر show ip route vrf <vn name> <overlay group> verbose" لعرض (*،G) ضمن التغشية

Border-1#show ip mroute vrf blue_vn 239.0.0.5 verbose

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.0.0.5), 2d01h/00:03:05, RP 10.47.6.1, flags: Sp

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

LISP0.4100, (10.47.1.10, 232.0.2.245), Forward/Sparse, 2d01h/stopped, Pkts:0, flags: p

10.47.1.12, 2d01h/00:03:05 <-- This is the RLOC of Edge-1, which is the LHR

في الوضع الأساسي، يمكنك إستخدام الأمر show ip route <underlay group address> <rp rloc>"

Border-1#show ip mroute 232.0.2.245 10.47.1.10

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(10.47.1.10, 232.0.2.245), 2d01h/00:03:13, flags: sT

Incoming interface: Null0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

GigabitEthernet1/0/3, Forward/Sparse, 2d01h/00:03:13, flags: <-- Interface that connects to Edge-1, which is the LHR, a PIM Join was received off this interface

إنشاء border-1 (S،G) من ذاكرة التخزين المؤقت MSDP SA

حدث أن قام FHR بتسجيل مصدر البث المتعدد إلى border-2. يعلن border-2 عن مصدر البث المتعدد إلى border-1 عبر MSDP. يمكنك إستخدام الأمر "show ip msdp vrf <vn name>" لعرض حالة MSDP.

Border-1#show ip msdp vrf blue_vn summary

MSDP Peer Status Summary

Peer Address AS    State Uptime/  Reset SA   Peer Name

Downtime Count Count

10.47.6.7    23456 Up    2d02h    1     1

أستخدم الأمر show ip msdp vrf <vn name> نظير <peer address> accepted-saS" لترى SAs تم قبولها من النظير

Border-1#show ip msdp vrf blue_vn peer 10.47.6.7 accepted-SAs

MSDP SA accepted from peer 10.47.6.7 (?)

239.0.0.5 10.47.7.3 (?) RP: 10.47.6.7 <-- 239.0.0.5 is the Overlay Group, 10.47.7.3 is the multicast source, 10.47.6.7 is the IP address on Border-2 in the VRF

أستخدم الأمر show ip mroute vrf <vn name> <group destination address> verbose" لعرض (S،G)

Border-1#show ip mroute vrf blue_vn 239.0.0.5 verbose

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.0.0.5), 2d02h/00:03:27, RP 10.47.6.1, flags: Sp

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

LISP0.4100, (10.47.1.10, 232.0.2.245), Forward/Sparse, 2d02h/stopped, Pkts:0, flags: p

10.47.1.12, 2d02h/00:03:27

(10.47.7.3, 239.0.0.5), 00:18:26/00:02:50, flags: PTA <-- True multicast source

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.13, LISP: [10.47.1.13, 232.0.2.245] <-- RLOC of Edge-2, which is FHR, and 232.0.2.245 is the Underlay multicast group

Outgoing interface list:

10.47.1.12, 00:00:05/00:03:24 <-- RLOC of Edge-1

تراكب الحدود (S،G) ينشئ تراكب (S،G)

border-1 ينشئ التسطير (S،G) نتيجة للتغشية (S،G) يمكنك إستخدام الأمر show ip route <group destination address>لرؤية معلومات إضافية.

هناك نوعان (S،G)ل FHR، ولنفسها. يشير Null0 OIL ل 10.47.1.13 و 232.0.2.245 إلى عملية الكبسلة، بينما يشير Null0 إلى عملية كبسلة IIF ل 10.47.1.10 إلى عملية كبسلة.

Border-1#show ip mroute 232.0.2.245

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(10.47.1.13, 232.0.2.245), 00:02:34/00:00:25, flags: sPT <-- RLOC of the FHR, underlay multicast group IP

Incoming interface: GigabitEthernet1/0/4, RPF nbr 10.47.1.3 <-- RPF interface towards the FHR

Outgoing interface list: Null <-- Indicates decapsulation

(10.47.1.10, 232.0.2.245), 2d02h/00:02:41, flags: sT <-- RLOC of Border-1, underlay multicast group IP

Incoming interface: Null0, RPF nbr 0.0.0.0 <-- Indicates encapsulation

Outgoing interface list:

GigabitEthernet1/0/3, Forward/Sparse, 2d02h/00:02:41, flags: <-- where multicast traffic is sent

تتلقى منظمة FHR (S،G) إضافة إلى تغشية وتوصيلات

يرسل Border/RP روابط PIM (S،G) نحو FHR، يمكنك إستخدام الأمر show ip route" للحصول على معلومات. في التغشية، أستخدم عرض ip mroute vrf <vn name> <sublay group address"

Edge-2#show ip mroute vrf blue_vn 239.0.0.5

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.0.0.5), 1w3d/stopped, RP 10.47.6.1, flags: SPFl

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.10

Outgoing interface list: Null

(10.47.7.3, 239.0.0.5), 1w3d/00:01:23, flags: FT <-- Multicast source, true multicast group

Incoming interface: Vlan1025, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

LISP0.4100, (10.47.1.13, 232.0.2.245), Forward/Sparse, 19:12:56/stopped, flags: <-- FHR RLOC, underlay group IP

10.47.1.10, 00:00:09/00:03:19 <-- Border/RP  RLOC

في الجزء السفلي، أستخدم show ip route <underlay group address>"

Edge-2#show ip mroute 232.0.2.245

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(10.47.1.13, 232.0.2.245), 1w3d/00:03:01, flags: sT <-- RLOC of the FHR, Underlay multicast group

Incoming interface: Null0, RPF nbr 0.0.0.0 <-- Indicates encapsulation

Outgoing interface list:

GigabitEthernet1/0/1, Forward/Sparse, 00:01:42/00:03:01, flags: <-- Where the multicast traffic is forwarded

تتلقى LHR حركة مرور البث المتعدد على طول الشجرة المشتركة

بعد أن يستقبل LHR حركة مرور البث المتعدد المغلف على طول الشجرة المشتركة من RP، فإنه يزيل كبسلة حركة مرور البث المتعدد حيث أن الزيت في القاعدة (S،G) هو Null0، ثم يخلق إدخال (S،G) في التغشية. يمكنك إستخدام الأمر show ip route <underlay group address>" و"show ip mroute vrf <vn name> <overlay group address"

Edge-1#show ip mroute 232.0.2.245

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(10.47.1.10, 232.0.2.245), 2d03h/00:00:36, flags: sT <-- RLOC of the RP, Underlay group

Incoming interface: GigabitEthernet1/0/1, RPF nbr 10.47.1.0 <-- RPF interface towards the RP

Outgoing interface list:

Null0, Forward/Dense, 2d03h/stopped, flags: <-- Indicates Decapsulation

في التغشية show ip mroute vrf <vn name> <overlay group address>"

Edge-1#show ip mroute vrf blue_vn 239.0.0.5

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.0.0.5), 1w3d/stopped, RP 10.47.6.1, flags: SJCl

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.10

Outgoing interface list:

Vlan1025, Forward/Sparse-Dense, 1w3d/00:02:03, flags:

(10.47.7.3, 239.0.0.5), 00:01:21/00:01:38, flags: JTl <-- Multicast Source, Overlay Group

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.13, LISP:

[10.47.1.13, 232.0.2.245] <-- RLOC of the FHR, Underlay Group

Outgoing interface list:

Vlan1025, Forward/Sparse-Dense, 00:01:21/00:02:03, flags: <-- Multicast traffic is fowarded into VLAN 1025

والآن، تنضم وحدة LHR إلى أقصر شجرة مسار (SPT) وتقضب الشجرة المشتركة، من خلال وصلات PIM (S،G) في التغشية والتجزئة. بعد أن تقضب LHR الشجرة المشتركة، لم يعد زيت RP الخاص ب (S،G) يشتمل على LHR. انتقل إلى RP واستخدم الأمر show ip mroute vrf <vn name> <overlay group address>"

Border-1#show ip mroute vrf blue_vn 239.0.0.5

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.0.0.5), 2d04h/00:03:10, RP 10.47.6.1, flags: S

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

LISP0.4100, (10.47.1.10, 232.0.2.245), Forward/Sparse, 2d04h/stopped, flags:

(10.47.7.3, 239.0.0.5), 00:14:17/00:02:42, flags: PT

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.13

Outgoing interface list: Null

نظرا لأن بنية (S،G) لم تعد تحتوي على تخطيط مبسط، حتى إذا تم تلقي حركة المرور إلى 239.0.0.5 عبر UnderLay، فإن بروتوكول RP لا يقوم بإعادة تغليفها إلى أي LHR، والذي يقوم بتقليم الشجرة المشتركة. ومع ذلك، فإن بنية (S،G) لكل من الشجرة المصدر والشجرة المشتركة لا تزال موجودة. انتقل إلى RP وفحص المجموعة الأساسية باستخدام الأمر show ip route <underlay group address>"

Border-1#show ip mroute 232.0.2.245

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(10.47.1.13, 232.0.2.245), 00:01:07/00:01:52, flags: sPT

Incoming interface: GigabitEthernet1/0/4, RPF nbr 10.47.1.3

Outgoing interface list: Null

(10.47.1.10, 232.0.2.245), 2d04h/00:03:23, flags: sT

Incoming interface: Null0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

GigabitEthernet1/0/3, Forward/Sparse, 2d04h/00:03:23, flags:

إذا كان RP قد أزال جميع نفطه (نفطه)، فإنه يقوم أيضا بتقليم نفسه من النفط الخام، ويتضمن زيت FHR فقط LHR (آت) الانتقال إلى FHR واستخدام الأمر show ip route vrf <vn name> <عنوان مجموعة التغشية>"

Edge-2#show ip mroute vrf blue_vn 239.0.0.5

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.0.0.5), 1w4d/stopped, RP 10.47.6.1, flags: SPFl

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.10

Outgoing interface list: Null

(10.47.7.3, 239.0.0.5), 1w3d/00:01:25, flags: FT <-- Multicast Source, Overlay Group

Incoming interface: Vlan1025, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

LISP0.4100, (10.47.1.13, 232.0.2.245), Forward/Sparse, 20:16:48/stopped, flags: <-- RLOC of the LHR, Underlay Group

التحقق من مستوى البيانات (مستقل عن النظام الأساسي)

يمكن أن يكون هناك إصدار مختلف أن يمنع مصدر البث المتعدد أو مستقبل البث المتعدد من إرسال/إستقبال حركة المرور. يركز هذا القسم على التحقق من المشاكل التي يمكن أن تؤثر على كل من مصدر البث المتعدد ومتلقي البث المتعدد، مع التركيز على القضايا التي لا تتعلق ببرمجة الأجهزة.

إنشاء FHR (S،G)

من أجل أن تقوم FHR بإنشاء (S،G) التحقق من أن ISF و LISP و CEF و RPF كلها صحيحة وصحيحة، أستخدم الأمر show device-tracking قاعدة بيانات عنوان <ipV4 address>"

Edge-2#show device-tracking database address 10.47.7.3

Codes: L - Local, S - Static, ND - Neighbor Discovery, ARP - Address Resolution Protocol, DH4 - IPv4 DHCP, DH6 - IPv6 DHCP, PKT - Other Packet, API - API created

Preflevel flags (prlvl):

0001:MAC and LLA match 0002:Orig trunk 0004:Orig access

0008:Orig trusted trunk 0010:Orig trusted access 0020:DHCP assigned

0040:Cga authenticated 0080:Cert authenticated 0100:Statically assigned

Network Layer Address Link Layer Address Interface vlan prlvl age state     Time left

DH4 10.47.7.3             5254.0012.521d     Gi1/0/4   1025 0024  16s REACHABLE 232 s try 0(84662 s)

يتم الاستفادة من ISF بواسطة LISP، أستخدم الأمر show lisp instance-id <L3 LISP instance id> ipV4 database <IP/32>"

Edge-2#show lisp instance-id 4100 ipv4 database 10.47.7.3/32

LISP ETR IPv4 Mapping Database for LISP 0 EID-table vrf blue_vn (IID 4100), LSBs: 0x1

Entries total 1, no-route 0, inactive 0, do-not-register 1

10.47.7.3/32, dynamic-eid blue-IPV4, inherited from default locator-set rloc_691b1fe4-5264-44c2-bb1b-0903b3eb2c51

Uptime: 5w0d, Last-change: 5w0d

Domain-ID: local

Service-Insertion: N/A

Locator Pri/Wgt Source State

10.47.1.13 10/10 cfg-intf site-self, reachable

Map-server Uptime ACK Domain-ID

10.47.1.10 2d04h Yes 0

10.47.1.11 2d15h Yes 0

Edge-2#show ip lisp instance-id 4100 forwarding eid local 10.47.7.3

Prefix

10.47.7.3/32

برامج LISP CEF، أستخدم الأمر show ip cef vrf <vn name> <ip address>" وتأكد من أنها الخطوة التالية في شبكة VLAN، لا تشير إلى LISP.

Edge-2#show ip cef vrf blue_vn 10.47.7.3

10.47.7.3/32

nexthop 10.47.7.3 Vlan1025

أخيرا، تأكد من توجيه إعادة توجيه المسار العكسي (RPF) بشكل صحيح، واكتب أنه متصل مباشرة.

Edge-2#show ip rpf vrf blue_vn 10.47.7.3

RPF information for (10.47.7.3)

RPF interface: Vlan1025

RPF neighbor: ? (10.47.7.3) - directly connected

RPF route/mask: 10.47.7.3/32

RPF type: unicast (lisp)

Doing distance-preferred lookups across tables

Multicast Multipath enabled.

RPF topology: ipv4 multicast base, originated from ipv4 unicast base

في حالة عدم وجود إدخال صالح في ISF/IPDT، ينتج عن ذلك عدم تعيين قاعدة بيانات LISP على FHR، مما ينتج عنه CEF و RPF الذي يشير إلى الحدود (الحدود). إن يرسل المصدر multicast حركة مرور، RPF يشير إلى غير صحيح قارن، أي ينتج في RPF إخفاق، (S،G) لا يشكل.

Edge-2#show device-tracking database address 10.47.7.3

Codes: L - Local, S - Static, ND - Neighbor Discovery, ARP - Address Resolution Protocol, DH4 - IPv4 DHCP, DH6 - IPv6 DHCP, PKT - Other Packet, API - API created

Preflevel flags (prlvl):

0001:MAC and LLA match 0002:Orig trunk 0004:Orig access

0008:Orig trusted trunk 0010:Orig trusted access 0020:DHCP assigned

0040:Cga authenticated 0080:Cert authenticated 0100:Statically assigned

Network Layer Address Link Layer Address Interface vlan prlvl age state Time left

Edge-2#show lisp instance-id 4100 ipv4 database 10.47.7.3/32

% No database-mapping entry for 10.47.7.3/32.

Edge-2#show ip cef vrf blue_vn 10.47.7.3

10.47.7.0/24

nexthop 10.47.1.10 LISP0.4100 <-- Result of a LISP Negative Map-Reply, so the LISP interface is now the RPF interface

nexthop 10.47.1.11 LISP0.4100 <-- Result of a LISP Negative Map-Reply, so the LISP interface is now the RPF interface

Edge-2#show ip rpf vrf blue_vn 10.47.7.3

RPF information for (10.47.7.3)

RPF interface: LISP0.4100

RPF neighbor: ? (10.47.1.11)

RPF route/mask: 10.47.7.3/32

RPF type: unicast ()

Doing distance-preferred lookups across tables

Multicast Multipath enabled.

RPF topology: ipv4 multicast base

لمنع هذا، تعامل مع مصدر البث المتعدد كمضيف صامت، حيث يتم توجيه بث IP، وفيضانات، يمكن أن تتغلب روابط ISF/IPDT الثابتة على هذه المشكلة.

تسجيل المصدر

تسجيل PIM هو تدفق حزمة البث الأحادي، والذي يستخدم LISP/VXLAN مثل أي حزمة أخرى للبث الأحادي. هناك العديد من المتطلبات للتحقق من أن FHR يمكن تسجيل مصدر البث المتعدد بشكل صحيح إلى AnyCast RP.

أولا، تأكد من تكوين RP AnyCast بشكل صحيح ل GDA.

Edge-2#show ip pim vrf blue_vn rp 239.0.0.5

Group: 239.0.0.5, RP: 10.47.6.1, uptime 1w4d, expires never

تأكد من تكوين نفق سجل PIM.

Edge-2#show ip pim vrf blue_vn tunnel

Tunnel1

Type : PIM Encap

RP : 10.47.6.1 <-- This is from "ip pim vrf blue_vn rp-address 10.47.6.1 ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1"

Source : 10.47.6.3 <-- This is from ip pim vrf blue_vn register-source Loopback4100

State : UP

Last event : Created (1w4d)

التأكد من توفر إمكانية الوصول إلى IP إلى AnyCast RP

Edge-2#show ip cef vrf blue_vn 10.47.6.1

10.47.6.1/32

nexthop 10.47.1.10 LISP0.4100 <-- RLOC of Border-1

nexthop 10.47.1.11 LISP0.4100 <-- RLOC of Border-2

Edge-2#ping vrf blue_vn 10.47.6.1 source lo4100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.47.6.1, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 10.47.6.3

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms

التحقق من جانب المستقبل

- تأكد من أن مستقبل البث المتعدد يقوم بإرسال IGMP MR.

- تأكد من تمكين التطفل على بروتوكول IGMP. L2 فقط VNs النوع الوحيد من VN أن لا يتلقى يتطفل IGMP يمكن

- تأكد من عدم وجود قائمة التحكم في الوصول الخاصة بالمنفذ، قائمة التحكم في الوصول لشبكة VLAN، قائمة التحكم في الوصول الخاصة بالمنفذ الموجه التي تم تكوينها بحيث تسقط IGMP MR.

- التحقق من إصدار IGMP MR، بشكل افتراضي هو IGMPv2، إذا كان مستقبل البث المتعدد هو IGMPv3، فإن ذلك يتطلب "ip igmp version 3"

- تأكد من عدم تكوين "ip option drop"

التحقق من LHR PIM (*،G)

- التأكد من أن LHR هو PIM DR للشبكة الفرعية/المقطع الخاص بالمستقبل

- تأكد من عدم تكوين "ip multicast group-range"

- تأكد من عدم وجود قائمة التحكم في الوصول الخاصة بالمنفذ، قائمة التحكم في الوصول لشبكة VLAN، قائمة التحكم في الوصول الخاصة بالمنفذ الموجه التي تم تكوينها بحيث تسقط IGMP MR.

- تأكد من عدم وجود وحدة معالجة مركزية (CPU) عالية أو تنظيم مستوى التحكم (CoPP) لإسقاط بروتوكول IGMP MR

التحقق من الشجرة المشتركة ل LHR PIM

تأكد من وجود RP مكون للمجموعة

Edge-1#show ip mroute vrf blue_vn 239.0.0.5

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.0.0.5), 1w3d/stopped, RP 10.47.6.1, flags: SJCl <-- Anycast RP address

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.10

Outgoing interface list:

Vlan1025, Forward/Sparse-Dense, 1w3d/00:02:36, flags:

تأكد من صحة إعادة توجيه المسار العكسي (RPF) إلى AnyCast RP

Edge-1#show ip cef vrf blue_vn 10.47.6.1

10.47.6.1/32

nexthop 10.47.1.10 LISP0.4100

nexthop 10.47.1.11 LISP0.4100

Edge-1#show ip rpf vrf blue_vn 10.47.6.1

RPF information for (10.47.6.1)

RPF interface: LISP0.4100

RPF neighbor: ? (10.47.1.10)

RPF route/mask: 10.47.6.1/32

RPF type: unicast ()

Doing distance-preferred lookups across tables

Multicast Multipath enabled.

RPF topology: ipv4 multicast base

إعادة توجيه MFIB - التحقق من جانب المصدر للبث المتعدد الأصلي (التغشية)

أنت يستطيع استعملت الأمر show ip mfib vrf <vn name> <overlay group address> <unicast source> verbose" أن يحصل معلومة إضافي حول إعادة توجيه الحزمة.

Edge-2#show ip mfib vrf blue_vn 239.0.0.5 10.47.7.3 verbose

Entry Flags: C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS - MoFRR Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client,

e - Encap helper tunnel flag.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts: HW Pkt Count/FS Pkt Count/PS Pkt Count Egress Rate in pps

VRF blue_vn

(10.47.7.3,239.0.0.5) Flags: K HW DDE

0x530 OIF-IC count: 0, OIF-A count: 1

SW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

HW Forwarding: 352467143981268992/0/19/0, Other: 0/0/0

Vlan1025 Flags: RA A MA

LISP0.4100, (10.47.1.13, 232.0.2.245) Flags: RF F NS <-- RLOC of FHR, Underlay Group IP address

CEF: Adjacency with MAC: 4500000000004000001184BC0A2F010DE80002F5000012B5000000000840000000100400BA25CDF4AD38BA25CDF4AD380000

Pkts: 0/0/0 Rate: 0 pps

إعادة توجيه MFIB - التحقق من جانب المصدر للبث المتعدد الأصلي (UnderLay)

أستخدم show ip route <underlay group address> <rloc of FHR>" لعرض المجموعة الأساسية

Edge-2#show ip mroute 232.0.2.245 10.47.1.13

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(10.47.1.13, 232.0.2.245), 1w4d/00:03:17, flags: sT <-- RLOC of the FHR, Underlay Group

Incoming interface: Null0, RPF nbr 0.0.0.0 <-- Indicates Encapsulation

Outgoing interface list:

GigabitEthernet1/0/1, Forward/Sparse, 00:00:26/00:03:17, flags <-- Where the multicast traffic is forwarded

Edge-2#show ip mfib 232.0.2.245 10.47.1.13 verbose

Entry Flags: C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS - MoFRR Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client,

e - Encap helper tunnel flag.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts: HW Pkt Count/FS Pkt Count/PS Pkt Count Egress Rate in pps

Default

(10.47.1.13,232.0.2.245) Flags: K HW

0x348 OIF-IC count: 0, OIF-A count: 1

SW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

HW Forwarding: 5268151634814304256/0/1/0, Other: 0/0/0

Null0 Flags: RA A MA

GigabitEthernet1/0/1 Flags: RF F NS

CEF: Adjacency with MAC: 01005E0002F552540017FE730800

Pkts: 0/0/0 Rate: 0 pps

إعادة توجيه MFIB - البث المتعدد الأصلي (ما بعد فك الكبسلة)

عندما تصل حركة مرور البث المتعدد إلى LHR المشتملة على مصدر IP 10.47.1.13 وعنوان الوجهة 232.0.2.245، يتم توجيهها إلى الواجهة Null0 الصادرة. يؤدي هذا الإجراء إلى تشغيل إلغاء كبسلة الحزمة.

Edge-1#show ip mroute 232.0.2.245 10.47.1.13

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(10.47.1.13, 232.0.2.245), 00:38:22/00:00:37, flags: sT

Incoming interface: GigabitEthernet1/0/2, RPF nbr 10.47.1.4

Outgoing interface list:

Null0, Forward/Dense, 00:01:12/stopped, flags:

Edge-1#show ip mfib 232.0.2.245 10.47.1.13 verbose

Entry Flags: C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS - MoFRR Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client,

e - Encap helper tunnel flag.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts: HW Pkt Count/FS Pkt Count/PS Pkt Count Egress Rate in pps

Default

(10.47.1.13,232.0.2.245) Flags: K HW

0x77 OIF-IC count: 0, OIF-A count: 1

SW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

HW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

GigabitEthernet1/0/2 Flags: RA A MA

Null0, LISPv4 Decap Flags: RF F NS

CEF: OCE (lisp decap)

Pkts: 0/0/0 Rate: 0 pps

بعد إزالة الكبسلة، تحدد LHR أن عنوان IP الوجهة الحقيقي على أنه 239.0.0.5 داخل VNI 4100، والذي يكون نابعا من مصدر IP بقيمة 10.47.7.3

Edge-1#show ip mroute vrf blue_vn 239.0.0.5

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.0.0.5), 1w3d/stopped, RP 10.47.6.1, flags: SJCl

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.10

Outgoing interface list:

Vlan1025, Forward/Sparse-Dense, 1w3d/00:02:01, flags:

(10.47.7.3, 239.0.0.5), 00:01:29/00:01:30, flags: JTl

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.13

Outgoing interface list:

Vlan1025, Forward/Sparse-Dense, 00:01:29/00:02:01, flags:

Edge-1#show ip mfib vrf blue_vn 239.0.0.5 10.47.7.3

Entry Flags: C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS - MoFRR Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client,

e - Encap helper tunnel flag.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts: HW Pkt Count/FS Pkt Count/PS Pkt Count Egress Rate in pps

VRF blue_vn

(10.47.7.3,239.0.0.5) Flags: HW <-- Unicast Source and Overlay Group

SW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 2/1/1

HW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

LISP0.4100 Flags: A <-- Incoming Interface

Vlan1025 Flags: F NS <-- Outgoing Interface

Pkts: 0/0/0 Rate: 0 pps

أستخدم الأمر show ip igmp snooping groups vlan <vlan>" لمعرفة المنافذ التي ستستلم حركة مرور البث المتعدد.

Edge-1#show ip igmp snooping groups vlan 1025

Vlan Group     Type Version Port List

-----------------------------------------------------------------------

1025 239.0.0.5 igmp v2      Gi1/0/5

التحقق من مستوى البيانات (حسب النظام الأساسي)

برنامج MROUTE Hardware - المسار IOS

وتستخدم برمجة الأجهزة هذه السلسلة: IOS، ثم FMAN RP، ثم FMAN FP، ثم FED. تحقق من IOS أولا، باستخدام الأمر show ip route vrf <vn name> <overlay group address> verbose" و"show ip route <underlay group address> verbose"

Edge-1#show ip mroute vrf blue_vn 239.0.0.5 verbose

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.0.0.5), 1w3d/stopped, RP 10.47.6.1, flags: SJCl

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.10, LISP: [10.47.1.10, 232.0.2.245]

Outgoing interface list:

Vlan1025, Forward/Sparse-Dense, 1w3d/00:02:58, Pkts:0, flags:

(10.47.7.3, 239.0.0.5), 00:02:19/00:00:40, flags: JTl

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.13, LISP: [10.47.1.13, 232.0.2.245]

Outgoing interface list:

Vlan1025, Forward/Sparse-Dense, 00:02:19/00:02:58, Pkts:0, flags:

في الجزء السفلي

Edge-1#show ip mroute 232.0.2.245 verbose

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(10.47.1.13, 232.0.2.245), 01:18:55/00:02:04, flags: sT

Incoming interface: GigabitEthernet1/0/2, RPF nbr 10.47.1.4

LISP EID ref count: 1, Underlay ref timer: 00:05:13

Outgoing interface list:

Null0, Forward/Dense, 00:01:46/stopped, Pkts:0, flags:

(10.47.1.10, 232.0.2.245), 2d06h/00:02:59, flags: sT

Incoming interface: GigabitEthernet1/0/1, RPF nbr 10.47.1.0

LISP EID ref count: 1, Underlay ref timer: 00:05:12

Outgoing interface list:

Null0, Forward/Dense, 2d06h/stopped, Pkts:0, flags:

برمجة أجهزة المسار - IOS MFIB

دققت ال شفاف وقيد MFIB مع الأمر show ip mfib vrf <vn name> <overlay group address> " و"show ip route <underlay group address>رسالة"

في التراكب

Edge-1#show ip mfib vrf blue_vn 239.0.0.5 verbose

Entry Flags: C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS - MoFRR Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client,

e - Encap helper tunnel flag.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts: HW Pkt Count/FS Pkt Count/PS Pkt Count Egress Rate in pps

VRF blue_vn

(*,239.0.0.5) Flags: C K HW

0x6D OIF-IC count: 0, OIF-A count: 1

SW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

HW Forwarding: 16218869633044709376/0/0/0, Other: 0/0/0

LISP0.4100 Flags: RA A MA NS

Vlan1025 Flags: RF F NS

CEF: Adjacency with MAC: 01005E00000500000C9FFB870800

Pkts: 0/0/0 Rate: 0 pps

(10.47.7.3,239.0.0.5) Flags: K HW DDE

0x7B OIF-IC count: 0, OIF-A count: 1

SW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 2/0/2

HW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

LISP0.4100 Flags: RA A MA

Vlan1025 Flags: RF F NS

CEF: Adjacency with MAC: 01005E00000500000C9FFB870800

Pkts: 0/0/0 Rate: 0 pps

في الجزء السفلي

Edge-1#show ip mfib 232.0.2.245 verbose

Entry Flags: C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS - MoFRR Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client,

e - Encap helper tunnel flag.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts: HW Pkt Count/FS Pkt Count/PS Pkt Count Egress Rate in pps

Default

(10.47.1.10,232.0.2.245) Flags: K HW

0x18 OIF-IC count: 0, OIF-A count: 1

SW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

HW Forwarding: 8384858081233731584/0/0/0, Other: 0/0/0

GigabitEthernet1/0/1 Flags: RA A MA

Null0, LISPv4 Decap Flags: RF F NS

CEF: OCE (lisp decap)

Pkts: 0/0/0 Rate: 0 pps

(10.47.1.13,232.0.2.245) Flags: K HW

0x77 OIF-IC count: 0, OIF-A count: 1

SW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

HW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

GigabitEthernet1/0/2 Flags: RA A MA

Null0, LISPv4 Decap Flags: RF F NS

CEF: OCE (lisp decap)

Pkts: 0/0/0 Rate: 0 pps

برمجة أجهزة MROUTE - FMAN RP

للتحقق من صحة FMAN RP، قم أولا بالتقاط معرف VRF.

Edge-1#show vrf detail blue_vn | include Id

VRF blue_vn (VRF Id = 2); default RD <not set>; default VPNID <not set>

بعد ذلك، أستخدم قيمة فهرس VRF للأوامر التالية. للتحقق من التغشية (*،g) أستخدم الأمر show platform software switch active r0 mfib vrf index <vrf index> مجموعة <sublay group address>/32"

Edge-1#show platform software ip switch active r0 mfib vrf index 2 group 239.0.0.5/32

Route flags:

S - Signal; C - Directly connected;

IA - Inherit A Flag; L - Local;

BR - Bidir route

*, 239.0.0.5/32 --> OBJ_INTF_LIST (0x6d)

Obj id: 0x6d, Flags: C

OM handle: 0x348030b738

للتحقق من التغشية (S،G) أستخدم الأمر show platform software switch active r0 mfib vrf index 2 عنوان مجموعة <sublay group address> <unicast source>"

Edge-1#show platform software ip switch active r0 mfib vrf index 2 group address 239.0.0.5 10.47.7.3

Route flags:

S - Signal; C - Directly connected;

IA - Inherit A Flag; L - Local;

BR - Bidir route

239.0.0.5, 10.47.7.3/64 --> OBJ_INTF_LIST (0x7f)

Obj id: 0x7f, Flags: unknown

OM handle: 0x34803a3800

للتحقق من الأساس (S،G) للتغشية (*،G) أستخدم الأمر show platform software switch active r0 mfib group address <underlay group address> <rp address>"

Edge-1#show platform software ip switch active r0 mfib group address 232.0.2.245 10.47.1.10

Route flags:

S - Signal; C - Directly connected;

IA - Inherit A Flag; L - Local;

BR - Bidir route

232.0.2.245, 10.47.1.10/64 --> OBJ_INTF_LIST (0x18)

Obj id: 0x18, Flags: unknown

OM handle: 0x34803b9be8

للتحقق من الأساس (S،G) للتغشية (S،G) أستخدم الأمر show platform software switch active r0 mfib group address <underlay group address> <rloc of FHR>"

Edge-1#show platform software ip switch active r0 mfib group address 232.0.2.245 10.47.1.13

Route flags:

S - Signal; C - Directly connected;

IA - Inherit A Flag; L - Local;

BR - Bidir route

232.0.2.245, 10.47.1.13/64 --> OBJ_INTF_LIST (0x77)

Obj id: 0x77, Flags: unknown

OM handle: 0x348026b988

برمجة أجهزة المسار - FMAN FP

للتحقق من التغشية (*،G) أستخدم الأمر show platform software switch active f0 mfib vrf index <vrf id> group <overlay group address>"

Edge-1#show platform software software ip switch active f0 mfib vrf index 2 group 239.0.0.5/32

Route flags:

S - Signal; C - Directly connected;

IA - Inherit A Flag; L - Local;

BR - Bidir route

*, 239.0.0.5/32 --> OBJ_INTF_LIST (0x6d)

Obj id: 0x6d, Flags: C

aom id: 100880, HW handle: (nil) (created)

للتحقق من التغشية (S،G) أستخدم الأمر show platform software switch active f0 mfib vrf index <vrf id> عنوان مجموعة <sublay group address> <unicast source>"

Edge-1#show platform software ip switch active f0 mfib vrf index 2 group address 239.0.0.5 10.47.7.3

Route flags:

S - Signal; C - Directly connected;

IA - Inherit A Flag; L - Local;

BR - Bidir route

239.0.0.5, 10.47.7.3/64 --> OBJ_INTF_LIST (0x8f)

Obj id: 0x8f, Flags: unknown

aom id: 161855, HW handle: (nil) (created)

للتحقق من الأساس (S،G) للتغشية (*،G) أستخدم الأمر "show platform software switch active f0 mfib group address <underlay group address> <rp address>"

Edge-1#show platform ip switch active f0 mfib group address 232.0.2.245 10.47.1.10

Route flags:

S - Signal; C - Directly connected;

IA - Inherit A Flag; L - Local;

BR - Bidir route

232.0.2.245, 10.47.1.10/64 --> OBJ_INTF_LIST (0x18)

Obj id: 0x18, Flags: unknown

aom id: 138716, HW handle: (nil) (created)

للتحقق من الأساس (S،G) للتغشية (S،G) أستخدم الأمر show platform software switch active f0 mfib group address <underlay group address> <rloc of FHR"

Edge-1#show platform software ip switch active f0 mfib group address 232.0.2.245 10.47.1.13

Route flags:

S - Signal; C - Directly connected;

IA - Inherit A Flag; L - Local;

BR - Bidir route

232.0.2.245, 10.47.1.13/64 --> OBJ_INTF_LIST (0x5)

Obj id: 0x5, Flags: unknown

aom id: 161559, HW handle: (nil) (created)

برمجة أجهزة المسار - قاعدة بيانات FMAN FP

للتحقق من صحة كائن FMAN FP أستخدم الأمر show platform software object-manager switch active f0 object <object id> parent

على سبيل المثال، للتحقق من التغشية (*،G)

Edge-1#show platform software object-manager switch active f0 object 100880 parents

Object identifier: 100605

Description: ipv4_mcast table 2 (blue_vn), vrf id 2

Status: Done

Object identifier: 100878

Description: mlist 109

Status: Done

للتحقق من صحة التغشية (S،G)

Edge-1#show platform software object-manager switch active f0 object 161855 parents

Object identifier: 100605

Description: ipv4_mcast table 2 (blue_vn), vrf id 2

Status: Done

Object identifier: 161854

Description: mlist 143

Status: Done

القائمة هي مجموعة من الواجهة الواردة (IIF) وقائمة الواجهة الصادرة (OIL) مفصولة عن المسار في كائن مختلف. للتحقق من صحة القائمة، أستخدم الأمر show platform software mlist switch active f0 index <index>

Edge-1#show platform software mlist switch active f0 index 109

Multicast List entries

OCE Flags:

NS - Negate Signalling; IC - Internal copy;

A - Accept; F - Forward;

OCE Type OCE Flags Interface

--------------------------------------------------------------------------------------

0xf8000171 OBJ_ADJACENCY NS, A LISP0.4100 <-- Incoming Interface for (*,G)

0xf80001f1 OBJ_ADJACENCY NS, F Vlan1025   <-- Outgoing Interface for (S,G)

Edge-1#show platform software mlist switch active f0 index 143

Multicast List entries

OCE Flags:

NS - Negate Signalling; IC - Internal copy;

A - Accept; F - Forward;

OCE Type OCE Flags Interface

--------------------------------------------------------------------------------------

0xf8000171 OBJ_ADJACENCY A LISP0.4100 <-- Outgoing Interface for (S,G)

0xf80001f1 OBJ_ADJACENCY NS, F Vlan1025 <-- Incoming Interface for (S,G)

مسار برمجة الأجهزة - FED

للتحقق من التغشية (S،G) أستخدم الأمر show platform software fed switch active ip mfib vrf <vn name> <sublay group address> <unicast source>"

Edge-1#show platform software fed switch active ip mfib vrf blue_vn 239.0.0.5 10.47.7.3

Multicast (S,G) Information

VRF : 2

Source Address : 10.47.7.3

HTM Handler : 0x7f0efe53a638

SI Handler : 0x7f0efe50ec68

DI Handler : 0x7f0efe530768

REP RI handler : 0x7f0efe5387e8

Flags :

Packet count : 0

State : 4

RPF :

LISP0.4100 A

OIF :

Vlan1025 F NS

LISP0.4100 A

(Adj: 0xf8000171 )

للتحقق من صحة القاعدة (S،G) أستخدم الأمر show platform software fed switch active ip mfib <underlay group address> <rloc of FHR>"

Edge-1#show platform software fed switch active ip mfib 232.0.2.245 10.47.1.13

Multicast (S,G) Information

VRF : 0

Source Address : 10.47.1.13

HTM Handler : 0x7f0efe512408

SI Handler : 0x7f0efe5158f8

DI Handler : 0x7f0efe525538

REP RI handler : 0x7f0efe52ca18

Flags :

Packet count : 0

State : 4

RPF :

GigabitEthernet1/0/2 A

OIF :

LISP0 LISP Decap F NS

GigabitEthernet1/0/2 A

بعد ذلك، يتم التحقق من صحة فهرس الوجهة (DI) لكل من التغشية والتابعة (S،G) يمكنك إستخدام الأمر show platform hardware fed switch active fwd-asic tracaction print-resource-handle <di handler> 1"

للتغشية (S،G)

Edge-1#show platform hardware fed switch active fwd-asic abs print-resource-handle 0x7f0efe512408 1

Handle:0x7f0efe530768 Res-Type:ASIC_RSC_DI Res-Switch-Num:255 Asic-Num:255 Feature-ID:AL_FID_L3_MULTICAST_IPV4 Lkp-ftr-id:LKP_FEAT_INVALID ref_count:1

priv_ri/priv_si Handle: (nil)Hardware Indices/Handles: index0:0x5279 mtu_index/l3u_ri_index0:0x0 index1:0x5279 mtu_index/l3u_ri_index1:0x0

Cookie length: 56

00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 03 07 2f 0a 05 00 00 ef 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Detailed Resource Information (ASIC_INSTANCE# 0)

----------------------------------------

Destination index = 0x5279

pmap = 0x00000000 0x00000010

pmap_intf : [GigabitEthernet1/0/5] <-- From IGMP Snooping

cmi = 0x0

rcp_pmap = 0x0

al_rsc_cmi

CPU Map Index (CMI) [0]

ctiLo0 = 0

ctiLo1 = 0

ctiLo2 = 0

cpuQNum0 = 0

cpuQNum1 = 0

cpuQNum2 = 0

npuIndex = 0

stripSeg = 0

copySeg = 0

Detailed Resource Information (ASIC_INSTANCE# 1)

----------------------------------------

Destination index = 0x5279

pmap = 0x00000000 0x00000000

cmi = 0x0

rcp_pmap = 0x0

al_rsc_cmi

CPU Map Index (CMI) [0]

ctiLo0 = 0

ctiLo1 = 0

ctiLo2 = 0

cpuQNum0 = 0

cpuQNum1 = 0

cpuQNum2 = 0

npuIndex = 0

stripSeg = 0

copySeg = 0

==============================================================

للأسفل (S،G)

Edge-1#show platform hardware fed switch active fwd-asic abs print-resource-handle 0x7f0efe525538 1

Handle:0x7f0efe525538 Res-Type:ASIC_RSC_DI Res-Switch-Num:255 Asic-Num:255 Feature-ID:AL_FID_L3_MULTICAST_IPV4 Lkp-ftr-id:LKP_FEAT_INVALID ref_count:1Cookie length: 56

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0d 01 2f 0a f5 02 00 e8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Detailed Resource Information (ASIC_INSTANCE# 0)

----------------------------------------

Destination index = 0x5284

pmap = 0x00000000 0x00000000 <-- Expected since this is the Underlay, and recirculation is required to strip the VXLAN header

cmi = 0x0

rcp_pmap = 0x1 <-- Indicates recirculation is required

al_rsc_cmi

CPU Map Index (CMI) [0]

ctiLo0 = 0

ctiLo1 = 0

ctiLo2 = 0

cpuQNum0 = 0

cpuQNum1 = 0

cpuQNum2 = 0

npuIndex = 0

stripSeg = 0

copySeg = 0

Detailed Resource Information (ASIC_INSTANCE# 1)

----------------------------------------

Destination index = 0x5284

pmap = 0x00000000 0x00000000

cmi = 0x0

rcp_pmap = 0x0

al_rsc_cmi

CPU Map Index (CMI) [0]

ctiLo0 = 0

ctiLo1 = 0

ctiLo2 = 0

cpuQNum0 = 0

cpuQNum1 = 0

cpuQNum2 = 0

npuIndex = 0

stripSeg = 0

copySeg = 0

==============================================================