المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المخطط

التكوين

التحقق من مستوى التحكم

يرسل مستقبل البث المتعدد تقرير عضوية IGMP

إنشاء الشجرة المشتركة في وضع النثر ل PIM

جيران PIM في التغشية

إنشاء AnyCast RP (*،G)

تسجيل مصدر البث المتعدد

إعلان مصدر MSDP

أقصر قضيب لشجرة المسار (SPT)

التحقق من مستوى البيانات (مستقل عن النظام الأساسي)

التحقق من جانب المصدر

تسجيل المصدر

التحقق من جانب المستقبل

التحقق من LHR PIM (*،G)

التحقق من الشجرة المشتركة ل LHR PIM

إعادة توجيه MFIB - التحقق من جانب المصدر

إعادة توجيه MFIB - التحقق من جانب المستقبل

التحقق من مستوى البيانات (حسب النظام الأساسي)

(S،G) إنشاء - مسار انتقاء وحدة المعالجة المركزية

برنامج MROUTE Hardware - IOS MRoute

برمجة أجهزة المسار - IOS MFIB

برمجة أجهزة MROUTE - RP MFIB

برمجة أجهزة MROUTE - FP MFIB

برمجة أجهزة MROUTE - كائنات MROUTE

برمجة أجهزة MROUTE - كائنات قائمة

مسار برمجة الأجهزة - FED MROUTE

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء النسخ المتماثل ل HeadEnd وإصلاحها في بنية الوصول إلى SD (SDA).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- إعادة توجيه بروتوكول الإنترنت (IP)

- بروتوكول فصل المعرف/محدد الموقع (LISP)

- الوضع المتناثر للبث المتعدد دون الاعتماد على بروتوكول محدد (PIM)

المكونات المستخدمة

- C9000v على Cisco IOS® XE 17.10.1

- Cisco Catalyst Center، الإصدار 2.3.5.3

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

هذا وثيقة يستطيع أيضا كنت استعملت مع هذا جهاز وبرمجية صيغة:

- C9200

- C9300

- C9400

- C9500

- C9600

- Cisco IOS® XE 16.12 والإصدارات الأحدث

معلومات أساسية

نسخ وحدة الاستقبال والبث ل SDA هو شكل من تغشية البث المتعدد، والذي يتم إستخدامه لحمل حركة مرور البث المتعدد بين أجهزة البنية، وتضمين حركة مرور البث المتعدد في رأس IP للبث الأحادي. يمكن أن يقوم النسخ المتماثل لشبكة الاستقبال والبث بتوجيه حركة مرور البث المتعدد بين المصدر (المصادر) والمستلم (المستقبلات) إما في شبكة VLAN نفسها أو شبكة VLAN مختلفة (يمكن توجيه البث المتعدد لشبكة VLAN نفسها).

لا تتم إعادة توجيه حركة مرور البث المتعدد بين المصادر والمستقبلات على حافة البنية نفسها باستخدام بث متعدد عبر الشبكة المحلية الظاهرية (VXLAN)، ولكن يتم توجيهها محليا بواسطة حافة البنية.

لا يمكن أن يقوم أي شكل من أشكال البث المتعدد المغلف (وحدة الاستقبال والبث الأصلي) بتوجيه حركة مرور البث المتعدد للمجموعات في النطاق 224.0.0.0/24، أو مع TTL=1، يتم معالجة ذلك عبر غمر الطبقة 2

ملاحظة: تعني أن القارئ يلاحظ. تحتوي الملاحظات على اقتراحات مفيدة أو مراجع للمواد التي لا يغطيها المستند.

ملاحظة: يمكن أن تختلف أوامر النظام الأساسي (Fed). يمكن أن يكون الأمر show platform fed <active|standby>" مقابل "show platform fed switch <active|standby>". إذا لم يتم توزيع الصياغة المشار إليها في الأمثلة، فيرجى تجربة المتغير.

المخطط

طوبولوجيا الشبكة

في هذه الطوبولوجيا:

- 10.47.10 و 10.47.1.11 هي حدود مجمعة تعمل أيضا كنقطة تجميع (RP) AnyCast مع بروتوكول اكتشاف مصدر البث المتعدد (MSDP) بين الاثنين في الشبكة الظاهرية (VN)/VRF.

- 10.47.1.12 و 10.47.1.13 هي عقد Fabric Edge

- 10.47.7.2 هو مصدر البث المتعدد

- 10.47.7.3 هو مستقبل البث المتعدد

- 239.1.1.1 هو عنوان وجهة مجموعة البث المتعدد (GDA)

التكوين

يفترض أن cisco مادة حفازة استعملت مركز أن يزود ال SDA بناء مع التقصير عملية إعداد:

- تنفيذ النسخ المتماثل هو نسخ وحدة الاستقبال والبث

- AnyCast RP مع MSDP ل أي مصدر multicast (ASM) multicast على الحدود شديدة الموقع

بعد تكوين ناجح من مركز Catalyst، يحتوي التكوين ذو الصلة لكل جهاز على عدة أقسام:

تكوين Fabric Edge (10.47.1.12)

ip multicast-routing vrf blue_vn

ip multicast vrf blue_vn multipath

!

interface LISP0.4100

vrf forwarding blue_vn

ip pim sparse-mode

end

!

interface Loopback4100

vrf forwarding blue_vn

ip address 10.47.6.4 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

end

!

ip pim vrf blue_vn register-source Loopback4100

ip pim vrf blue_vn rp-address 10.47.6.1 ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1

!

interface Vlan1025

description Configured from Cisco DNA-Center

mac-address 0000.0c9f.fb87

vrf forwarding blue_vn

ip address 10.47.7.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.47.9.9

no ip redirects

ip pim passive

ip route-cache same-interface

ip igmp version 3

ip igmp explicit-tracking

no lisp mobility liveness test

lisp mobility blue-IPV4

end

!

ip access-list standard ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1

10 permit 239.0.0.0 0.255.255.255

تكوين Fabric Edge (10.47.1.13)

ip multicast-routing vrf blue_vn

ip multicast vrf blue_vn multipath

!

interface LISP0.4100

vrf forwarding blue_vn

ip pim sparse-mode

end

!

interface Loopback4100

vrf forwarding blue_vn

ip address 10.47.6.4 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

end

!

ip pim vrf blue_vn register-source Loopback4100

ip pim vrf blue_vn rp-address 10.47.6.1 ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1

!

interface Vlan1025

description Configured from Cisco DNA-Center

mac-address 0000.0c9f.fb87

vrf forwarding blue_vn

ip address 10.47.7.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.47.9.9

no ip redirects

ip pim passive

ip route-cache same-interface

ip igmp version 3

ip igmp explicit-tracking

no lisp mobility liveness test

lisp mobility blue-IPV4

end

!

ip access-list standard ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1

10 permit 239.0.0.0 0.255.255.255

تكوين حدود مجمع/AnyCast RP (10.47.1.10)

router bgp 69420

address-family ipv4 vrf blue_vn

aggregate-address 10.47.6.0 255.255.255.0 summary-only

!

router lisp

site site_uci

eid-record instance-id 4100 10.47.6.0/24 accept-more-specifics

!

ip multicast-routing vrf blue_vn

ip multicast vrf blue_vn multipath

!

interface LISP0.4100

vrf forwarding blue_vn

ip pim sparse-mode

end

!

interface Loopback4100

vrf forwarding blue_vn

ip address 10.47.6.1 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

end

!

interface Loopback4600

vrf forwarding blue_vn

ip address 10.47.6.6 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

end

!

ip pim vrf blue_vn rp-address 10.47.6.1 ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1

ip pim vrf blue_vn register-source Loopback4100

!

ip access-list standard ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1

10 permit 239.0.0.0 0.255.255.255

!

ip msdp vrf blue_vn peer 10.47.6.7 connect-source Loopback4600

ip msdp vrf blue_vn cache-sa-state

ip msdp vrf blue_vn originator-id Loopback4600

تكوين حدود مجمع/AnyCast RP (10.47.1.11)

router bgp 69420

address-family ipv4 vrf blue_vn

aggregate-address 10.47.6.0 255.255.255.0 summary-only

!

router lisp

site site_uci

eid-record instance-id 4100 10.47.6.0/24 accept-more-specifics

!

ip multicast-routing vrf blue_vn

ip multicast vrf blue_vn multipath

!

interface LISP0.4100

vrf forwarding blue_vn

ip pim sparse-mode

end

!

interface Loopback4100

vrf forwarding blue_vn

ip address 10.47.6.1 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

end

!

interface Loopback4600

vrf forwarding blue_vn

ip address 10.47.6.7 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

end

!

ip pim vrf blue_vn rp-address 10.47.6.1 ASM_ACL_IPV4__blue_vn_10.47.6.1

ip pim vrf blue_vn register-source Loopback4100

!

ip access-list standard ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1

10 permit 239.0.0.0 0.255.255.255

!

ip msdp vrf blue_vn peer 10.47.6.6 connect-source Loopback4600

ip msdp vrf blue_vn cache-sa-state

ip msdp vrf blue_vn originator-id Loopback4600

التحقق من مستوى التحكم

بعد ذلك، بروتوكول عضوية مجموعة الإنترنت (IGMP) و PIM.

يرسل مستقبل البث المتعدد تقرير عضوية IGMP

يرسل مستقبل البث المتعدد (10.47.7.3) تقرير عضوية IGMP (MR) أو انضمام IGMP للإشارة إلى الاهتمام بتلقي حركة مرور البث المتعدد. يمكنك تكوين التقاط حزمة مضمنة (EPC) لتأكيد وجود IGMP MR تم تلقيه:

Edge-2#monitor capture 1 interface GigabitEthernet1/0/5 IN

Edge-2#monitor capture 1 match any

Edge-2#monitor capture 1 buffer size 10

Edge-2#monitor capture 1 start

Edge-2#monitor capture 1 stop

Edge-1#show monitor capture 1 buff display-filter igmp brief

Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exi

145 63.730527 10.47.7.4 -> 239.1.1.1 IGMPv2 60 Membership Report group 239.1.1.1

بعد ذلك، تأكد من أن حافة البنية هي الموجه المعين من قبل PIM (DR) لشبكة VLAN وأن مستقبل البث المتعدد موجود فيها. ويشار إليه أيضا باسم موجه الخطوة الأخيرة (LHR). يمكنك إستخدام الأمر show ip pim vrf <vn name> interface vlan <vlan> detail | تضمين PIM DR"

Edge-2#show ip pim vrf blue_vn interface vlan 1025 detail | i PIM DR

PIM DR: 10.47.7.1 (this system)

تحقق من أن إستطلاع IGMP قد التقط IGMP MR باستخدام الأمر show ip igmp vrf <vn name> snooping group"

Edge-1#show ip igmp vrf blue_vn snooping groups

Vlan Group           Type Version Port List

-----------------------------------------------------------------------

1025 239.255.255.254 igmp v2      Gi1/0/5

إنشاء الشجرة المشتركة في وضع النثر ل PIM

Edge-2، وهو DR في ذلك الجزء يرسل (*،g) PIM Join to AnyCast RP. إذا لم يتم حل عنوان AnyCast RP في ذاكرة التخزين المؤقت لخريطة LISP، تكون عملية مراقبة LISP خلال العيد مسؤولة عن تشغيل طلبات خريطة LISP. يمكنك إستخدام الأمر show lisp instance-id <LISP L3 IID> IPv4/IPv6 eid-watch | بدء RLOC"

Edge-2#show lisp instance-id 4100 ipv4 eid-watch | begin RLOC

LISP IPv4 EID Watches for Table (RLOC mapping in vrf blue_vn IPv4) IID (4100), 1 watch entries

Watch entries for prefix 10.47.6.1/32

10.47.6.1, multicast

Edge-2#show lisp instance-id 4100 ipv4 map-cache 10.47.6.1

LISP IPv4 Mapping Cache for LISP 0 EID-table vrf blue_vn (IID 4100), 1 entries

10.47.6.1/32, uptime: 9w1d, expires: 20:19:57, via map-reply, complete

Sources: map-reply

State: complete, last modified: 9w1d, map-source: 10.47.1.10

Active, Packets out: 577721(21849998 bytes), counters are not accurate (~ 00:00:12 ago)

Locator Uptime State Pri/Wgt Encap-IID

10.47.1.10 9w1d up 10/10 -

Last up-down state change: 1w1d, state change count: 3

Last route reachability change: 9w1d, state change count: 1

Last priority / weight change: never/never

RLOC-probing loc-status algorithm:

Last RLOC-probe sent: 1w1d (rtt 272ms)

10.47.1.11 9w1d up 10/10 -

Last up-down state change: 9w1d, state change count: 1

Last route reachability change: 9w1d, state change count: 1

Last priority / weight change: never/never

RLOC-probing loc-status algorithm:

Last RLOC-probe sent: 1w1d (rtt 602ms)

Edge-2#show ip rpf vrf blue_vn 10.47.6.1

RPF information for (10.47.6.1)

RPF interface: LISP0.4100

RPF neighbor: ? (10.47.1.10)

RPF route/mask: 10.47.6.1/32

RPF type: unicast ()

Doing distance-preferred lookups across tables

Multicast Multipath enabled.

RPF topology: ipv4 multicast base

تحقق من إدخال (*،G) على Edge-2 باستخدام الأمر show ip mroute vrf <vn name> <multicast group>"

Edge-2#show ip mroute vrf blue_vn 239.1.1.1

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.1.1.1), 4d05h/00:02:12, RP 10.47.6.1, flags: SC <-- Anycast RP IP address 10.47.6.1

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.10 <-- Reverse Path Forwarding (RPF) neighbor to get to the Anycast RP IP

Outgoing interface list:

Vlan1025, Forward/Sparse-Dense, 4d05h/00:02:12, flags: <-- Outgoing interface list (OIL) is populated via PIM Join or IGMP Membership Report

جيران PIM في التغشية

بمجرد إضافة إعادة توجيه المسار العكسي (RPF) المجاورة التي يتم تمثيلها بمحدد موقع التوجيه الخاص بها (RLOC) ويمكن الوصول إليها عبر واجهة LISP، تتم إضافتها كجار لبروتوكول PIM في VRF/VN.

أمور عديدة يجب أن تكون على علم بها:

- يعمل فحص إعادة توجيه المسار العكسي (RPF)، والذي يتم إستخدامه لإرسال الانضمام إلى PIM (*،G) على تشغيل إنشاء جار PIM باستخدام مؤقت انتهاء صلاحية لمدة دقيقتين. إذا لم يتم إرسال رسائل PIM Join لمدة دقيقتين، فسينتهي الوقت المجاور.

- يجب أن يقوم PIM بإنشاء بنية مجاورة بشكل صريح ل RLOC المتوافق حيث لا يتم إرسال رسائل PIM Hello في تغشية SDA

Edge-2#show ip pim vrf blue_vn neighbor

PIM Neighbor Table

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,

P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable,

L - DR Load-balancing Capable

Neighbor    Interface Uptime/Expires Ver DR

Address                                  Prio/Mode

10.47.1.10 LISP0.4100 4d23h/00:01:37 v2  0 /

إنشاء AnyCast RP (*،G)

استنادا إلى PIM (*،G) الوصل من Edge-2، ينشئ border-1 (*،G) مع الزيت نحو RLOC لحافة-2

Border-1#show ip mroute vrf blue_vn 239.1.1.1

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.1.1.1), 4d23h/00:02:48, RP 10.47.6.1, flags: S

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

LISP0.4100, 10.47.1.13, Forward/Sparse, 4d23h/00:02:33, flags: <-- RLOC of Edge-2

تسجيل مصدر البث المتعدد

يرسل مصدر البث المتعدد 10.47.7.2 حركة مرور البث المتعدد، والتي تجمع Edge-1. يقوم Edge-1 بضرب الحزمة حتى وحدة المعالجة المركزية لإنشاء حالة (S،G)، ويسجل Edge-1 المصدر إلى AnyCast RP.

Edge-1#monitor capture 1 interface GigabitEthernet1/0/4 IN

Edge-1#monitor capture 1 match any

Edge-1#monitor capture 1 buffer size 10

Edge-1#monitor capture 1 start

Edge-1#monitor capture 1 stop

Edge-1#show monitor capture 1 buffer brief

Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit

1 0.000000 10.47.7.2 -> 239.1.1.1 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0007, seq=107/27392, ttl=5

2 0.355071 10.47.7.3 -> 239.1.1.1 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0007, seq=107/27392, ttl=5

3 1.096757 10.47.7.3 -> 239.1.1.1 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0007, seq=108/27648, ttl=5

4 1.102425 10.47.7.3 -> 239.1.1.1 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0007, seq=108/27648, ttl=5

بمجرد أن تتلقى border-1 حزمة البث المتعدد عبر تسجيل PIM، يكون لدى border-1 (S،G) والإعلان عن ذلك إلى border-2 عبر MSDP

Border-1#show ip mroute vrf blue_vn 239.1.1.1 10.47.7.2

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(10.47.7.2, 239.1.1.1), 00:02:26/00:00:34, flags: TA <-- A flag indicates that this is a candidate for MSDP advertisement

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.12

Outgoing interface list:

LISP0.4100, 10.47.1.13, Forward/Sparse, 00:02:26/00:02:36, flags:

إعلان مصدر MSDP

أستخدم الأمر show ip msdp vrf <vn name> sa-cache" لعرض ذاكرة التخزين المؤقت النشطة للمصدر. أنت يستطيع استعملت الأمر show ip msdp vrf <vn name> خلاصة" أن يرى ال MSDP نظير

Border-1#show ip msdp vrf blue_vn sa-cache

MSDP Source-Active Cache - 1 entries

(10.47.7.2, 239.1.1.1), RP 10.47.6.7, BGP/AS 23456, 00:00:34/00:05:25, Peer 10.47.6.7

Border-1#show ip msdp vrf blue_vn summary

MSDP Peer Status Summary

Peer Address AS    State Uptime/  Reset SA   Peer Name

Downtime Count Count

10.47.6.7    23456 Up    1w1d     0     1

Border-2 تتلقى معلومات (S،G) من شركة Border-1 عن طريق إعلان وزارة الأمن والدفاع. إذا كان Border-2 قد تلقى PIM (*،g) انضم من Edge-2، فإن Border-2 يخلق (S،G) ميناء ويرث زيت LISP من (*،G) الذي يشير إلى RLOC الخاص ب Edge-2. القاعدة الناجمة عن التجربة هي أن إدخالات MSDP SA يتم تثبيتها فقط في قاعدة معلومات توجيه البث المتعدد (MRIB) إذا كان (*،G) موجودا.

Border-2#show ip msdp vrf blue_vn sa-cache

MSDP Source-Active Cache - 1 entries

(10.47.7.2, 239.1.1.1), RP 10.47.6.6, BGP/AS 23456, 00:13:59/00:03:28, Peer 10.47.6.6

Border-2#show ip mroute vrf blue_vn 239.1.1.1

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.1.1.1), 00:21:04/00:00:06, RP 10.47.6.1, flags: SP

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null <-- Indicates no PIM (*,G) Join received, if there was an OIL, there would be (S,G)

يرسل border-1 PIM (S،G) انضمام إلى المصدر 10.47.7.2 لجذب حركة مرور البث المتعدد بشكل طبيعي، مما يسمح ل Edge-1 بتحديث زيت (S،G)

Edge-1#show ip mroute vrf blue_vn 239.1.1.1 10.47.7.3

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(10.47.7.2, 239.1.1.1), 01:19:57/00:02:29, flags: FT

Incoming interface: Vlan1025, RPF nbr 0.0.0.0 <-- Multicast source 10.47.7.2 is in VLAN 1025

Outgoing interface list:

LISP0.4100, 10.47.1.10, Forward/Sparse, 01:19:55/00:02:30, flags: <-- RLOC of Border-1

تتم إعادة توجيه حركة مرور البث المتعدد من 10.47.7.2 إلى 239.1.1.1 من 10.47.6.6 (border-1) عبر تضمين VXLAN للبث الأحادي. يدمج border-1 حركة مرور VXLAN، ويعيد كبسلها إلى Edge-2 (10.47.1.13)

Border-1#show ip mroute vrf blue_vn 239.1.1.1

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.1.1.1), 5d01h/00:03:14, RP 10.47.6.1, flags: S

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

LISP0.4100, 10.47.1.13, Forward/Sparse, 5d01h/00:02:54, flags:

(10.47.7.2, 239.1.1.1), 00:02:28/00:00:30, flags: MT <-- Unicast Source

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.12   <-- RPF neighbor to get to the source (Edge-1)

Outgoing interface list:

LISP0.4100, 10.47.1.13, Forward/Sparse, 00:02:28/00:03:14, flags: <-- RLOC of Edge-2

أقصر قضيب لشجرة المسار (SPT)

بمجرد إستلام موجه الخطوة الأخيرة (LHR) Edge-2، حزمة البث المتعدد على طول شجرة (*،G)، فإنه يحاول إجراء قطع SPT وإرسال انضمام PIM (S،G) إلى Edge-1.

Edge-2#show ip mroute vrf blue_vn 239.1.1.1

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.1.1.1), 4d23h/stopped, RP 10.47.6.1, flags: SJC

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.10

Outgoing interface list:

Vlan1025, Forward/Sparse-Dense, 4d23h/00:02:40, flags: <-- LHR creates the OIL because of receipt of an IGMP MR

(10.47.7.2, 239.1.1.1), 00:00:02/00:02:57, flags: JT <-- Unicast Source

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.12   <-- RPF neighbor to get to 10.47.7.2, which is Edge-1 RLOC

Outgoing interface list:

Vlan1025, Forward/Sparse-Dense, 00:00:02/00:02:57, flags: <-- Multicast traffic is forwarded into VLAN 1025, where 10.47.7.3 is

يحتوي FHR (Edge-1) على (S،G) يشير مباشرة نحو RLOC الخاص ب Edge-2

Edge-1#show ip mroute vrf blue_vn 239.1.1.1

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.1.1.1), 5d01h/stopped, RP 10.47.6.1, flags: SCF

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.10

Outgoing interface list:

Vlan1025, Forward/Sparse-Dense, 5d01h/00:01:40, flags:

(10.47.7.2, 239.1.1.1), 01:53:06/00:02:42, flags: FT <-- Unicast Source

Incoming interface: Vlan1025, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

LISP0.4100, 10.47.1.13, Forward/Sparse, 00:14:22/00:03:07, flags: <-- Edge-2's RLOC

التحقق من مستوى البيانات (مستقل عن النظام الأساسي)

يمكن أن يكون هناك إصدار مختلف أن يمنع مصدر البث المتعدد أو مستقبل البث المتعدد من إرسال/إستقبال حركة المرور. يركز هذا القسم على التحقق من المشاكل التي يمكن أن تؤثر على كل من مصدر البث المتعدد ومتلقي البث المتعدد، مع التركيز على القضايا التي لا تتعلق ببرمجة الأجهزة.

التحقق من جانب المصدر

للتحقق من صحة مصدر البث المتعدد وقدرة FHR على الإنشاء (S،G)، التحقق من صحة ميزة الأمان المتكامل للمحول (ISF)، LISP، إعادة التوجيه السريع من Cisco (CEF)، ثم إعادة توجيه المسار العكسي (RPF).

يجب أن يكون مصدر البث المتعدد في ISF/IP لتتبع الأجهزة (IPDT) الذي يحرك بقية LISP و CEF، وفي نهاية المطاف، RPF.

يمكنك إستخدام الأمر show device-tracking database address <ip address>" لضمان أن مصدر البث المتعدد يحتوي على إدخال IPDT صالح.

Edge-1#show device-tracking database address 10.47.7.2

Codes: L - Local, S - Static, ND - Neighbor Discovery, ARP - Address Resolution Protocol, DH4 - IPv4 DHCP, DH6 - IPv6 DHCP, PKT - Other Packet, API - API created

Preflevel flags (prlvl):

0001:MAC and LLA match 0002:Orig trunk 0004:Orig access

0008:Orig trusted trunk 0010:Orig trusted access 0020:DHCP assigned

0040:Cga authenticated 0080:Cert authenticated 0100:Statically assigned

Network Layer Address Link Layer Address Interface vlan prlvl age  state     Time left

DH4  10.47.7.2             5254.0012.521d     Gi1/0/4   1025 0024  163s REACHABLE 81 s try 0(84284 s)

بعد ذلك، تأكد من أن قاعدة بيانات LISP على FHR تحتوي على إدخال لمصدر البث المتعدد. أستخدم الأمر show lisp instance-id <LISP L3 IID> ipV4 database address/32"

Edge-1#show lisp instance-id 4100 ipv4 database 10.47.7.2/32

LISP ETR IPv4 Mapping Database for LISP 0 EID-table vrf blue_vn (IID 4100), LSBs: 0x1

Entries total 1, no-route 0, inactive 0, do-not-register 1

10.47.7.3/32, dynamic-eid blue-IPV4, inherited from default locator-set rloc_691b1fe4-5264-44c2-bb1b-0903b3eb2c51

Uptime: 1w2d, Last-change: 1w2d

Domain-ID: local

Service-Insertion: N/A

Locator Pri/Wgt Source State

10.47.1.13 10/10 cfg-intf site-self, reachable

Map-server Uptime ACK Domain-ID

10.47.1.10 1w2d Yes 0

10.47.1.11 1w2d Yes 0

Edge-1#show ip lisp instance-id 4100 forwarding eid local 10.47.7.2

Prefix

10.47.7.2/32

تقوم CEF بإنشاء إدخال بناء على LISP، CEF يشير إلى إدخال /32 مضيف، وليس LISP.

Edge-1#show ip cef vrf blue_vn 10.47.7.2

10.47.7.2/32

nexthop 10.47.7.2 Vlan1025

بعد ذلك، يتم اشتقاق إعادة توجيه المسار العكسي (RPF) من CEF

Edge-1#show ip rpf vrf blue_vn 10.47.7.2

RPF information for (10.47.7.2)

RPF interface: Vlan1025

RPF neighbor: ? (10.47.7.2) - directly connected

RPF route/mask: 10.47.7.2/32

RPF type: unicast (lisp)

Doing distance-preferred lookups across tables

Multicast Multipath enabled.

RPF topology: ipv4 multicast base, originated from ipv4 unicast base

إذا لم يكن هناك إدخال صالح في ISF/IPDT، مما ينتج عنه عدم تعيين قاعدة بيانات LISP على FHR، مما ينتج عنه توجيه CEF و RPF إلى الحدود. إذا كان مصدر البث المتعدد يرسل نقاط RPF لحركة مرور البيانات إلى الواجهة غير الصحيحة، مما ينتج عنه فشل RPF، (S،G) لا يتم تكوينها.

Edge-1#show device-tracking database address 10.47.7.2

Codes: L - Local, S - Static, ND - Neighbor Discovery, ARP - Address Resolution Protocol, DH4 - IPv4 DHCP, DH6 - IPv6 DHCP, PKT - Other Packet, API - API created

Preflevel flags (prlvl):

0001:MAC and LLA match 0002:Orig trunk 0004:Orig access

0008:Orig trusted trunk 0010:Orig trusted access 0020:DHCP assigned

0040:Cga authenticated 0080:Cert authenticated 0100:Statically assigned

Network Layer Address Link Layer Address Interface vlan prlvl age state Time left

Edge-1#show lisp instance-id 4100 ipv4 database 10.47.7.2/32

% No database-mapping entry for 10.47.7.2/32.

Edge-1#show ip cef vrf blue_vn 10.47.7.2

10.47.7.0/24

nexthop 10.47.1.10 LISP0.4100 <-- Result of a LISP Negative Map-Reply, so the LISP interface is now the RPF interface

nexthop 10.47.1.11 LISP0.4100 <-- Result of a LISP Negative Map-Reply, so the LISP interface is now the RPF interface

Edge-1#show ip rpf vrf blue_vn 10.47.7.2

RPF information for (10.47.7.2)

RPF interface: LISP0.4100

RPF neighbor: ? (10.47.1.11)

RPF route/mask: 10.47.7.2/32

RPF type: unicast ()

Doing distance-preferred lookups across tables

Multicast Multipath enabled.

RPF topology: ipv4 multicast base

لمنع هذا، تعامل مع مصدر البث المتعدد كمضيف صامت، حيث يمكن أن يتغلب ربط IP الموجه، والفيضانات، و ISF/IPDT الثابت على هذه المشكلة.

تسجيل المصدر

تسجيل PIM هو تدفق حزمة البث الأحادي، والذي يستخدم LISP/VXLAN مثل أي حزمة أخرى للبث الأحادي. هناك العديد من عمليات التحقق المطلوبة للتحقق من أن FHR يمكن تسجيل مصدر البث المتعدد بشكل صحيح إلى AnyCast RP.

أولا، تأكد من تكوين RP AnyCast بشكل صحيح ل GDA.

Edge-1#show ip pim vrf blue_vn rp 239.1.1.1

Group: 239.1.1.1, RP: 10.47.6.1, uptime 5d22h, expires never

تأكد من تكوين نفق سجل PIM.

Edge-1#show ip pim vrf blue_vn tunnel

Tunnel1

Type : PIM Encap

RP : 10.47.6.1 <-- This is from "ip pim vrf blue_vn rp-address 10.47.6.1 ASM_ACL_IPV4_blue_vn_10.47.6.1"

Source : 10.47.6.4 <-- This is from "ip pim vrf blue_vn register-source Loopback4100"

State : UP

Last event : Created (1w2d)

ضمان إمكانية الوصول إلى IP إلى AnyCast RP

Edge-1#show ip cef vrf blue_vn 10.47.6.1

10.47.6.1/32

nexthop 10.47.1.10 LISP0.4100 <-- RLOC of Border-1

nexthop 10.47.1.11 LISP0.4100 <-- RLOC of Border-2

Edge-1#ping vrf blue_vn 10.47.6.1 source lo4100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.47.6.1, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 10.47.6.4

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 257/275/294 ms

التحقق من جانب المستقبل

- تأكد من أن مستقبل البث المتعدد يقوم بإرسال IGMP MR.

- تأكد من تمكين التطفل على بروتوكول IGMP. L2 فقط VNs النوع الوحيد من VN أن لا يتلقى يتطفل IGMP يمكن

- تأكد من عدم وجود قائمة التحكم في الوصول الخاصة بالمنفذ، قائمة التحكم في الوصول لشبكة VLAN، قائمة التحكم في الوصول الخاصة بالمنفذ الموجه التي تم تكوينها بحيث تسقط IGMP MR.

- التحقق من إصدار IGMP MR، بشكل افتراضي هو IGMPv2، إذا كان مستقبل البث المتعدد هو IGMPv3، فإن ذلك يتطلب "ip igmp version 3"

- تأكد من عدم تكوين "ip option drop"

التحقق من LHR PIM (*،G)

- التأكد من أن LHR هو PIM DR للشبكة الفرعية/المقطع الخاص بالمستقبل

- تأكد من عدم تكوين "ip multicast group-range"

- تأكد من عدم وجود قائمة التحكم في الوصول الخاصة بالمنفذ، قائمة التحكم في الوصول لشبكة VLAN، قائمة التحكم في الوصول الخاصة بالمنفذ الموجه التي تم تكوينها بحيث تسقط IGMP MR.

- تأكد من عدم وجود وحدة معالجة مركزية (CPU) عالية أو تنظيم مستوى التحكم (CoPP) لإسقاط بروتوكول IGMP MR

التحقق من الشجرة المشتركة ل LHR PIM

التأكد من تكوين RP لمجموعة البث المتعدد

Edge-2#show ip mroute vrf blue_vn 239.1.1.1

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.1.1.1), 6d01h/stopped, RP 10.47.6.1, flags: SCF

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.10

Outgoing interface list:

Vlan1025, Forward/Sparse-Dense, 6d01h/00:01:34, flags:

تأكد من صحة إعادة توجيه المسار العكسي (RPF) إلى AnyCast RP

Edge-2#show ip cef vrf blue_vn 10.47.6.1

10.47.6.1/32

nexthop 10.47.1.10 LISP0.4100

nexthop 10.47.1.11 LISP0.4100

Edge-2#show ip rpf vrf blue_vn 10.47.6.1

RPF information for (10.47.6.1)

RPF interface: LISP0.4100

RPF neighbor: ? (10.47.1.10)

RPF route/mask: 10.47.6.1/32

RPF type: unicast ()

Doing distance-preferred lookups across tables

Multicast Multipath enabled.

RPF topology: ipv4 multicast base

إعادة توجيه MFIB - التحقق من جانب المصدر

أنت يستطيع استعملت الأمر show ip mfib vrf <vn name> <multicast group> <unicast source> verbose" أن يحصل معلومة إضافي حول إعادة توجيه الحزمة

Edge-1#show ip mfib vrf blue_vn 239.1.1.1 10.47.7.2 verbose

Entry Flags: C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS - MoFRR Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client,

e - Encap helper tunnel flag.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts: HW Pkt Count/FS Pkt Count/PS Pkt Count Egress Rate in pps

VRF blue_vn

(10.47.7.2,239.1.1.1) Flags: K HW DDE

0x42 OIF-IC count: 0, OIF-A count: 1

SW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 272/272/0

HW Forwarding: 7431223059161284608/0/0/0, Other: 0/0/0

Vlan1025 Flags: RA A MA NS

LISP0.4100, 10.47.1.13 Flags: RF F NS <-- RLOC of Edge-2

CEF: Adjacency with MAC: 4500000000004000001164770A2F010D0A2F010C000012B5000000000840000000100400BA25CDF4AD3852540017FE730000

Pkts: 0/0/0 Rate: 0 pps

Edge-1#show adjacency lisp0.4100

Protocol Interface Address

IP LISP0.4100 10.47.1.10(23)

IP LISP0.4100 10.47.1.11(27)

IP LISP0.4100 10.47.1.13(8)

Edge-2#show adjacency lisp0.4100 10.47.1.13 detail

Protocol Interface Address

IP LISP0.4100 10.47.1.13(8)

0 packets, 0 bytes

epoch 0

sourced in sev-epoch 14

Encap length 50

4500000000004000001164770A2F010D

0A2F010C000012B50000000008400000

00100400BA25CDF4AD3852540017FE73

0000

L2 destination address byte offset 0

L2 destination address byte length 0

Link-type after encap: ip

LISP

Next chain element:

IP adj out of GigabitEthernet1/0/1, addr 10.47.1.6

يمكن إستخدام EPC للتحقق من تضمين VXLAN لحزمة البث المتعدد

Edge-1#monitor capture 1 interface GigabitEthernet1/0/4 IN

Edge-1#monitor capture 1 interface GigabitEthernet1/0/1 OUT

Edge-1#monitor capture 1 match any

Edge-1#monitor capture 1 buffer size 10

Edge-1#monitor capture 1 limit pps 1000

Edge-1#monitor capture 1 start

Edge-1#monitor capture 1 stop

Edge-1#show monitor capture 1 buffer brief

Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit

1 0.000000 10.47.7.2 -> 239.1.1.1 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=28213/13678, ttl=5 <-- Packet as it ingresses the FHR, TTL is 5

2 0.014254 10.47.7.2 -> 239.1.1.1 ICMP 148 Echo (ping) request id=0x0008, seq=28213/13678, ttl=4 <-- Packet as it leaves the FHR, TTL is 4 as is it decremented

إعادة توجيه MFIB - التحقق من جانب المستقبل

تقوم الشبكة الفرعية بتوجيه هذه الحزمة من Edge-1 إلى Edge-2 باستخدام توجيه البث الأحادي.

Edge-2#show ip mroute vrf blue_vn 239.1.1.1 10.47.7.2

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(10.47.7.2, 239.1.1.1), 00:01:39/00:01:20, flags: JT

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.12

Outgoing interface list:

Vlan1025, Forward/Sparse-Dense, 00:01:39/00:02:45, flags:

باستخدام الأمر show ip mfib vrf <vn name> <group address> <unicast source> counters"، يمكنك التأكد من زيادة عدادات إعادة توجيه الأجهزة

Edge-2#show ip mfib vrf blue_vn 239.1.1.1 counters

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

VRF blue_vn

12 routes, 7 (*,G)s, 4 (*,G/m)s

Group: 239.1.1.1

RP-tree,

SW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

HW Forwarding: 0/0/2/0, Other: 0/0/0

Source: 10.47.7.2,

SW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 2/1/1

HW Forwarding: 6118996613340856320/0/0/0, Other: 0/0/0

Totals - Source count: 1, Packet count: 6118996613340856320

Edge-2#show ip igmp snooping groups vlan 1025 239.1.1.1

Vlan Group     Type Version Port List

-----------------------------------------------------------------------

1025 239.1.1.1 igmp v2      Gi1/0/4

أنت يستطيع استعملت مخرج multicast counters أن يتحقق ما إذا أو لا ال multicast حركة مرور تركت ال LHR، تجاه ال multicast مستقبل. أستخدم الأمر show controllers ethernet-controller <interface> | تضمين البث المتعدد|الإرسال"

Edge-2#show controllers ethernet-controller g1/0/4 | include Multicast|Transmit

Transmit                  GigabitEthernet1/0/5          Receive

426729240 Total bytes                                   100803109 Total bytes

5732 Unicast frames                                     949355 Unicast frames

5732 Unicast bytes                                      93563018 Unicast bytes

4388433 Multicast frames                                32346 Multicast frames

4388433 Multicast bytes                                 7236178 Multicast bytes

<snip>

Edge-2#show controllers ethernet-controller g1/0/5 | include |Multicast|Transmit

Transmit                  GigabitEthernet1/0/5          Receive

426742895 Total bytes                                   100813570 Total bytes

5733 Unicast frames                                     949456 Unicast frames

5733 Unicast bytes                                      93573016 Unicast bytes

4388569 Multicast frames                                32348 Multicast frames

4388569 Multicast bytes                                 7236641 Multicast bytes

طريقة أخرى للتحقق من صحة حركة مرور البث المتعدد مع ترك LHR هي تنفيذ EPC تجاه مستقبل البث المتعدد.

Edge-2#show monitor capture 1 buffer brief

Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit

1 0.168401 10.47.7.2 -> 239.1.1.1 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0008, seq=35903/16268, ttl=3

2 0.969138 10.47.7.2 -> 239.1.1.1 ICMP 106 Echo (ping) request id=0x0008, seq=35904/16524, ttl=3

التحقق من مستوى البيانات (حسب النظام الأساسي)

(S،G) إنشاء - مسار انتقاء وحدة المعالجة المركزية

in order for FHR أن يخلق (S،G) دولة، إثنان من ال multicast ربط يرسل من ال multicast مصدر يتلقى حتى ال cpu أن يعالج ب MFIB. يتم إرسال حزم البث المتعدد إلى قائمة انتظار FED "CPU_Q_MCAST_DATA"

Edge-1#show platform software fed switch active punt cpuq 30

Punt CPU Q Statistics

===========================================

CPU Q Id : 30

CPU Q Name : CPU_Q_MCAST_DATA

Packets received from ASIC : 27124

Send to IOSd total attempts : 27124

Send to IOSd failed count : 0

RX suspend count : 0

RX unsuspend count : 0

RX unsuspend send count : 0

RX unsuspend send failed count : 0

RX consumed count : 0

RX dropped count : 0

RX non-active dropped count : 0

RX conversion failure dropped : 0

RX INTACK count : 0

RX packets dq'd after intack : 0

Active RxQ event : 0

RX spurious interrupt : 0

RX phy_idb fetch failed: 0

RX table_id fetch failed: 0

RX invalid punt cause: 0

Replenish Stats for all rxq:

-------------------------------------------

Number of replenish : 0

Number of replenish suspend : 0

Number of replenish un-suspend : 0

-------------------------------------------

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتعرض قائمة انتظار CoPP لبيانات MCAST لأية خسارة. أستخدم الأمر show platform hardware fed active qoS queue stats داخلي واضع سياسات وحدة المعالجة المركزية | تضمين بيانات البث|QId"

Edge-1#show platform hardware fed active qos queue stats internal cpu policer | include MCAST Data|QId

QId PlcIdx                                   Queue  Name               Enabled   Rate     Rate      Drop(Bytes) Drop(Frames)

30   9                                       MCAST  Data                 No      500      400       0           0

إذا أتت حركة المرور من مصدر متصل مباشرة، تتم معالجتها بواسطة قائمة انتظار Linux Shared Memory Punt Interface (LSMPI) ل "المصدر المتصل مباشرة" إذا كان من (S،G) Join، فإنه "Mcast PIM Signaling"

أستخدم الأمر show platform software infrastructure lsmpi punt | تضمين السبب|mcast"

Edge-1#show platform software infrastructure lsmpi punt | include Cause|Mcast

Cause                           Total        Total      Length        Dot1q encap        Other        SKB

Mcast Directly Connected Source 0            27038      0             0                  0            0

Mcast IPv4 Options data packet  0            0          0             0                  0            0

Mcast Internal Copy             0            0          0             0                  0            0

Mcast IGMP Unroutable           0            0          0             0                  0            0

Mcast PIM signaling             0            0          0             0                  0            0

Mcast punt to RP                0            0          0             0                  0            0

Mcast UDLR                      0            0          0             0                  0            0

بعد ذلك، يمكن إجراء التقاط حزمة FED لالتقاط حزم البث المتعدد من المصدر والمجموعة في وحدة المعالجة المركزية، والتي تؤكد الواجهة الواردة وقائمة انتظار وحدة المعالجة المركزية (CPU).

Edge-1#debug platform software fed switch active punt packet-capture set-filter "ip.addr==239.1.1.1"

Edge-1#debug platform software fed switch active punt packet-capture start

Edge-1#debug platform software fed switch active punt packet-capture stop

Punt packet capturing stopped. Captured 2 packet(s)

Edge-1#show platform software fed switch active punt packet-capture brief

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 2 packets. Capture capacity : 4096 packets

Capture filter : "ip.addr==239.255.255.254"

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2024/08/26 15:38:27.341 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/4[if-id: 0x0000000c], pal: Vlan1025 [if-id: 0x0000001d]

metadata : cause: 12 [Mcast Directly Connected Source], sub-cause: 0, q-no: 30, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 0100.5e7f.fffe, src mac: 5254.0012.521d

ether hdr : ethertype: 0x0800 (IPv4)

ipv4 hdr : dest ip: 239.1.1.1, src ip: 10.47.7.2

ipv4 hdr : packet len: 84, ttl: 5, protocol: 1 (ICMP)

icmp hdr : icmp type: 8, code: 0

برنامج MROUTE Hardware - IOS MRoute

وتستخدم برمجة الأجهزة (S،G) نفس البنية التي تستخدم في أي مسار برمجة آخر: IOS إلى FMAN RP إلى FMAN FP، إلى FED.

Edge-1#show ip mroute vrf blue_vn 239.1.1.1

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

N - Received BGP Shared-Tree Prune, n - BGP C-Mroute suppressed,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route,

x - VxLAN group, c - PFP-SA cache created entry,

* - determined by Assert, # - iif-starg configured on rpf intf,

e - encap-helper tunnel flag, l - LISP decap ref count contributor

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

t - LISP transit group

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.255.255.254), 00:08:29/stopped, RP 10.47.6.1, flags: SCF <-- Anycast RP address

Incoming interface: LISP0.4100, RPF nbr 10.47.1.10 <-- RLOC of Border-1

Outgoing interface list:

Vlan1025, Forward/Sparse-Dense, 00:08:29/00:00:30, flags:

(10.47.7.2, 239.1.1.1), 00:08:28/00:02:54, flags: FT <-- Unicast source

Incoming interface: Vlan1025, RPF nbr 0.0.0.0 <-- Multicast source is in VLAN 1025

Outgoing interface list:

LISP0.4100, 10.47.1.13, Forward/Sparse, 00:08:23/00:03:07, flags: <-- Forwarding to Edge-2

برمجة أجهزة المسار - IOS MFIB

وبعد ذلك تتم إضافة مسارات البث المتعدد إلى قاعدة معلومات إعادة توجيه البث المتعدد (MFIB)، والتي تشبه كيفية إضافة قاعدة معلومات التوجيه (RIB) إلى إعادة التوجيه السريع من Cisco (CEF)، ويعادل البث المتعدد هو MFIB.

Edge-1#show ip mfib vrf blue_vn 239.1.1.1 10.47.7.2 verbose

Entry Flags: C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS - MoFRR Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client,

e - Encap helper tunnel flag.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts: HW Pkt Count/FS Pkt Count/PS Pkt Count Egress Rate in pps

VRF blue_vn

(10.47.7.2,239.1.1.1) Flags: K HW DDE <-- Multicast source and GDA

0x21 OIF-IC count: 0, OIF-A count: 1

SW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 2/2/0

HW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

Vlan1025 Flags: RA A MA NS

LISP0.4100, 10.47.1.13 Flags: RF F NS <-- RLOC of Edge-2 and the RPF interface to reach 10.47.1.13

CEF: Adjacency with MAC: 4500000000004000001164770A2F010D0A2F010C000012B5000000000840000000100400BA25CDF4AD3852540017FE730000

Pkts: 0/0/0 Rate: 0 pps

برمجة أجهزة MROUTE - RP MFIB

أستخدم الأمر show platform software ip switch active r0 mfib vrf index <vrf index> مجموعة <GDA/32>"

Edge-1#show vrf detail blue_vn | inc Id

VRF blue_vn (VRF Id = 2); default RD <not set>; default VPNID <not set>

Edge-1#show platform software ip switch active r0 mfib vrf index 2 group 239.1.1.1/32

Route flags:

S - Signal; C - Directly connected;

IA - Inherit A Flag; L - Local;

BR - Bidir route

*, 239.1.1.1/32 --> OBJ_INTF_LIST (0x6b)

Obj id: 0x6b, Flags: C

OM handle: 0x34803c47f0

Edge-2#show platform software ip switch active r0 mfib vrf index 2 group address 239.1.1.1 10.47.7.2

Route flags:

S - Signal; C - Directly connected;

IA - Inherit A Flag; L - Local;

BR - Bidir route

239.1.1.1, 10.47.7.2/64 --> OBJ_INTF_LIST (0x21)

Obj id: 0x21, Flags: unknown

OM handle: 0x34803c4088

برمجة أجهزة MROUTE - FP MFIB

يتضمن إدخال FMAN RP لنفس المسارات معرف إدارة كائنات غير متزامن (AOM)، ويتم إستخدام معرف AOM هذا للتحقق من صحة البرامج الإضافية.

أستخدم الأمر show platform software ip switch active f0 mfib vrf index <vrf index> مجموعة <GDA/32>"

Edge-1#show platform software ip switch active f0 mfib vrf index 2 group 239.1.1.1/32

Route flags:

S - Signal; C - Directly connected;

IA - Inherit A Flag; L - Local;

BR - Bidir route

*, 239.1.1.1/32 --> OBJ_INTF_LIST (0x6b)

Obj id: 0x6b, Flags: C

aom id: 29154, HW handle: (nil) (created)

Edge-1#show platform software ip switch active f0 mfib vrf index 2 group address 239.1.1.1 10.47.7.2

Route flags:

S - Signal; C - Directly connected;

IA - Inherit A Flag; L - Local;

BR - Bidir route

239.1.1.1., 10.47.7.2/64 --> OBJ_INTF_LIST (0x21)

Obj id: 0x21, Flags: unknown

aom id: 36933, HW handle: (nil) (created)

برمجة أجهزة MROUTE - كائنات MROUTE

باستخدام معرفات AOM، تحقق من الكائن والكائنات الأصلية لكل من (*،G) و(S،G) باستخدام أوامر إدارة الكائنات. يمكنك إستخدام الأمر show platform software object-manager switch active f0 object <aom id>" أو show platform software object-manager switch active f0 object <AOM id>parent"

يحتوي كل مسار على كائنين أصليين. يشير أحد الكائنات إلى جدول IPv4_mcast، بينما يشير الآخر إلى قائمة، والتي يتم إستخدامها في الأوامر التالية.

Edge-1#show platform software object-manager switch active f0 object 29154

Object identifier: 29154

Description: PREFIX 0.0.0.0 , 239.1.1.1/32 (Table id 2)

Obj type id: 72

Obj type: mroute-pfx

Status: Done, Epoch: 0, Client data: 0xa3e23c48

Edge-1#show platform software object-manager switch active f0 object 29154 parents

Object identifier: 26509

Description: ipv4_mcast table 2 (blue_vn), vrf id 2

Status: Done

Object identifier: 29153

Description: mlist 107

Status: Done

Edge-1#show platform software object-manager switch active f0 object 36933

Object identifier: 36933

Description: PREFIX 10.47.7.2 , 239.1.1.164 (Table id 2)

Obj type id: 72

Obj type: mroute-pfx

Status: Done, Epoch: 0, Client data: 0xa413c928

Edge-1#show platform software object-manager switch active f0 object 36933 parents

Object identifier: 26509

Description: ipv4_mcast table 2 (blue_vn), vrf id 2

Status: Done

Object identifier: 47695

Description: mlist 33

Status: Done

برمجة أجهزة MROUTE - كائنات قائمة

كائنات MLIST هي مزيج من كل من قوائم الواجهات الواردة وقوائم الواجهات الصادرة. يمكنك إستخدام الأمر show platform software mlist switch active f0 index <index>"

This is for (*,G)

Edge-1#show platform software mlist switch active f0 index 107

Multicast List entries

OCE Flags:

NS - Negate Signalling; IC - Internal copy;

A - Accept; F - Forward;

OCE         Type                   OCE Flags   Interface

--------------------------------------------------------------------------------------

0xf8000171  OBJ_ADJACENCY          A           LISP0.4100 <-- A Flag indicates an Incoming interface for (*,G)

0xf80001d1  OBJ_ADJACENCY          NS, F       Vlan1025   <-- F Flag indicates an Outgoing interface for (*,G)

This is for (S,G)

Edge-1#show platform software mlist switch active f0 index 33

Multicast List entries

OCE Flags:

NS - Negate Signalling; IC - Internal copy;

A - Accept; F - Forward;

OCE         Type                   OCE Flags      Interface

--------------------------------------------------------------------------------------

0x5c        OBJ_ADJACENCY          NS, F          LISP0.4100  <-- F Flag indicates an Outgoing interface(s), for (S,G)

0xf80001d1  OBJ_ADJACENCY          A              Vlan1025    <-- A Flag indicates an Incoming interface, for (S,G)

مسار برمجة الأجهزة - FED MROUTE

للتحقق من صحة برمجة FED، أستخدم الأمر show platform software fed switch active ip mfib vrf <vn name> <gda> <unicast source>"

Edge-1#show platform software fed switch active ip mfib vrf blue_vn 239.1.1.1 10.47.7.2

Multicast (S,G) Information

VRF : 2

Source Address : 10.47.7.2

HTM Handler : 0x7f45d98c7728

SI Handler : 0x7f45d9a44a28

DI Handler : 0x7f45d9bcb2d8

REP RI handler : 0x7f45d97e7188

Flags :

Packet count : 0

State : 4

RPF :

Vlan1025 A

OIF :

Vlan1025 A

LISP0.4100 F NS

(Adj: 0x5c )

يوفر فهرس إعادة الكتابة معلومات حول عملية كبسلة حركة مرور البث المتعدد، والتي تستفيد منها عملية نسخ وحدة الاستقبال والبث. يمكنك إستخدام الأمر show platform hardware fed switch active fwd-asic abstraction print-resource-handle <rep RI handle> 1"

Edge-1#show platform hardware fed switch active fwd-asic abstraction print-resource-handle 0x7f45d97e7188 1

Handle:0x7f45d97e7188 Res-Type:ASIC_RSC_RI_REP Res-Switch-Num:255 Asic-Num:255 Feature-ID:AL_FID_L3_MULTICAST_IPV4 Lkp-ftr-id:LKP_FEAT_INVALID ref_count:1

priv_ri/priv_si Handle: (nil)Hardware Indices/Handles: index0:0x19 mtu_index/l3u_ri_index0:0x0 index1:0x19 mtu_index/l3u_ri_index1:0x0

Cookie length: 56

00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 03 07 2f 0a fe ff ff ef 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Detailed Resource Information (ASIC_INSTANCE# 0)

----------------------------------------

Replication list RI handle = 7f45d97e7188

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ASIC [0] Replication Expansion Handle [0x7f45d9b9c048]

Replication list :

Number of RIs = 6

Start RI = 25

Common rewrite = No

Replication REP_RI 0x19 [elements = 1]

[0] ri_list[0]=4 RI_MCAST_BRIDGE_V6 port=88 ri_ref_count:1 dirty=0

RIL first:4 last:4 start:4 ril_total:4 ref_count:0

RI list this:4 num_pairs:4 free:3 next:0 prev:0 ---->

uri1:50 ri_ref_count_1:1 uri0:26 ri_ref_count_0:1 ptr_type:0 last:1 dirty:1

uri1:49151 ri_ref_count_1:0 uri0:49151 ri_ref_count_0:1 ptr_type:1 last:1 dirty:1

uri1:49151 ri_ref_count_1:0 uri0:49151 ri_ref_count_0:0 ptr_type:1 last:1 dirty:0

uri1:49151 ri_ref_count_1:0 uri0:49151 ri_ref_count_0:0 ptr_type:1 last:1 dirty:0

<snip>

بعد ذلك، أستخدم قيم URI للتحقق من نطاق إعادة الكتابة-الفهرس. أستخدم الأمر show platform hardware fed switch active fwd-asic resource asic all rewrite-index range <URI> <URI>

Edge-1#show platform hardware fed switch active fwd-asic resource asic all rewrite-index range 50 50

ASIC#:0 RI:50 Rewrite_type:AL_RRM_REWRITE_IPV4_VXLAN_INNER_IPV4_ENCAP(110) Mapped_rii:LVX_L3_ENCAP_L2_PAYLOAD(123)

Dst Mac: MAC Addr: ba:25:cd:f4:ad:38,

Src IP: 10.47.1.12 <-- RLOC of Edge-1

Dst IP: 10.47.1.13 <-- RLOC of Edge-2

IPv4 TTL: 0

LISP INSTANCEID: 0

L3IF LE Index: 49

ASIC#:1 RI:50 Rewrite_type:AL_RRM_REWRITE_IPV4_VXLAN_INNER_IPV4_ENCAP(110) Mapped_rii:LVX_L3_ENCAP_L2_PAYLOAD(123)

Dst Mac: MAC Addr: ba:25:cd:f4:ad:38,

Src IP: 10.47.1.12 <-- RLOC of Edge-1

Dst IP: 10.47.1.13 <-- RLOC of Edge-2

IPv4 TTL: 0

LISP INSTANCEID: 0

L3IF LE Index: 49

بعد ذلك، خذ ال RI من الأمر السابق لمزيد من التحقق. أستخدم الأمر show platform software fed switch active ip mfib vrf <vn name> <gda> <source>"

Edge-1#show platform software fed switch active ip mfib vrf blue_vn 239.1.1.1 10.47.7.2

Multicast (S,G) Information

VRF : 2

Source Address : 10.47.7.2

HTM Handler : 0x7f45d98c7728

SI Handler : 0x7f45d9a44a28

DI Handler : 0x7f45d9bcb2d8

REP RI handler : 0x7f45d97e7188

Flags :

Packet count : 0

State : 4

RPF :

Vlan1025 A

OIF :

Vlan1025 A

LISP0.4100 F NS

(Adj: 0x5c )

أستخدم الأمر show platofmr software fed switch active ip adj | تضمين <destination rloc>"

Edge-1#show platform software fed switch active ip adj 10.47.1.12

IPV4 Adj entries

dest       if_name    dst_mac        si_hdl         ri_hdl          pd_flags adj_id Last-modified

----       -------    -------        ------         ------          -------- ------ -------------

10.47.1.12 LISP0.4100 4500.0000.0000 0x7f45d9a4a5e8 0x7f45d9a4a798  0x60     0x5c   2024/08/21 16:18:58.948 <-- 0x5c matches the Adj in the previous command

على LHR، أنت يستطيع دققت الغاية فهرسة أن يرى حيث ال multicast ربط يكون أرسلت إلى، أي يكون ال multicast مستقبل (إستقبال). أنت يستطيع استعملت الأمر show platform software fed switch active ip mfib vrf <vn name> <gda> <source>"

Edge-2#show platform software fed switch active ip mfib vrf blue_vn 239.1.1.1 10.47.7.2

Multicast (S,G) Information

VRF : 2

Source Address : 10.47.7.2

HTM Handler : 0x7f0efdad33a8

SI Handler : 0x7f0efdad2648

DI Handler : 0x7f0efdad7668

REP RI handler : 0x7f0efdad4858

Flags :

Packet count : 0

State : 4

RPF :

LISP0.4100 A

OIF :

Vlan1025 F NS

LISP0.4100 A

(Adj: 0xf8000171 )

أستخدم معالج DI واستعمل في الأمر show platform hardware fed switch active fwd-asic tracaction print-resource-handle <di handle> 1"

Edge-2#show platform hardware fed switch active fwd-asic abstraction print-resource-handle 0x7f0efdad7668 1

Handle:0x7f0efdad7668 Res-Type:ASIC_RSC_DI Res-Switch-Num:255 Asic-Num:255 Feature-ID:AL_FID_L3_MULTICAST_IPV4 Lkp-ftr-id:LKP_FEAT_INVALID ref_count:1

priv_ri/priv_si Handle: (nil)Hardware Indices/Handles: index0:0x527c mtu_index/l3u_ri_index0:0x0 index1:0x527c mtu_index/l3u_ri_index1:0x0

Cookie length: 56

00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 03 07 2f 0a fe ff ff ef 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Detailed Resource Information (ASIC_INSTANCE# 0)

----------------------------------------

Destination index = 0x527c

pmap = 0x00000000 0x00000010

pmap_intf : [GigabitEthernet1/0/4]

cmi = 0x0

rcp_pmap = 0x0

al_rsc_cmi

CPU Map Index (CMI) [0]

ctiLo0 = 0

ctiLo1 = 0

ctiLo2 = 0

cpuQNum0 = 0

cpuQNum1 = 0

cpuQNum2 = 0

npuIndex = 0

stripSeg = 0

copySeg = 0

Detailed Resource Information (ASIC_INSTANCE# 1)

----------------------------------------

Destination index = 0x527c

pmap = 0x00000000 0x00000000

cmi = 0x0

rcp_pmap = 0x0

al_rsc_cmi

CPU Map Index (CMI) [0]

ctiLo0 = 0

ctiLo1 = 0

ctiLo2 = 0

cpuQNum0 = 0

cpuQNum1 = 0

cpuQNum2 = 0

npuIndex = 0

stripSeg = 0

copySeg = 0

==============================================================