المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء إعادة تكوين إدخال جهاز الوصول إلى الشبكة (NAD) في ISE الذي يتم تعديله أو إزالته من ISE.

معلومات أساسية

قد يكون هناك سيناريوهات متعددة حيث تتم إزالة/حذف إدخال NAD لجهاز الشبكة (الذي تتم إدارته بواسطة Catalyst Center) من ISE (بسبب الخطأ اليدوي سبب آخر) والآن تفشل جميع مصادقة الجهاز حيث لا يوجد إدخال NAD في ISE.

المشكلة

المشكلة في السيناريوهات السابقة الذكر هي عدم وجود خيار محدد مسبقا في مركز Catalyst لإنشاء إدخال NAD مباشرة بمجرد تعيين الموقع لجهاز الشبكة وإنشاء الإدخال NAD لأول مرة، مما يترتب عليه اضطرار المستخدمين إلى تكوين/تعديل إدخال NAD في ISE يدويا مما يمكن أن يكون استهلاكا للوقت وعرضة للخطأ.

يصف هذا المستند الإجراء/الخطوات لإعادة تكوين إدخال NAD (جهاز الوصول إلى الشبكة) لأي جهاز شبكة في ISE يتم تعديله أو إزالته من ISE NAD. هذا الإجراء قابل للتطبيق على أي جهاز شبكة تتم إدارته بواسطة مركز Catalyst.

الحل

لكي يقوم Catalyst Center بتكوين NAD Entry في ISE، نحتاج بشكل أساسي إلى تغيير عنوان IP الخاص بإدارة الجهاز (إلى أي IP وهمي) والذي يكون الواجهة الخلفية لتشغيل سير عمل إنشاء NAD Entry. ( تأكد من عدم وجود إدخال NAD موجود في ISE لنفس اسم الجهاز).

هذا الإجراء قابل للتطبيق على أي جهاز شبكة تتم إدارته بواسطة مركز Catalyst. يتم إنشاء إدخال NAD باستخدام IP الأصلي (حيث يتم تشغيل سير العمل قبل التغيير في عنوان IP الخاص بالإدارة).

في هذا المثال ، جهاز باسم : POD7-9400 . تم إستخدام COM.

ومع ذلك، لا يوجد إدخال NAD في ISE لنفس الجهاز :

الإدخال NAD غير موجود في ISE لجهاز الشبكة

قم بتغيير عنوان IP الخاص بالإدارة في مركز Catalyst إلى IP وهمي والذي يؤدي إلى تشغيل سير العمل لإنشاء إدخال NAD في ISE. عند تغيير عنوان IP الخاص بالإدارة، فإنه ينقل قابلية إدارة الجهاز إلى حالة المزامنة ويجب إنشاء إدخال ISE و ISE.

تغيير عنوان Management IP لجهاز الشبكة في مركز Catalyst إلى IP زائف

يدخل الجهاز في حالة المزامنة، حيث إن IP الأبكم سيكون يتعذر الوصول إليه، وفي نهاية المطاف يدخل الجهاز في حالة يتعذر الوصول إليها.

يدخل جهاز الشبكة في حالة المزامنة

يصبح جهاز الشبكة غير قابل للوصول إليه بينما يكون عنوان IP الخاص بالإدارة غير قابل للوصول إليه هو عنوان IP وهمي ولا يمكن الوصول إليه من مركز Catalyst

تم إنشاء الإدخال:

ISE للمبتدئين لجهاز الشبكة

بعد إنشاء هذا، يمكننا تغيير عنوان IP الخاص بالإدارة مرة أخرى إلى IP الأصلي الخاص به.

تغيير عنوان IP الخاص بالإدارة مرة أخرى إلى IP الأصلي الخاص به

بعد تحديث عنوان IP الخاص بالإدارة إلى عنوان IP الأصلي الخاص به، يدخل الجهاز في حالة "المزامنة" ويصبح "مدار".