المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الوظائف المتاحة في مراكز Cisco Catalyst استنادا إلى حالة وحدة التحكم اللاسلكية C9800 الخاصة بك، المضمنة مقابل المزود.

معلومات أساسية

هدف مركز Cisco Catalyst (المعروف سابقا باسم مركز DNA)، هو تسهيل المهام اليومية لمشغلي الشبكة من خلال الأتمتة. ومع ذلك، يمكن أن تكون مهمة شاقة لمسؤولي الشبكة لمحاولة مواكبة جميع الميزات والإمكانات المختلفة التي يجلبها حل شبكة Cisco المعرفة مع كل إصدار.

المشكلة

مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات كل بيئة من حيث الحجم والأمان والتوافق، يكون من الصعب/الممكن في بعض الأحيان تبني الخصائص الأكثر تقدما المتاحة في مركز Catalyst بشكل كامل مثل Software Defined Access (SDA) والأتمتة المحلية (LAN) والنفع الواسع النطاق Wide Area Bonjour وسياسة التطبيقات وهكذا. السبب الرئيسي وراء ذلك، سواء نظرت إلى Greenfield أو brownfield، أن بعض الميزات تتوفر فقط لأجهزة الشبكة التي يتم تزويدها باستخدام Catalyst Center كنقطة رئيسية للتكوين والتشغيل والرؤية.

ومن ناحية أخرى، لا تتوفر العديد من الميزات إلا عندما تكون أجهزة الشبكة على اللوحة الداخلية. المصفوفة لها الجواب على تلك الخيارات.

ملاحظة: وحدة التحكم اللاسلكية على اللوحة هي تلك التي تم اكتشافها في المخزون وتم تخصيصها لمبنى أو طابق، وبالتالي، يتوفر للجهاز مستوى معين من الرؤية في Assurance لأغراض المراقبة. ومع ذلك، فإن التكوين اللاسلكي (SSIDs وتوصيفات التردد اللاسلكي وما إلى ذلك) يتم خارج النطاق مباشرة على الجهاز، في حين أن وحدة التحكم المزودة هي جهاز تم تضمينه ونشره بناء على النية من خلال الإعدادات اللاسلكية وتوصيفات الشبكة وقوالب واجهة سطر الأوامر وما إلى ذلك.

الحل

يهدف هذا المقال إلى زيادة مستوى ثقتك لتنفيذ أكبر عدد ممكن من الميزات في مركز Catalyst للحصول على رؤى أفضل والتحكم في الشبكة الخاصة بك.

خريطة قدرات Catalyst Center

تهدف هذه المصفوفة إلى توفير طريقة عرض واضحة تتوفر من خلالها الميزات والإمكانات في مراحل مختلفة من دورة حياة إدارة الأجهزة، التي يتم وضعها على اللوحة أو إمدادها. هذا على النقيض من إصدارات Catalyst Center التي تبدأ من 2.3.5. إذا لم يذكر خلاف ذلك، فإن الإصدار Cisco IOS® XE 17.9.x الذي يعمل على C9800 هو الإصدار الأدنى.

ملاحظة: تتضمن هذه المصفوفة معلومات وحدات التحكم اللاسلكية Catalyst 9800 فقط.

ملاحظة: تتطلب بعض الميزات إصدارا محددا (أحدث من 17.9.x) بواسطة وحدات التحكم اللاسلكية. لمزيد من التفاصيل، راجع مصفوفة الميزات 9800 لكل إصدار.

ملاحظة: تعتمد بعض القدرات (على سبيل المثال مراقبة خدمة الشبكة ل AAA و DHCP وما إلى ذلك) أيضا على التكوين الفعلي (على سبيل المثال، SSID للوضع المحلي). لذلك، تتم الإشارة إلى دليل التكوين الذي يتم فيه سرد هذه المتطلبات الأساسية/القيود.

ملاحظة: تعتمد بعض الميزات (مثل التقاط حزمة البيانات وتحليل النطاق الترددي وما إلى ذلك) على نموذج نقطة الوصول. ارجع إلى دليل التكوين المشار إليه للحصول على تفاصيل.

الميزة/القدرة

Catalyst Center 2.3.5.x

مركز Catalyst 2.3.7.x

إمكانات الأمان/الخدمة متعددة الطبقات (AIOs)

لوحات معلومات الضمان (الشبكة ولوحة معلومات صحة العميل، الجهاز والعميل 360، خدمات الشبكة - AAA، DHCP، DNS *1)

*1 تتطلب 17.10

منصوبين

منصوبين

تقنية Intelligent Capture:

- التقاط حالات التردد اللاسلكي لنقطة الوصول

- التقاط الشذوذ

- تحليل الطيف*2

- التقاط حزمة الإلحاق

- التقاط حزمة البيانات*2

- OTA Sniffer*3

*2 وفقا لنموذج نقطة الوصول المستخدم

*3 يتطلب 17.11 و 2.3.7

منصوبين

منصوبين

Rogue and aWIPS Telemetry*8

*8 يمكن هذا الأتمتة اشتراكات بيانات القياس عن بعد على جميع وحدات التحكم اللاسلكية التي تتم إدارتها بواسطة مركز Catalyst.

منصوبين

منصوبين

القواعد وتوصيفات المخادعة*9 *10

*9 تكون القواعد وتوصيفات المخادعة بالإضافة إلى ملفات تعريف WIPS ذات أهمية فقط في Catalyst Center.

*10 يجب تنفيذ القواعد المخادعة المخصصة على مستوى وحدة التحكم اللاسلكية يدويا (خارج النطاق أو داخل النطاق).

منصوبين

منصوبين

توصيفات aWIPS*9*11

*11 يجب تمكين كل من WIPS و Forensics يدويا على التوصيف الافتراضي أو المخصص لنقطة الوصول على مستوى وحدة التحكم اللاسلكية.

منصوبين

منصوبين

تطبيق Telemetry *4 (يعمل أيضا على تمكين خدمات الشبكة - DNS*1)

*4 يعمل تكوين تتبع التطبيقات مؤقتا على إيقاف تشغيل توصيفات سياسة WLC التي تعطل الاتصال اللاسلكي.

منصوبين

منصوبين

محلل الشبكة

- تحليل بيانات تتبع الضمان

-استخدام CPU

- جهاز إختبار الاتصال

- تجميع بيانات نقطة الوصول (AP) اللاسلكية

- تجميع بيانات العميل اللاسلكي

منصوبين

منصوبين

تحليلات شبكة AI

منصوبين

منصوبين

خرائط ثلاثية الأبعاد

منصوبين

منصوبين

جاهزية WiFi 6

منصوبين

منصوبين

رؤى المخزون

منصوبين

منصوبين

التقارير

منصوبين

منصوبين

التوافق *5

*5 يتكون التوافق من مكونات مختلفة مثل:

1. إعدادات الشبكة

2. EoX نهاية العمر

3. بدء التشغيل مقابل تشغيل التكوين

4. ملفات تعريف الشبكة

5 - صورة البرنامج

6 - الاستشارة الأمنية الحاسمة الأهمية

الخصائص 2، 3، 5، و 6 تعمل على متن السفينة.

مزود

مزود

SD-AVC (CBAR)

مزود

مزود

تحليلات نقطة نهاية AI *6

*6 تتطلب SD-AVC (CBAR)

مزود

مزود

إمكانات التشغيل التلقائي/NetOps

السباحة - إدارة مخزون البرامج

منصوبين

منصوبين

سير عمل تكوين AP

منصوبين

منصوبين

سير عمل تحديث AP

مزود

منصوبين

إعادة تشغيل نقطة الوصول ومؤشر LED

منصوبين

منصوبين

مدير الترخيص

- التوافق مع الترخيص الذكي (ل Cisco IOS XE 17.3.2 والإصدارات الأحدث)

منصوبين

منصوبين

بونجور الواسع

منصوبين

منصوبين

"تفويض الدعم عن بعد" المعروف أيضا باسم RADKit

منصوبين

منصوبين

AI-RM

مزود

منصوبين

حفظ طاقة نقطة الوصول *1 *6

*1 تتطلب 17.10

*يجب إدارة 6 محولات تشغل نقاط الوصول (AP)

مزود

مزود

AP Plug-n-Play *7

*7 من الممكن ضم نقاط الوصول (APs) عبر PnP المستندة إلى إستخدام قوالب واجهة سطر الأوامر (CLI) وعوامل تصفية AP بدون توفير عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) مسبقا (BRKEWN-2667 Cisco Live EMEA 2024)

مزود

مزود

الوصول المعرَّف بالبرامج

- البنية

- التجزئة الدقيقة

مزود

مزود

التشغيل التلقائي لشبكة LAN

مزود

مزود

نهج التطبيق. (جودة خدمة التطبيق)

مزود

مزود

تحليلات أمان Stealthwatch

مزود

مزود

معلومات ذات صلة

- دليل مستخدم ضمان مركز بنية الشبكة الرقمية 2.3.5 من Cisco

- دليل مستخدم ضمان مركز بنية الشبكة الرقمية 2.3.7 من Cisco

- تكوين syslog و SNMP traps وخوادم مجمع NetFlow وتجميع بيانات العميل السلكية باستخدام القياس عن بعد.

- مصفوفة توافق مركز بنية الشبكة الرقمية من Cisco

- مصفوفة ميزات لنقاط الوصول

- دليل نشر Bonjour

- معرف جلسة عمل CiscoLive:

- برقون-2667

- بروكس-2402

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco