المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

دليل أفضل الممارسات

إصدار VMware

نشر OVA (الجهاز الافتراضي المفتوح)

وحدة المعالجة المركزية

ذاكرة

الأقراص الثابتة

محركات أقراص ثابتة إضافية

الشبكة

قيود

مصفوفة توافق VMware

المقدمة

يصف هذا وثيقة أفضل ممارسة ل المادة حفازة مركز VA نشر في دليل شكل.

المتطلبات الأساسية

معرفة أساسية بحل VMware و vShphere.

يتم إستخدام هذه المختصرات في هذا المستند:

الجهاز الظاهري VM.

OVA = جهاز ظاهري مفتوح.

VA = الجهاز الظاهري.

Catalyst Center VA = Catalyst Center على ESXi.

- Catalyst Center VA الذي يشغل أي إصدار.

- برنامج VMware vSphere Client 7. 0 أو 8. 0.

دليل أفضل الممارسات

هذا الهدف من هذا الدليل:

- عرض التكوين الافتراضي الذي يتم تطبيقه عند تحميل OVA.

- قدم التفاصيل حول التكوين الذي يمكن تعديله وما يجب الاحتفاظ به بشكل افتراضي.

تحذير: تعديل وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والأقراص الثابتة الافتراضية ونوع مهايئ الشبكة في الجهاز الظاهري غير مدعوم. يتم توضيح التغييرات الوحيدة المدعومة في هذا المستند.

إصدار VMware

تأكد من تشغيل الإصدار 7. 0 من VMware أو 8. 0 أو إصدار أعلى:

- انتقل إلى قائمة VMware Hamburger > Inventory (قائمة الهمبرجر) وحدد العقدة التي تم فيها تثبيت Catalyst Center VM، ثم حدد علامة التبويب Summary.

- تأكيد إصدار VMware على قسم تفاصيل المضيف:

إصدار VMware

نشر OVA (الجهاز الافتراضي المفتوح)

تلميح: إذا لم تقم بتثبيت Catalyst Center VA بعد، يرجى الرجوع إلى هذا الدليل: إنشاء جهاز ظاهري.

أكد تكوين أجهزة VM من خلال تحديد VM والانتقال إلى إجراءات > إعدادات التحرير:

نشر OVA (الجهاز الافتراضي المفتوح)

تحذير: لا يمكن تعديل هذه المعلمات. وإذا رأيت أيا من تلك العناصر غير المتوافقة مع تلك المقدمة هنا، فإن عملية النشر الخاصة بك تصبح غير مدعومة.

يعرض الجدول التالي موارد الأجهزة الافتراضية (VM) التي يمكنك تعديلها ولا يمكنك تعديلها.

لا يمكن التحرير

وحدة المعالجة المركزية

ذاكرة الوصول العشوائي

الأقراص الثابتة الافتراضية (3 محركات أقراص ثابتة)

نوع محول الشبكة

قابل للتحرير

قرص ثابت إضافي

محول الشبكة المعين لمحول ظاهري

وحدة المعالجة المركزية

وحدة المعالجة المركزية

32

حجز

6400 ميغا هرتز

حد

ميجاهيرتز غير محدود

مشاركات

مرتفع 64000

وحدة المعالجة المركزية

ذاكرة

ذاكرة

256 غيجابايت

حجز

256 غيجابايت

حد

ميغابايت غير محدود

مشاركات

عادي 2621440

ذاكرة

الأقراص الثابتة

ملاحظة: بشكل افتراضي، يقوم OVA (التثبيت) بإنشاء إجمالي 3 أقراص ثابتة.

القرص الثابت 1

HD

100 غيجابايت

النوع

الإمداد السميك أو الإمداد الدقيق

القرص الثابت 1

القرص الثابت 2

HD

550 غيجابايت

النوع

الإمداد السميك أو الإمداد الدقيق

القرص الثابت 2

القرص الثابت 3

HD

2.295 تيرابايت

النوع

الإمداد السميك أو الإمداد الدقيق

القرص الثابت 3

محركات أقراص ثابتة إضافية

ملاحظة: يمكنك إضافة أي أقراص صلبة إضافية لحالات إستخدام محددة مثل: الموقع لتخزين ملفات النسخ الاحتياطي.

التهيئة الفعلية للأقراص.

يوفر الجهاز الظاهري Catalyst Center خيارا لتركيب قرص خارجي على الجهاز الظاهري لضمان النسخ الاحتياطية وتشغيلها. ملاحظة:

محركات أقراص ثابتة إضافية

تحذير: يتم دعم خيار القرص الفعلي فقط للأجهزة الافتراضية ذات العقدة الواحدة.

الشبكة

مهايئ الشبكة 1 - المؤسسات.

يجب تعيين محول الشبكة 1 = على محول vSwitch.

نوع المحول = VMXNET3.

مهايئ الشبكة 2 - الإدارة.

يجب تعيين محول الشبكة 2 = على محول vSwitch.

نوع المحول = VMXNET3.

ملاحظة: في الإصدار 2.3.7.4 من برنامج Catalyst Center VA، لا تتوفر سوى واجهة المؤسسة. إذا كنت تريد تكوين واجهة الإدارة، فيجب عليك إضافة محول شبكة جديد يدويا.

تلميح: يتوافق برنامج تشغيل VMXNET3 مع NAPI على ضيوف Linux. NAPI هي آلية تخفيف مقاطعة تعمل على تحسين أداء الشبكات عالية السرعة على نظام التشغيل Linux عن طريق التبديل ذهابا وإيابا بين وضع المقاطعة ووضع التصويت أثناء إستقبال الحزم.

مهايئ الشبكة

قيود

أحلت الحد وتقييد قسم على الإصدار بطاقة لمادة حفازة مركز على ESXi.

- لا يدعم Catalyst Center VA ميزات vSphere هذه من VMware:

- تجاوز الأخطاء

- إيقاف الأجهزة الافتراضية مؤقتا واستئنافها

- إستنساخ VMs

- لقطة (كنسخة إحتياطية)

تحذير: لا يتم دعم إستخدام اللقطات على Catalyst Center VA ويتسبب في حدوث مشاكل كبيرة أثناء النشر.

للتأكد من عدم إستخدام اللقطات، انتقل إلى الجهاز الظاهري (VM) وانتقل إلى الإجراءات > اللقطات > إدارة اللقطات.

إدارة اللقطات

تأكد من عدم وجود لقطات الأجهزة الافتراضية:

لقطات VM

مصفوفة توافق VMware

عندما يتم إدارة الجهاز الظاهري ومضيف ESXi بواسطة vCenter، نحتاج إلى التأكد من أنهما متوافقان.

لا يتطابق التوافق فقط مع الجهاز الظاهري وقد يكون هناك أخطاء أو سلوك غير متوقع.

في عملية النشر الخاصة بك، حدد الجهاز الظاهري (VM) وانتقل إلى Summary > أجهزة الجهاز الافتراضي (VM).

لاحظ بند التوافق ضمن معلومات أجهزة VM.

أجهزة VM

ارجع إلى توافق أجهزة VMware لمقارنة قيمك في جدول توافق منتجات VMware.

توافق أجهزة VMware

يجب إصلاح أي عدم تطابق في التوافق.