المحتويات

المقدمة

المشكلات الشائعة

مشاكل اكتشاف البنية

عطل ACI F0467

المقدمة

يصف هذا المستند أستكشاف أخطاء تدفق البيانات وإصلاحها والفحوصات المقابلة لها للمشكلات الشائعة في واجهة التحكم في الوصول (ACI) باستخدام لوحة MIRO.

المشكلات الشائعة

مشاكل اكتشاف البنية

دليل مستكشف الأخطاء ومصلحها:

إرتباط لخطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها التفصيلية.

عطل ACI F0467

دليل مستكشف الأخطاء ومصلحها:

إرتباط لخطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها التفصيلية.