المحتويات

المقدمة

متى يكون ذلك ضروريا؟

المتطلبات الأساسية

المخطط

خطوات تنفيذ الترقية التلقائية ل APIC

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف mise à niveau سمة يعمل ل cisco تطبيق سياسة البنية التحتية (APIC).

متى يكون ذلك ضروريا؟

في العملية الحالية، كلما تم تلقي APIC جديد عبر ترخيص المواد المسترجعة (RMA) أو تم شراؤه حديثا، يجب أن يتم تشغيل نفس إصدار APIC مثل إصدار ACI Fabric للانضمام إلى المجموعة. يتطلب هذا ترقية APIC الجديد ليطابق إصدار نظام المجموعة الموجود قبل إضافته إلى البنية، وهو أمر يستهلك الوقت ويتطلب جهدا يدويا.

هناك حالتان للاستخدام عندما تطلب هذه الميزة.

1. إستبدال APIC المعيب (RMA APIC)

2. توسيع نظام مجموعة APIC

المتطلبات الأساسية

لتبسيط الإجراء وجعله قابلا للتشغيل بمجرد التوصيل، تم إدخال ميزة الترقية التلقائية لواجهة برمجة التطبيقات (APIC) بدءا من الإصدار 6.0(2) من واجهة برمجة التطبيقات والإصدارات اللاحقة.

عندما يتم إدخال APIC جديد في البنية من خلال الاستبدال أو الإضافة، يجب أن تتطابق برامج APIC مع تلك التي يتم تشغيلها على المجموعة. يحتاج ذلك عادة إلى ترقية والتي تستغرق وقتا إضافيا لإتمام عملية الترقية ولانضمام APIC إلى البنية

هذه ميزة تلقائية لا تتطلب أي تكوين.

المخطط

في هذه الطوبولوجيا، لديك ثلاثة APIC تشغل الإصدار 6.0(5h) من واجهة برمجة التطبيقات (ACI)، وتتعطل واجهة برمجة التطبيقات (APIC)3 وتتطلب إستبدالها.

خطوات تنفيذ الترقية التلقائية ل APIC

ما إن يستلم أنت ال RMA APIC، شكلت ال cisco integrated Management Controller (CIMC) IP أن تلاءم السابق CIMC عنوان.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) عبر وحدة التحكم CIMC.

الخطوة 2. الوصول إلى APIC من خلال لوحة المفاتيح والفيديو والماوس.

انتقل إلى تشغيل vKVM > انقر عليه > سيتم فتح علامة تبويب نافذة أخرى > انقر فوق الارتباط التشعبي

الخطوة 3. تهيئة APIC الجديد للتحقق من إصدار APIC الذي يقوم بتشغيله (يمكنك إستخدام أية معلمات "لاكتشاف البنية" زائفة مثل اسم البنية ومعرف البنية وتجمع TEP وما إلى ذلك)

الخطوة 4. بمجرد تهيئة APIC الجديد تحقق من الإصدار، (يمكنك رؤية إصدار APIC الموجود هو 5.2.5c)

apic3# acidiag version <== To check the APIC version

5.2.5c

الخطوة 5. تنظيف إعادة تحميل APIC الجديد باستخدام الأوامر المحددة.

acidiag touch clean <<== Commands to remove all configuration and reboot the devices

acidiag touch setup

acidiag reboot

الخطوة 6. تستقىون SAM_EXPORTED.config من عمل APIC مثل هذه المعلومات المطلوب إستخدامها أثناء تهيئة APIC.

apic1# cd /data/data_admin

apic1# pwd

/data/data_admin <=== Location of sam_exported.config file

apic1# ls -l | grep sam

-rw-r--r-- 1 root root 349 Jul  3 07:32 sam_exported.config

apic1# cat sam_exported.config

Setup for Active and Standby APIC

fabricDomain= bgl-aci04

fabricId= 1

systemName= bgl-aci04-apic1 <== APIC1 hostname , change based on APIC3

controllerID= 1

tepPool= 10.0.0.0/16

infraVlan= 3967

GIPo= 225.0.0.0/15

clusterSize= 5

standbyApic= NO

enableIPv4= Y

enableIPv6= N

firmwareVersion= 6.0(5h)

ifcIpAddr= 10.0.0.1

apicX= NO

podId= 1

standaloneApicCluster= no

oobIpAddr= 10.197.204.114/24 <== APIC1 OOB IP, Change based on APIC3

الخطوة 7. تهيئة APIC جديد باستخدام البيانات المجمعة في الخطوة 6.

الخطوة 8. APIC3 معيب فك التشفير من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل APIC01

انتقل إلى النظام > إعدادات النظام > وحدات التحكم > تجميع كما هو موضح بواسطة العقدة

انقر على ثلاث نقاط على الجانب الأيمن من الجهاز. انقر على إلغاء التشغيل

الخطوة 9. التحقق من حالة المسؤول الخاصة بالعقدة، فإنها تظهر على أنها "خارج الخدمة" ويتم تحديد خيار التفكيك.

الخطوة 10. إزالة APIC3 المعيب من الحامل وتثبيت APIC3 جديد في الحامل.

الخطوة 11. بمجرد تثبيت واجهة برمجة تطبيقات (APIC) جديدة في الحامل، قم بتشغيل واجهة برمجة تطبيقات (APIC3) الجديدة واتصل الكابلات. تتضمن الكبلات وصلات بنيوية ومنافذ إدارة.

الخطوة 12. انتظر لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يمكن تشغيل APIC الجديد. تحقق من خلال CIMC KVM إذا تم تشغيل APIC جديد ويمكننا رؤية مطالبة تسجيل الدخول. ( يعمل تسجيل الدخول مع مستخدم الإنقاذ فقط)

الخطوة 13. لجنة APIC03 من واجهة المستخدم الرسومية APIC01.

انتقل إلى النظام > إعدادات النظام > وحدات التحكم > تجميع كما هو موضح بواسطة العقدة

انقر على ثلاث نقاط على الجانب الأيمن من الجهاز > انقر على التفويض

الخطوة 14: أضف عنوان IP الخاص ب CIMC، اسم المستخدم، كلمة المرور التي تم إستخدامها في واجهة برمجة التطبيقات (APIC) الخاطئة/القديمة التي نقوم باستبدالها. انقر فوق التحقق من الصحة. بمجرد نجاح التحقق من الصحة.

أدخل اسم APIC وكلمة مرور admin (كلمة المرور الحالية المستخدمة في البنية) ومعرف POD وعنوان إدارة خارج النطاق وبوابة IPv4 وانقر على تطبيق. (تنتمي كل هذه المعلمات إلى APIC القديم في حالة الاستبدال).

الخطوة 15. الآن انتظر لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة حتى تتم إضافة واجهة برمجة تطبيقات (APIC) جديدة إلى البنية باستخدام إصدار 5.2(5c) APIC.

apic1# acidiag avread

Local appliance ID=1 ADDRESS=10.0.0.1 TEP ADDRESS=10.0.0.0/16 ROUTABLE IP ADDRESS=0.0.0.0 CHASSIS_ID=8ca31168-c4ab-11ee-a6c2-5d61e00b2df0

Cluster of 3 lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.791+00:00) appliances (out of targeted 3 lm(t):3(2024-07-03T09:21:10.936+00:00)) with FABRIC_DOMAIN name=bgl-aci04 set to version=apic-6.0(5h) lm(t):3(2024-07-03T07:18:46.821+00:00); discoveryMode=PERMISSIVE lm(t):0(1970-01-01T00:00:00.004+00:00); drrMode=OFF lm(t):0(1970-01-01T00:00:00.004+00:00); kafkaMode=ON lm(t):1(2024-02-06T05:02:19.730+00:00); autoUpgradeMode=ON lm(t):2(2024-07-03T13:18:18.036+00:00); clusterInterface=infra

appliance id=1  address=10.0.0.1 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) tep address=10.0.0.0/16 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) routable address=0.0.0.0 lm(t):1(zeroTime) oob address=10.197.204.114/24 lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.955+00:00) version=6.0(5h) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.604+00:00) chassisId=8ca31168-c4ab-11ee-a6c2-5d61e00b2df0 lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.604+00:00) capabilities=0X17EEFFFFFFFFF--0X2020--0X3--0X1 lm(t):1(2024-07-03T11:03:37.219+00:00) rK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) aK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) oobrK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) oobaK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) cntrlSbst=(APPROVED, FCH2322V05G) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.604+00:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) commissioned=YES lm(t):1(zeroTime) registered=YES lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) standby=NO lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) DRR=NO lm(t):0(zeroTime) apicX=NO lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) virtual=NO lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) oob gw address=10.197.204.1 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) oob address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) oob gw address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) active=YES(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) health=(applnc:255 lm(t):1(2024-07-03T11:03:39.196+00:00) svc's)

appliance id=2  address=10.0.0.2 lm(t):3(2024-07-03T12:40:59.116+00:00) tep address=10.0.0.0/16 lm(t):2(2024-02-06T05:43:35.885+00:00) routable address=0.0.0.0 lm(t):0(zeroTime) oob address=10.197.204.115/24 lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.948+00:00) version=6.0(5h) lm(t):2(2024-07-03T13:21:01.600+00:00) chassisId=557cdb0e-c4b2-11ee-a0a8-93aaf27bee50 lm(t):2(2024-07-03T13:21:01.600+00:00) capabilities=0X17EEFFFFFFFFF--0X2020--0X7--0X1 lm(t):2(2024-07-03T11:03:37.452+00:00) rK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.948+00:00) aK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.948+00:00) oobrK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.948+00:00) oobaK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.948+00:00) cntrlSbst=(APPROVED, FCH2323V09W) lm(t):2(2024-07-03T13:21:01.600+00:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):2(2024-07-03T08:19:03.478+00:00) commissioned=YES lm(t):3(2024-07-03T12:41:00.239+00:00) registered=YES lm(t):3(2024-07-03T12:41:00.239+00:00) standby=NO lm(t):1(2024-07-03T12:41:00.239+00:00) DRR=NO lm(t):1(2024-07-03T12:41:00.239+00:00) apicX=NO lm(t):1(2024-07-03T12:41:00.239+00:00) virtual=NO lm(t):0(zeroTime) oob gw address=10.197.204.1 lm(t):1(2024-07-03T08:40:04.837+00:00) oob address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.948+00:00) oob gw address v6=:: lm(t):1(2024-02-06T05:46:22.175+00:00) active=YES(2024-07-03T13:21:01.694+00:00) health=(applnc:255 lm(t):2(2024-07-03T11:03:39.702+00:00) svc's)

appliance id=3  address=10.0.0.3 lm(t):101(2024-07-03T13:18:17.965+00:00) tep address=10.0.0.0/16 lm(t):3(2024-07-03T12:40:40.900+00:00) routable address=0.0.0.0 lm(t):0(zeroTime) oob address=10.197.204.116/24 lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.949+00:00) version=5.2(5c) lm(t):3(2024-07-03T13:21:01.736+00:00) chassisId=1c697d94-3939-11ef-a452-6d7c540421fa lm(t):3(2024-07-03T13:21:01.736+00:00) capabilities=0X17EEFFFFFFFFF--0X2020--0X4--0 lm(t):3(2024-07-03T13:20:59.140+00:00) rK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.949+00:00) aK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.949+00:00) oobrK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.949+00:00) oobaK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.949+00:00) cntrlSbst=(APPROVED, FCH2322V0AG) lm(t):3(2024-07-03T13:21:01.736+00:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):101(2024-07-03T13:18:17.965+00:00) commissioned=YES lm(t):1(2024-07-03T13:17:21.104+00:00) registered=YES lm(t):2(2024-07-03T13:18:18.036+00:00) standby=NO lm(t):101(2024-07-03T13:18:17.965+00:00) DRR=NO lm(t):1(2024-07-03T13:17:21.104+00:00) apicX=NO lm(t):101(2024-07-03T13:18:17.965+00:00) virtual=NO lm(t):0(zeroTime) oob gw address=0.0.0.0 lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.562+00:00) oob address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T13:21:01.949+00:00) oob gw address v6=:: lm(t):1(2024-02-06T06:06:24.927+00:00) active=YES(2024-07-03T13:21:01.562+00:00) health=(applnc:112 lm(t):3(2024-07-03T12:41:44.076+00:00) svc's) <<== APIC03 is still on 5.2(5c) version

الخطوة 16. تقوم APIC الموجودة حاليا بترقية APIC الجديد تلقائيا إلى 6.0(5h) وستقوم بإضافته إلى المجموعة أيضا. يمكنك إبقاء هذا قيد التشغيل لمدة 30 دقيقة أخرى والتحقق من مخرجات الصوت السابقة مرة أخرى.

apic1# acidiag avread

Local appliance ID=1 ADDRESS=10.0.0.1 TEP ADDRESS=10.0.0.0/16 ROUTABLE IP ADDRESS=0.0.0.0 CHASSIS_ID=8ca31168-c4ab-11ee-a6c2-5d61e00b2df0

Cluster of 3 lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.791+00:00) appliances (out of targeted 3 lm(t):3(2024-07-03T13:47:07.520+00:00)) with FABRIC_DOMAIN name=bgl-aci04 set to version=apic-6.0(5h) lm(t):3(2024-07-03T13:47:42.401+00:00); discoveryMode=PERMISSIVE lm(t):0(1970-01-01T00:00:00.004+00:00); drrMode=OFF lm(t):0(1970-01-01T00:00:00.004+00:00); kafkaMode=ON lm(t):1(2024-02-06T05:02:19.730+00:00); autoUpgradeMode=OFF lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.249+00:00); clusterInterface=infra

appliance id=1  address=10.0.0.1 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) tep address=10.0.0.0/16 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) routable address=0.0.0.0 lm(t):1(zeroTime) oob address=10.197.204.114/24 lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.955+00:00) version=6.0(5h) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.249+00:00) chassisId=8ca31168-c4ab-11ee-a6c2-5d61e00b2df0 lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.249+00:00) capabilities=0X17EEFFFFFFFFF--0X2020--0X7--0X1 lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.249+00:00) rK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) aK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) oobrK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) oobaK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T07:52:20.965+00:00) cntrlSbst=(APPROVED, FCH2322V05G) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.249+00:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) commissioned=YES lm(t):1(zeroTime) registered=YES lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) standby=NO lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) DRR=NO lm(t):0(zeroTime) apicX=NO lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) virtual=NO lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) oob gw address=10.197.204.1 lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) oob address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) oob gw address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) active=YES(2024-07-03T07:33:50.078+00:00) health=(applnc:255 lm(t):1(2024-07-03T13:47:42.561+00:00) svc's)

appliance id=2  address=10.0.0.2 lm(t):3(2024-07-03T13:24:30.725+00:00) tep address=10.0.0.0/16 lm(t):2(2024-02-06T05:43:35.885+00:00) routable address=0.0.0.0 lm(t):0(zeroTime) oob address=10.197.204.115/24 lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.970+00:00) version=6.0(5h) lm(t):2(2024-07-03T13:45:42.995+00:00) chassisId=557cdb0e-c4b2-11ee-a0a8-93aaf27bee50 lm(t):2(2024-07-03T13:45:42.995+00:00) capabilities=0X17EEFFFFFFFFF--0X2020--0X7--0X1 lm(t):2(2024-07-03T13:45:42.994+00:00) rK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.970+00:00) aK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.970+00:00) oobrK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.970+00:00) oobaK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.970+00:00) cntrlSbst=(APPROVED, FCH2323V09W) lm(t):2(2024-07-03T13:45:42.995+00:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):2(2024-07-03T08:19:03.478+00:00) commissioned=YES lm(t):3(2024-07-03T13:24:30.745+00:00) registered=YES lm(t):3(2024-07-03T13:24:30.745+00:00) standby=NO lm(t):1(2024-07-03T13:24:30.745+00:00) DRR=NO lm(t):1(2024-07-03T13:24:30.745+00:00) apicX=NO lm(t):1(2024-07-03T13:24:30.745+00:00) virtual=NO lm(t):0(zeroTime) oob gw address=10.197.204.1 lm(t):1(2024-07-03T08:40:04.837+00:00) oob address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.970+00:00) oob gw address v6=:: lm(t):1(2024-02-06T05:46:22.175+00:00) active=YES(2024-07-03T13:42:57.715+00:00) health=(applnc:255 lm(t):2(2024-07-03T13:47:42.560+00:00) svc's)

appliance id=3  address=10.0.0.3 lm(t):102(2024-07-03T13:42:57.550+00:00) tep address=10.0.0.0/16 lm(t):3(2024-07-03T13:24:21.522+00:00) routable address=0.0.0.0 lm(t):0(zeroTime) oob address=10.197.204.116/24 lm(t):1(2024-07-03T13:45:44.004+00:00) version=6.0(5h) lm(t):3(2024-07-03T13:45:43.443+00:00) chassisId=5803434b-393f-11ef-8e96-2c4f52b32ad0 lm(t):3(2024-07-03T13:45:43.443+00:00) capabilities=0X17EEFFFFFFFFF--0X2020--0X7--0X1 lm(t):3(2024-07-03T13:51:50.477+00:00) rK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.964+00:00) aK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.964+00:00) oobrK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.964+00:00) oobaK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.964+00:00) cntrlSbst=(APPROVED, FCH2322V0AG) lm(t):3(2024-07-03T13:45:43.443+00:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):102(2024-07-03T13:42:57.550+00:00) commissioned=YES lm(t):1(2024-07-03T13:38:51.799+00:00) registered=YES lm(t):1(2024-07-03T13:42:57.480+00:00) standby=NO lm(t):102(2024-07-03T13:42:57.550+00:00) DRR=NO lm(t):1(2024-07-03T13:38:51.799+00:00) apicX=NO lm(t):102(2024-07-03T13:42:57.550+00:00) virtual=NO lm(t):0(zeroTime) oob gw address=10.197.204.1 lm(t):1(2024-07-03T13:45:43.257+00:00) oob address v6=:: lm(t):1(2024-07-03T13:45:44.004+00:00) oob gw address v6=:: lm(t):1(2024-02-06T06:06:24.927+00:00) active=YES(2024-07-03T13:45:43.045+00:00) health=(applnc:255 lm(t):3(2024-07-03T13:47:42.405+00:00) svc's) <<== APIC03 is upgraded to 6.0(5h) version and health 255 shows it is fully fit

للتحقق من أن الترقية التلقائية تعمل بسلاسة دون أخطاء، تحقق من ملف svc_ifc_appliancedirector.bin.log على APIC الموجود، والمسؤول عن ترقية APIC الذي تمت إضافته حديثا.

الموقع : /var/log/dme/log

svc_ifc_appliancedirector.bin.log | grep "ApplianceAutoUpgrade.cpp"

4411||2024-07-03T13:03:02.014060877+00:00||appliance_director||DBG4||||# Registered APICs:3||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||115    <<   APIC3 is registered to the cluster

4411||2024-07-03T13:03:02.014069812+00:00||appliance_director||DBG4||||# APICs its version is same cluster version:2||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||116  <<   APIC01/02 have same version 6.0(5h)

4411||2024-07-03T13:03:02.014078887+00:00||appliance_director||DBG4||||# APICs its version is different cluster version:1||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||117   <<   APIC03 is running different version 5.2(5c)

4442||2024-07-03T13:04:02.025327143+00:00||appliance_director||DBG4||||Try to upgrade Appliance3||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||147    <<   Auto Upgrade Check Kicks in

4442||2024-07-03T13:04:02.025434226+00:00||appliance_director||DBG4||||ImageFile: /firmware/fwrepos/fwrepo/aci-apic-image-name.bin||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||160    <<  Image file location on Local APIC

4442||2024-07-03T13:04:02.025661541+00:00||appliance_director||DBG4||||Running rsync -8 -avzk --timeout 600 -e "ssh -p 1022 -i /securedata/ssh/root/id_rsa -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o GSSAPIAuthentication=no -o StrictHostKeyChecking=no -o ConnectTimeout=60 -o ServerAliveInterval=60" /mgmt/support/insieme/auto_upgrade.py  root@10.0.0.3:/mgmt/support/insieme/auto_upgrade.py||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||202

4442||2024-07-03T13:04:03.001492232+00:00||appliance_director||DBG4||||Done: Copy auto_upgrade script to remote apic||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||220    <<  Upgrade script is copied to APIC03 from APIC01

4442||2024-07-03T13:04:03.001598593+00:00||appliance_director||DBG4||||Running rsync -8 -avzk --timeout 600 -e "ssh -p 1022 -i /securedata/ssh/root/id_rsa -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o GSSAPIAuthentication=no -o StrictHostKeyChecking=no -o ConnectTimeout=60 -o ServerAliveInterval=60" /firmware/fwrepos/fwrepo/aci-apic-image-name.bin  root@10.0.0.3:/tmp/myImage.bin||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||226

4442||2024-07-03T13:13:59.287332478+00:00||appliance_director||DBG4||||Done: Copy iimage file to remote apic||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||244    <<  ISO image 6.0(5h) is coped to APIC03 from APIC01

4442||2024-07-03T13:13:59.287418460+00:00||appliance_director||DBG4||||Running ssh -p 1022 -i /securedata/ssh/root/id_rsa -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o GSSAPIAuthentication=no -o StrictHostKeyChecking=no -o ConnectTimeout=60 -o ServerAliveInterval=60 root@10.0.0.3 "/mgmt/support/insieme/auto_upgrade.py 1 10.0.0.1"||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||250

4442||2024-07-03T13:17:55.430111171+00:00||appliance_director||DBG4||||Run remote upgrade done||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||268    <<   Running upgrade script on APIC03

4442||2024-07-03T13:17:55.430203755+00:00||appliance_director||DBG4||||Decommissioning Appliance 3||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||273    <<   APIC03 is decomissioned

4442||2024-07-03T13:20:25.430436301+00:00||appliance_director||DBG4||||Commissioning Appliance 3||../appliance/director/./ApplianceAutoUpgrade.cpp||277   <<   APIC03 is commissioned back to the fabric

الخطوة 17. في حالة فشل ترقية APIC التلقائية، يتم تتبعها بخطأ.

الخطوة 18. بالنسبة للحالات الفاشلة، يمكنك دائما إعادة تشغيل ترقية APIC التلقائية عن طريق إجراء إعادة تحميل نظيفة وإضافة APIC جديد مرة أخرى إلى بنية ACI للاكتشاف.

إن لا يحل هذا steps الإصدار، يرجى جمع دعم سجل مقياس سرعة اتصل ب cisco TAC للحصول على مساعدة إضافية.