المحتويات

المقدمة

المشكلة

لماذا يتم التبليغ عنها؟

الحل

المسائل ذات الصلة

نسخ شائعة

المراجع:

المقدمة

يصف هذا المستند الأخطاء مع الرمز F1545 إلى F1552 التي تعد أخطاء تجميلية متعلقة بطريقة تصنيف قائمة التحكم في الوصول (ACI) للحزم المسقطة.

المشكلة

بشكل افتراضي، تحتوي قائمة التحكم في الوصول (ACI) على عدادات ذرية ممكنة.

هذه العدادات تفحص القطرة بين الأوراق مباشرة أو من أوراق إلى أشواك

عداد ذري مستمر

في هذه الحالة، فإن رموز الخطأ هي F1545، F1546، F1547، F1548، F1549، F1550، F1551، و F1552 التي تكون ورقية إلى عدادات طرفية.

لماذا يتم التبليغ عنها؟

هذه العدادات صالحة طالما أن الاتصال TEP إلى TEP فقط، (لا VPC على سبيل المثال). وكانت على الإصدارات الأولى لرصد البنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات، ولكن تصميم وتنفيذ البنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات جعل هذه الأخطاء غير ذات صلة لفترة طويلة. بغض النظر عن الإصدار الموجود في البنية الخاصة بك حاليا، يمكن التعرف عليها وحذفها عن طريق تعطيل الميزة.

يتم حساب بعض الحزم كحالات إسقاط ولكن لا يتم إسقاط حركة مرور المستأجر الفعلية. على سبيل المثال:

- تستخدم أزواج أجهزة الكمبيوتر الشخصية الطرفية بروتوكول vPC IP الافتراضي (VIP) لنقل الحزم من خلال واجهات الأنفاق الخاصة بها إلى أوراق أخرى. تستخدم واجهة التحكم في الوصول (ACI) واجهات النفق لإحصائيات الحزمة، نظرا لأن معرف فئة المورد (VIP) هو واجهة افتراضية، فلا توجد واجهة نفق مطابقة له على الأوراق الفردية ونتيجة لذلك لا توجد واجهة نفق لتعقب عمليات الإسقاط مقابل. لذلك، يتم حساب الحزم الموجهة إلى الشخصية المهمة عبر بروتوكول vPC على أنها حالات سقوط على المحول الطرفي المتلقي vPC.

- حزم مستوى التحكم vPC بين الأوراق وتبادل معلومات نقطة النهاية.

- تعتبر حالات السقوط التي تسببها العقود المعمول بها أيضا حالات انخفاض، ولكن هذه متوقعة (وليست سيئة) نظرا لأن العقد الخاص بك يقوم بعمله.

الحل

قم بتعطيل ميزة "العداد الذري المستمر"، حتى في حالة سحره، فإن عدد كائنات العداد الذري المستمرة يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل في أداء "واجهة برمجة التطبيقات" في بعض البنى التي تحتوي على عدد كبير من العقد.

هناك تحسين يوثق أن يعجز عدادات ذرية جار افتراضيا cisco بق id CSCwh67235 وهذا هو السلوك الافتراضي بعد صيغة 6.1.x.

العمليات > المرئيات، انقر الإعدادات، أختر حالة إدارية معطلة، ثم انقر تسليم.

تعطيل العدادات الذرية الجارية

كن على علم بأنه حتى مع تعطيل العدادات الذرية، لا يزال بإمكان المستخدمين (ويجب عليهم) إستخدام العدادات الذرية حسب الطلب الموثقة في وثائق تكوين سياسات العداد الذري.

إن الأعمال الجارية غير صالحة وتساهم بشكل كبير في زيادة حجم/أخطاء. تكون عند الطلب تفاعلية وصالحة، ولا يمنع تعطيل "مستمر" الاستخدام عند الطلب.

بتعطيل هذه الميزة هل تقوم الحزمة بإسقاط تنبيه غير مفيد تماما؟

تحتوي قائمة التحكم في الوصول (ACI) على العديد من عدادات الأخطاء المختلفة. إذا كان هناك حالات سقوط حقيقية، تظهر تحت رموز الصدع تلك.

على سبيل المثال، F100696 - حزم إسقاط إعادة توجيه الدخول، مزيد من التفاصيل حول تفسيرات أخطاء إسقاط الحزم في قائمة التحكم في الوصول (ACI).

المسائل ذات الصلة

يمكننا رؤية إستجابة APIC أو الفشل في الاستجابة لطلب واحد وإبطائها نظرا لمشاكل نفاد الذاكرة التي تم سببها للكائن dbgr عبر المقياس المدعوم. لا يمكن تطوير هذه الميزة بشكل جيد باستخدام البنية التي تحتوي على عدد كبير من العقد.

نسخ شائعة

التحقق من الأخطاء التي تحتوي فيها قاعدة السمة على "عداد ذري جار":

APIC# moquery -c faultInst -x 'query-target-filter=wcard(faultInst.rule,"on-going-atomic-counter")' | grep dn

dn : dbgs/ac/sdvpcpath-101-103-to-102-104/fault-F1546

dn : dbgs/ac/sdvpcpath-101-103-to-102-104/fault-F1548

dn : dbgs/ac/sdvpcpath-102-104-to-101-103/fault-F1548

dn : dbgs/ac/sdvpcpath-102-104-to-101-103/fault-F1546

dn : dbgs/ac/path-101-to-103/fault-F1545

dn : dbgs/ac/path-101-to-103/fault-F1547

dn : dbgs/ac/path-103-to-101/fault-F1545

dn : dbgs/ac/path-103-to-101/fault-F1546

فحص خدمات DBGR قيد التشغيل:

APIC# ps -ef | egrep "dbgr.bin|STIME"

UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD

ifc 15785 1 1 May23 ? 07:57:39 /mgmt//bin/svc_ifc_dbgr.bin --x

تحقق من خدمة DBGR للحصول على سجلات تطابق النص بما يكفي من العلامات المميزة". يمكن إختياره حسب التاريخ وعدد مرات الحدوث في هذا المثال، إجمالي 153506 للتاريخ 2024-05-20

APIC# zgrep "enough tokens" /var/log/dme/log/svc_ifc_dbgr*

svc_ifc_dbgr.bin.log.595460.gz:30038||2024-05-20T08:11:01.125937358+00:00||doer||INFO||co=doer:1:1:0x800000013811b8b:0||Dropping stimuli as doer does not have enough tokens||../common/src/framework/./core/proc/Doer.cc||1303

...

svc_ifc_dbgr.bin.log.595460.gz:30038||2024-05-20T08:11:03.126887965+00:00||doer||INFO||co=doer:19:1:0x98000000129a2c01:0||Dropping stimuli as doer does not have enough tokens||../common/src/framework/./core/proc/Doer.cc||1303

APIC# zgrep "enough tokens" /var/log/dme/log/svc_ifc_dbgr* | grep 2024-05-20 | wc -l

153506

المراجع:

دليل إدارة أخطاء APIC والأحداث ورسائل النظام من Cisco > معالجة الأخطاء المتوقعة

ضوابط وقيود العدادات الذرية

تكوين سياسات العداد الذري

تفسيرات أخطاء إسقاط الحزمة في ACI

الأخطاء المرجعية:

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwh67235: تعطيل العدادات الذرية الجارية بشكل افتراضي

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCuz99892: العدادات الذرية من TEP إلى TEP غير موثوقة

أخطاء Cisco IDCSCvp07545: إستقبال أخطاء F1545 و F1547 في بنية واجهة التحكم في الوصول (ACI)

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwf18707: خطأ مرتفع في حالة تجاوز قابلية التطوير dbgAcPathA