المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

رمز الخطأ F1344

رمز الخطأ F1425

الخطوات التفصيلية لمعالجة الخطأ

مثال

المقدمة

يوضح هذا المستند خطوات إصلاح أخطاء ACI F1344 و F1425.

معلومات أساسية

يتم تضمين كل من إجراءات الإصلاح الخاصة بنقاط ACI F1344 و F1425 في نفس المستند نظرا لأنه يمكن أن يكون هناك تشابه في كيفية التعامل مع هذه الأخطاء.

رمز الخطأ F1344

يحدث رمز الخطأ 1344 عند وجود فشل تكوين بسبب تداخل الشبكة الفرعية في نفس التوجيه وإعادة التوجيه الظاهري (VRF).

أنت يستطيع على الأرجح يتلقى أكثر من واحد طبقة 3 (L3) قارن يشكل مع ال نفسه subnet في ال نفسه VRF أي يستطيع أطلقت الخطأ.

APIC# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F1344"'

Total Objects shown: 3

# fault.Inst

code : F1344

ack : yes

annotation :

cause : config-failure

changeSet : ipv4CfgFailedBmp (New: ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual (New: subnet-overlap)

childAction :

created : 2019-05-05T14:35:10.660+03:00

delegated : no

descr : Address configuration failure. Reason: 1

dn : topology/pod-1/node-1003/sys/ipv4/inst/dom-TN_PROD:VRF_PROD_CRIT/if-[vlan37]/addr-[192.168.88.126/25]/fault-F1344

domain : infra

extMngdBy : undefined

highestSeverity : warning

lastTransition : 2019-05-05T14:37:18.540+03:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : warning

prevSeverity : warning

rn : fault-F1344

rule : ipv4-addr-ipv4-cfg-ctrl

severity : warning

status :

subject : failure-to-deploy

type : config

uid :

الأمثلة الشائعة لإنشاء الأخطاء:

1. تتداخل عناوين IP الاسترجاع على L3Out مع عناوين IP على L3Out.

2. مجموعة من تداخل بادئات الشبكة الفرعية تحت مجالات الجسر (BDs) و/أو الشبكات الفرعية EPG.

رمز الخطأ F1425

يحدث رمز الخطأ F1425 عند تغيير حالة تشغيل حالة عنوان IPv4 إلى تداخل شبكة فرعية/بدون أساسي/عنوان تم تكوينه بالفعل كالخطوة التالية في مسار ثابت.

الإجراء الموصى به: لاسترداد هذا الخطأ، جرب الإجراءات التالية:

- انظر إلى أي مشاكل في التكوين.

- تحقق من أن التكوين صحيح/كامل.

- إذا كانت الواجهة معطلة، فعليك إصلاح الاتصال/التكوين لإعادة حالة الواجهة إلى الوضع السابق.

APIC# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F1425"'

Total Objects shown: 3

# fault.Inst

code : F1425

ack : no

alert : no

annotation :

cause : ip-provisioning-failed

changeSet : ipv4CfgFailedBmp (New: ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual (New: subnet-overlap)

childAction :

created : 2022-06-19T03:25:56.759+03:00

delegated : no

descr : IPv4 address(10.66.212.97/28) is operationally down, reason:Subnet overlap on node 211 fabric hostname SULM-WLEF-CI-211

dn : topology/pod-1/node-211/sys/ipv4/inst/dom-mgmt:OSS/if-[vlan102]/addr-[10.66.212.97/28]/fault-F1425

domain : access

extMngdBy : undefined

highestSeverity : major

lastTransition : 2022-06-19T03:28:24.946+03:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : major

prevSeverity : major

rn : fault-F1425

rule : ipv4-addr-oper-st-down

severity : major

status :

subject : oper-state-err

title :

type : operational

uid :

userdom : all

الخطوات التفصيلية لمعالجة الخطأ

1. عزل أي واجهات L3Out التي يمكن أن تتداخل مع عنوان الاسترجاع على L3Out.

2. عزل أي شبكات فرعية تتداخل بين شبكات EPG الفرعية و/أو شبكات BD.

بما أن تداخل عنوان IP يمكن أن يكون للشبكات الفرعية الاسترجاع/L3Out أو BD، فمن الأفضل الحصول على التفريغ الكامل لعناوين IP.

apic# moquery -c ipv4Addr

بمجرد أن تقوم بتعريف التداخل، يمكنك إستخدام أحد هذه الأوامر للتحقق من ما إذا كان التداخل مرتبط بأي تكوين BD محدد.

apic# moquery -c fvSubnet

apic# moquery -c fvBD

ويتطلب الأمر مستوى ما من تحليل البيانات باستخدام GREP من أجل إستخلاص والتعرف على التعارضات المحددة.

مثال

الخطأ:

# fault.Inst

code : F1344

ack : no

cause : config-failure

changeSet : ipv4CfgFailedBmp (New: ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual (New: subnet-overlap)

childAction :

created : 2018-03-14T23:12:40.354+01:00

delegated : no

descr : Address configuration failure. Reason: 1

dn : topology/pod-1/node-301/sys/ipv4/inst/dom-O-HMPO-Prod:O-HMPO-DB-DMZ-Prod-VRF/if-[lo21]/addr-[10.23.255.3/32]/fault-F1344

domain : infra

highestSeverity : warning

lastTransition : 2018-03-14T23:14:47.336+01:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : warning

prevSeverity : warning

rn : fault-F1344

rule : ipv4-addr-ipv4-cfg-ctrl

severity : warning

status :

subject : failure-to-deploy

type : config

uid :

تحليل:

هناك نوعان من الاسترجاع:

apic# moquery -c ipv4Addr

<SNIP>

# ipv4.Addr

addr : 10.23.255.3/32

childAction :

ctrl :

dn : topology/pod-1/node-301/sys/ipv4/inst/dom-O-HMPO-Prod:O-HMPO-DB-DMZ-Prod-VRF/if-[lo21]/addr-[10.23.255.3/32]

ipv4CfgFailedBmp : ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag

ipv4CfgFailedTs : 00:00:00:00.000

ipv4CfgState : 1

lcOwn : local

modTs : 2018-03-14T16:11:58.033+01:00

monPolDn :

operSt : down

operStQual : subnet-overlap

pref : 1

rn : addr-[10.23.255.3/32]

status :

tag : 0

type : primary

vpcPeer : 0.0.0.0

# ipv4.Addr

addr : 10.23.255.3/32

childAction :

ctrl :

dn : topology/pod-1/node-301/sys/ipv4/inst/dom-O-HMPO-Prod:O-HMPO-DB-DMZ-Prod-VRF/if-[lo23]/addr-[10.23.255.3/32]

ipv4CfgFailedBmp :

ipv4CfgFailedTs : 00:00:00:00.000

ipv4CfgState : 0

lcOwn : local

modTs : 2018-03-14T16:11:54.905+01:00

monPolDn :

operSt : up

operStQual : up

pref : 1

rn : addr-[10.23.255.3/32]

status :

tag : 0

type : primary

vpcPeer : 0.0.0.0

يتداخل LO21 مع LO23.

ينتسب إلى إثنان L3out مختلف في ال نفسه VRF.