المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

مثال 1. الشبكات الفرعية المكررة داخل CTX

مثال 2. dhcp-policy-not-current

المقدمة

يصف هذا المستند خطوات إصلاح خطأ ACI F0469.

معلومات أساسية

الخطأ:

F0469: FltFvBDConfigIssuesConfig-failed

الشرح:

يحدث هذا الخطأ عندما تكون هناك شبكة فرعية متكررة واحدة أو أكثر معرفة لمجال Bridge Domain (BDs) أو/و AEpGs مرتبطة ب CTX.

الإجراء الموصى به:

إذا رأيت هذا الخطأ، اتبع الإجراءات التالية:

- فيما يتعلق بمشكلة الشبكات الفرعية المكررة ضمن بروتوكول CTX: ابحث عن عنوان CTX الذي يقترن به BD هذا، وأبحث عن جميع معرفات المنتج (BDs) الأخرى المرتبطة ب CTX، وابحث عن جميع AEpGs المرتبطة ب BDs التي تم العثور عليها في الخطوة السابقة، وتأكد من عدم وجود شبكات فرعية واحدة تم تكوينها ل AEpGs و BDs المقترنة ب CTX.

- بالنسبة للإصدار DHCP-policy-not-current: تحقق من التكوين وتأكد من تحديد ملف تعريف ترحيل DHCP الذي يستهلكه BD في المستأجر.

إن لا يحل هذا إجراء الإصدار، خلقت technologie دعم مبرد اتصل ب cisco TAC.

مثال 1. الشبكات الفرعية المكررة داخل CTX

moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual:duplicate-subnets-within-ctx, configSt:failed-to-apply, debugMessage:uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

childAction :

created : 2021-02-26T08:17:51.577+00:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b due to duplicate-subnets-within-ctx: uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

dn : topology/pod-1/node-112/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2021-02-26T08:20:11.597+00:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

type : config

uid :

الحصول على معلومات BD والشبكة الفرعية المقترنة.

apic# moquery -c fvSubnet

apic# moquery -c fvBD

تحقق من الشبكات الفرعية التي تم نشرها لتعقب أي تداخل داخل داخل نفس التوجيه الظاهري وإعادة التوجيه (VRF) (CTX) للحصول على معرف فئة مورد (BD) مختلف.

moquery -c fvSubnet | grep ^dn

الإصلاح:

تصحيح تداخل الشبكة الفرعية.

مثال 2. dhcp-policy-not-current

Site1-apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

Total Objects shown: 2

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

alert : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual (New: dhcp-policy-not-present), configSt (New: failed-to-apply)

childAction :

created : 2024-01-23T13:43:08.484-05:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-abc3/BD-BD1 due to dhcp-policy-not-present:

dn : topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-abc3/BD-BD1]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2024-01-23T13:45:53.575-05:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

title :

type : config

uid :

userdom : all

تحقق من تسمية DHCP التي تم نشرها ل BD المعني.

Site1-apic1# moquery -c dhcpLbl

# dhcp.Lbl

name : test1

annotation :

childAction :

descr :

dn : uni/tn-abc3/BD-BD1/dhcplbl-test1

extMngdBy :

lcOwn : local

modTs : 2024-01-23T13:46:03.163-05:00

monPolDn : uni/tn-common/monepg-default

nameAlias :

owner : tenant

ownerKey :

ownerTag :

rn : dhcplbl-test1

status :

tag : yellow-green

uid : 15374

userdom : :all:

تحقق مما إذا كان نهج الترحيل موجودا، في هذه الحالة، هوtest1 dhcp relay policy. في الإخراج التالي، يمكنك أن ترى أنtest1 dhcp relay policyغير موجود، لذلك، يرى الخطأ.

Site1-apic1# moquery -c dhcpRelayP | grep dn

dn : uni/tn-pk/relayp-PK-Global-DHCP-Relay-Policy

dn : uni/infra/relayp-default

الإصلاح:

قم بإزالة تسمية DHCP التي لا تحتوي على نهج مطابق مرتبط بها.