المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

الاختصارات

متطلب أساسي لاستكشاف أخطاء قنوات منفذ vPC وإصلاحها

التحقق من صحة vPC

1. حالة vPC : show vpc

2. أدوار vPC و vPC System mac و LAG ID: عرض دور vpc

3. حالة قناة المنفذ : show port-channel extended

4. تفاصيل بروتوكول TEP وحالة إرتباط النظير المنطقية : إظهار EPM VPC الداخلي للنظام

5. تفاصيل اتصال ZMQ: إظهار إحصائيات VPCM zmq الداخلية للنظام

تحريت VPC ميناء إصدار

1. المنفذ الفعلي معطل

2. التعليق بواسطة LACP

3. الإيقاف المؤقت بواسطة vPC

4. توقف بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) عن العمل بشكل فردي

أخطاء أخرى

1. mcp-loop-err-disable

2. bpdu-guard-err-disable

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تعريف المشاكل التي يمكن أن تحدث مع PC vPC في قائمة التحكم في الوصول (ACI) وحلها.

معلومات أساسية

تسمح قناة المنفذ الظاهري (vPC) للروابط المتصلة ماديا بعقدتين طرفيتين مختلفتين من عقد ACI الطرفية بالظهور كقناة منفذ واحد لجهاز ثالث (أي محول شبكة، خادم، أي جهاز شبكة آخر يدعم تقنية تجميع الارتباطات).

يتكون vPCs من محولين طرفيين لواجهة برمجة التطبيقات (ACI) يتم تخصيصهما كمحولات نظيرة تدعم تقنية vPC. من نظائر vPC، هناك واحد أساسي وواحد ثانوي. ويشار إلى النظام الذي تم تكوينه من قبل المحولات باسم مجال vPC.

لا يوجد إرتباط نظير مخصص بين نظراء vPC؛ بدلا من ذلك، فإن النسيج نفسه يعمل كمنظمة مكافحة الإرهاب.

· بروتوكول إمكانية الوصول إلى النظير - يتم إستخدام ZMQ بدلا من CFS.

· ZMQ هي مكتبة رسائل مفتوحة المصدر عالية الأداء تستخدم TCP كنقل.

· يتم تعبئة هذه المكتبة ك libzmq على المحول ويتم ربطها في كل تطبيق يحتاج إلى الاتصال بنظير vPC.

لا تتم معالجة إمكانية الوصول إلى النظير عبر إرتباط نظير مادي؛ وبدلا من ذلك، يتم إستخدام مشغلات التوجيه لاكتشاف قابلية وصول النظير.

· يقوم vPC Manager بالتسجيل مع URIB لإعلامات مسار النظير.

· عند اكتشاف تنظيم الدولة الإسلامية طريقا إلى النظير، يقوم URIB بإعلام VPC Manager، ويحاول بدوره فتح مقبس ZMQ مع النظير.

· عندما يتم سحب مسار النظير من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، يتم إخطار مدير الكمبيوتر الشخصي vPC مرة أخرى من قبل URIB، ويقلل إرتباط MCT.

وكجزء من أفضل ممارسات الترقية، يوصى بترقية المحولات في كل نقطة في مجموعتين منفصلتين على الأقل حتى يتم تشغيل نصف العقد الطرفية والعمود الفقري في كل نقطة في أي وقت معين. مثال على ذلك هو مجموعة تحتوي على نقاط ورقية وعيون مرقمة، ومجموعة أخرى تحتوي على نقاط ورقية ورقمية فردية في كل نقطة. من خلال الأجهزة التي تم تكوينها باستخدام برنامج vPC، يمكننا التأكد من تشغيل جهاز واحد على الأقل أثناء عملية الترقية عن طريق وضعهم في مجموعات مختلفة. وهذا يؤدي إلى منع حدوث أي حالات انقطاع أثناء الترقية نظرا لبقاء جهاز واحد على الأقل قيد التشغيل أثناء ترقية الجهاز الآخر.

الاختصارات

ACI: البنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات

الكمبيوتر الشخصي vPC : قناة المنفذ الظاهري

م. ت.: خط اتصال EtherChannel متعدد الهياكل

بروتين تين: خدمات الموصلات البينية من Cisco

زمكيو: قائمة انتظار الرسائل الصفرية

بروتوكول LACP: بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات

وحدات توزيع الطاقة: وحدة بيانات البروتوكول

متأخر: تجميع الروابط

متطلب أساسي لاستكشاف أخطاء قنوات منفذ vPC وإصلاحها

للاطلاع على تكوين vPC، راجع

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/4-x/L2-configuration/Cisco-APIC-Layer2-Configuration-Guide-42x/Cisco-APIC-Layer2-Configuration-Guide-421_chapter_0111.html

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/2-x/L2_config/b_Cisco_APIC_Layer_2_Configuration_Guide/b_Cisco_APIC_Layer_2_Configuration_Guide_chapter_0100.html

التحقق من صحة vPC

1. حالة vPC : show vpc

FAB3-L1# show vpc

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 101

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : Disabled

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Disabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

Operational Layer3 Peer           : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1           up     -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

686  Po3    up     success     success                    86

FAB3-L2# show vpc

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 101

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : Disabled

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : secondary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Disabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

Operational Layer3 Peer           : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1           up     -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

686  Po2    up     success     success                    86

عروض الإخراج، يتم تكوين تجاور النظير باستخدام معرف مجال vPC 101، ملاحظة تم تعطيل حالة "الاحتفاظ بالكمبيوتر الشخصي حيا" في ACI، لأنه لا توجد حاجة إلى إرتباط مخصص. يتم رفع Po3 في vPC مع شبكة VLAN 86 نشطة. لاحظ أن أرقام قنوات المنفذ يمكن أن تكون مختلفة على محولات زوج VPC.

2. أدوار vPC و vPC System mac و LAG ID: عرض دور vpc

FAB3-L1# show vpc role

vPC Role status

----------------------------------------------------

vPC role                        : primary, operational secondary

Dual Active Detection Status    : 0

vPC system-mac                  : 00:23:04:ee:be:65

vPC system-priority             : 32667

vPC local system-mac            : 00:81:c4:b1:25:4f

vPC local role-priority         : 101

FAB3-L2# show vpc role

vPC Role status

----------------------------------------------------

vPC role                        : secondary, operational primary

Dual Active Detection Status    : 0

vPC system-mac                  : 00:23:04:ee:be:65

vPC system-priority             : 32667

vPC local system-mac            : 00:5d:73:57:c4:2c

vPC local role-priority         : 102

يوضح هذا الأمر أن L1 أساسي و L2 ثانوي.

نظرا لتوصيل الأجهزة الطرفية بمحولين مختلفين من محولات vPC، فيجب أن تكون هناك آلية خاصة بها لتعريف الأجهزة النظيرة ل vPC كجهاز منطقي واحد. ويتحقق ذلك باستخدام mac نظام vPC في معرف مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) الذي تتم مشاركته بين الأقران. وهذا يجعل الجهاز الطرفي يرى نظائر vPC كوحدة منطقية واحدة.

N3K# show lacp interface ethernet 1/24

Interface Ethernet1/24 is up

Channel group is 1 port channel is Po1

PDUs sent: 31726

PDUs rcvd: 31634

Markers sent: 0

Markers rcvd: 0

Marker response sent: 0

Marker response rcvd: 0

Unknown packets rcvd: 0

Illegal packets rcvd: 0

Lag Id: [ [(7f9b, 0-23-4-ee-be-65, 82ae, 8000, 4121), (8000, 0-a6-ca-75-6f-c1, 8000, 8000, 15d)] ]

Operational as aggregated link since Fri Sep  2 08:05:52 2022

Local Port: Eth1/24   MAC Address= 0-a6-ca-75-6f-c1

System Identifier=0x8000,  Port Identifier=0x8000,0x15d

Operational key=32768

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=IN_SYNC

Collecting=true

Distributing=true

Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)

Actor Admin State=61

Actor Oper State=61

Neighbor: 0x4121

MAC Address= 0-23-4-ee-be-65

System Identifier=0x7f9b,  Port Identifier=0x8000,0x4121

Operational key=33454

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=IN_SYNC

Collecting=true

Distributing=true

Partner Admin State=61

Partner Oper State=61

Aggregate or Individual(True=1)= 1

N3K# show lacp interface ethernet 1/25

Interface Ethernet1/25 is up

Channel group is 1 port channel is Po1

PDUs sent: 31666

PDUs rcvd: 31651

Markers sent: 0

Markers rcvd: 0

Marker response sent: 0

Marker response rcvd: 0

Unknown packets rcvd: 0

Illegal packets rcvd: 0

Lag Id: [ [(7f9b, 0-23-4-ee-be-65, 82ae, 8000, 111), (8000, 0-a6-ca-75-6f-c1, 8000, 8000, 161)] ]

Operational as aggregated link since Fri Sep  2 08:00:34 2022

Local Port: Eth1/25   MAC Address= 0-a6-ca-75-6f-c1

System Identifier=0x8000,  Port Identifier=0x8000,0x161

Operational key=32768

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=IN_SYNC

Collecting=true

Distributing=true

Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)

Actor Admin State=61

Actor Oper State=61

Neighbor: 0x111

MAC Address= 0-23-4-ee-be-65

System Identifier=0x7f9b,  Port Identifier=0x8000,0x111

Operational key=33454

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=IN_SYNC

Collecting=true

Distributing=true

Partner Admin State=61

Partner Oper State=61

Aggregate or Individual(True=1)= 1

تظهر المخرجات معرف مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) (7f9b، 0-23-4-ee-be-65، 82ae، 8000، 4121) وهو مزيج من الأولوية كمعرف النظام (32667 في hex)، ومعرف نظام vPC (00:23:04:ee:be:65)، ومفتاح التشغيل (33454 في hex) ومعرف المنفذ.

3. حالة قناة المنفذ : show port-channel extended

FAB3-L1# show port-channel extended

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-----------------------------------------------------------------------------

Group Port-       BundleGrp                Protocol  Member Ports

Channel

-----------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SU)     101-102                  LACP      Eth1/33(P)

يبدي أبديت ميناء قناة موسع كثير معلومة حول دولة خطوة طبيعي أي جزء من ميناء قناة حزمة.

4. تفاصيل بروتوكول TEP وحالة إرتباط النظير المنطقية : إظهار EPM VPC الداخلي للنظام

FAB3-L1# show system internal epm vpc

Local TEP IP                  : 10.3.208.64

Peer TEP IP                   : 10.3.208.67

vPC configured                : Yes

vPC VIP                       : 10.3.16.67

MCT link status               : Up

Local vPC version bitmap      : 0x7

Peer vPC version bitmap       : 0x7

Negotiated vPC version        : 3

Peer advertisement received   : Yes

Tunnel to vPC peer            : Up

vPC# 686

if : port-channel3, if index : 0x16000002

local vPC state : MCEC_STATE_UP, peer vPC state : MCEC_STATE_UP

current link state : LOCAL_UP_PEER_UP

vPC fast conv : Off

5. تفاصيل اتصال ZMQ: إظهار إحصائيات VPCM zmq الداخلية للنظام

FAB3-L1# show system internal vpcm zmq statistics

--------------------------------------------

MCECM ZMQ counters

----------------------------------------------

ZMQ server                                        : 1

ZmQ: Registered ZmQ print callback

ZmQ: ====== Start ZMQ statistics printing ======

ZmQ: ZMQ socket type: 5, local ID: 40d0030a

ZmQ:     Socket base 0x1109c3b4, #endpoints 1

ZmQ:     Total 1 I/O pipes, CONNECT CNT: 0, DISCONNECT CNT: 0

ZmQ:     RX CNT: 66, BYTES: 124132, ERRORS: 0

ZmQ:     TX CNT: 66, BYTES: 125096, ERRORS: 0

ZmQ:         Pipe tcp://10.3.208.64:5001 (ID:  FD 54 flag 1 state 0): read 66 (124132 bytes) write 66 (125096 bytes) Peer I/O pipe: read  66 (125096 bytes) write 66 (124132 bytes)

ZmQ:         Stream engine 0xae90049c ZMQ SOCKET 0x1109c3b4 TCP FD: 54 @ 10.3.208.67:58740

ZmQ:             RX CNT: 72 BYTES: 124494 ERRORS: 0 TX CNT: 73 BYTES: 125458 ERRORS: 0

ZmQ:             CONNECT CNT: 0 DISCONNECT CNT: 0

ZmQ: ====== End ZMQ statistics printing ======

تظهر إحصائيات ZMQ حالة جلسة عمل ZMQ، وعدد مرات الاتصال، وعدد مرات انقطاع الاتصال، وقد حدثت أي أخطاء.

تحريت VPC ميناء إصدار

1. المنفذ الفعلي معطل

FAB3-L1# show vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 101

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : Disabled

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Disabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

Operational Layer3 Peer           : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1           up     -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

686  Po3    down*  success     success

إخراج عرض Po3 معطل.

FAB3-L1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SD)     Eth      LACP      Eth1/33(D)

كما أننا ننظر إلى حالة الواجهات التي تعد جزءا من قناة الميناء. هنا ETH1/33 في حالة أسفل. يتم تكوين LACP كبروتوكول التجميع.

FAB3-L1# show int e1/33

Ethernet1/33 is down (notconnect)

admin state is up, Dedicated Interface

Belongs to po3

Hardware: 100/1000/10000/auto Ethernet, address: 0081.c4b1.2521 (bia 0081.c4b1.2521)

MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s

FEC (forward-error-correction) : disable-fec

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

EEE (efficient-ethernet) : n/a

Last link flapped 00:08:15

Last clearing of "show interface" counters never

9 interface resets

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 0 bps, 0 pps

يعطي إخراج show interface المزيد من التفاصيل حول الواجهة E1/33. يمكننا أن نرى E1/33 معطلا مع حالة عدم الاتصال.

الإجراء الموصى به:

تأكد من أن المنفذ متصل بشكل صحيح ولديه التكوين الصحيح.

2. التعليق بواسطة LACP

FAB3-L1# show port-channel extended

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-----------------------------------------------------------------------------

Group Port-       BundleGrp                Protocol  Member Ports

Channel

-----------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SD)     101-102                  LACP      Eth1/33(s)

يظهر الإخراج ETH1/33 في حالة متوقف مؤقتا. بعد ذلك ننظر إلى عرض قارن ETH1/33 لمزيد من التفاصيل.

FAB3-L1# show int e1/33

Ethernet1/33 is down (suspended-due-to-no-lacp-pdus)

admin state is up, Dedicated Interface

Belongs to po3

Hardware: 100/1000/10000/auto Ethernet, address: 0081.c4b1.2521 (bia 0081.c4b1.2521)

MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s

FEC (forward-error-correction) : disable-fec

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

EEE (efficient-ethernet) : n/a

Last link flapped 00:00:13

Last clearing of "show interface" counters never

12 interface resets

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 1640 bits/sec, 0 packets/sec

يقترح show interface أنه قد تم إيقاف المنفذ مؤقتا بسبب عدم وجود وحدات بيانات بروتوكول LACP PDU. كما يمكننا إلقاء نظرة إضافية على عدادات LACP وتحديد ما إذا كان يتم إرسال وحدات توزيع الطاقة (PDU) الخاصة ب LACP وتلقيها أم لا.

FAB3-L1# show lacp counters interface port-channel 3

LACPDUs         Marker      Marker Response    LACPDUs

Port              Sent   Recv     Sent   Recv     Sent   Recv      Pkts Err

---------------------------------------------------------------------

port-channel3

Ethernet1/33       314    264      0      0        0      0        0

FAB3-L1#

FAB3-L1#

FAB3-L1# show lacp counters interface port-channel 3

LACPDUs         Marker      Marker Response    LACPDUs

Port              Sent   Recv     Sent   Recv     Sent   Recv      Pkts Err

---------------------------------------------------------------------

port-channel3

Ethernet1/33       315    264      0      0        0      0        0

يظهر الإخراج أن العداد يتزايد فقط لعداد RecPDUs المرسلة وعداد Rev يظل ثابتا. وهذا يشير إلى أننا لم نستلم وحدات توزيع الطاقة (PDU) الخاصة ب LACP من الطرف البعيد.

كما يمكننا النظر إلى معلمات تفاوض LACP والعدادات وما إلى ذلك، لاستخدام الواجهة المحددة "show lacp interface e1/33".

FAB3-L1# show lacp interface e1/33

Interface Ethernet1/33 is suspended

Channel group is 3 port channel is Po3

PDUs sent: 317

PDUs rcvd: 264   received

Markers sent: 0

Markers rcvd: 0

Marker response sent: 0

Marker response rcvd: 0

Unknown packets rcvd: 0

Illegal packets rcvd: 0

Lag Id: [ [(7f9b, 00-23-04-ee-be-65, 82ae, 8000, 121), (0, 0-0-0-0-0-0, 0, 0, 0)] ]

Operational as aggregated link since  Mon Aug 22 09:29:53 2022

Local Port: Eth1/33   MAC Address= 00-81-c4-b1-25-4f

System Identifier=0x8000,00-81-c4-b1-25-4f

Port Identifier=0x8000,0x121

Operational key=33454

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=NOT_IN_SYNC

Collecting=false

Distributing=false

Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)

Actor Admin State=(Ac-1:To-0:Ag-1:Sy-0:Co-0:Di-0:De-1:Ex-0)

Actor Oper State=Ac-1:To-0:Ag-1:Sy-0:Co-0:Di-0:De-1:Ex-0

Neighbor: 0x0

MAC Address= 0-0-0-0-0-0

System Identifier=0x0,0x0

Port Identifier=0x0,0x0

Operational key=0

LACP_Activity=unknown

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=NOT_IN_SYNC

Collecting=false

Distributing=false

Partner Admin State=(Ac-0:To-0:Ag-0:Sy-0:Co-0:Di-0:De-0:Ex-0)

Partner Oper State=(Ac-0:To-0:Ag-0:Sy-0:Co-0:Di-0:De-0:Ex-0)

Aggregate or Individual(True=1)= 2

كما يمكن إجراء التقاط حزمة آخر على الورقة لحزم LACP. يمكنك إستخدام عوامل تصفية معينة لتصفية الواجهة المعنية.

tcpdump -vvvi kpm_inb ether proto 0x8809

الإجراء الموصى به:

تأكد من تكوين بروتوكول LACP بشكل صحيح على الجانب البعيد ومن أن الجهاز يرسل وحدات بيانات بروتوكول LACP (PDUs) على الواجهة الصحيحة.

3. الإيقاف المؤقت بواسطة vPC

FAB3-L1# show vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 101

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : Disabled

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Disabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

Operational Layer3 Peer           : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1           up     -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

686  Po3    down*  failed      vpc port channel

mis-config due to

vpc links in the 2

switches connected

to different

partners

يوضح هذا الإخراج أن vPC port-channel معطلة بسبب تكوين vpc misconfig. لاحظ حالة قناة المنفذ.

FAB3-L1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SD)     Eth      LACP      Eth1/33(D)

هنا ETH1/33 في حالة أسفل. راجع show interface e1/33' للحصول على مزيد من التفاصيل.

FAB3-L1# show int e1/33

Ethernet1/33 is down (suspend-by-vpc)

admin state is up, Dedicated Interface

Belongs to po3

Hardware: 100/1000/10000/auto Ethernet, address: 0081.c4b1.2521 (bia 0081.c4b1.2521)

MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s

FEC (forward-error-correction) : disable-fec

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

يستخدم vPC معرف مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لتحديد ما إذا كان نظائر vPC متصلة بالمضيف نفسه. إذا كان هناك عدم تطابق في معرف مجموعة تجميع الارتباطات، يتم تعليق الواجهات بواسطة vPC.

يظهر "عرض vpc موجز" أن الروابط المادية في قناة المنفذ على أقران vPC غير متصلة بنفس الجهاز البعيد.

يمكن التحقق من مقارنة معرف مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) باستخدام show vpc consistency-parameters interface port-channel 3".

FAB3-L1# show vpc consistency-parameters interface port-channel 3

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name                        Type  Local Value            Peer Value

-------------               ----  ---------------------- -----------------------

lag-id                      1     [(7f9b,                [(7f9b,

0-23-4-ee-be-65, 82ae, 0-23-4-ee-be-68, 82ae,

0, 0), (8000,          0, 0), (8000,

0-a6-ca-75-6f-c1,      0-a6-ca-75-6f-c1,

8000, 0, 0)]           8000, 0, 0)]

mode                        1     active                 active

Speed                       1     10 Gb/s                10 Gb/s

Duplex                      1     full                   full

Port Mode                   1     trunk                  trunk

Native Vlan                 1     0                      0

MTU                         1     9000                   9000

vPC card type               1     Empty                  Empty

Allowed VLANs               -     86                     86

Local suspended VLANs       -     -                      -

إن هناك حالة عدم توافق في ال LAG-ID، ميناء يكون علقت.

الإجراء الموصى به:

تأكد من أن الروابط المادية في قناة الميناء متصلة إلى نفس الجهاز البعيد.

4. توقف بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) عن العمل بشكل فردي

يقوم بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) بتعيين منفذ إلى الحالة المعلقة إذا لم يستلم وحدة بيانات بروتوكول التحكم في الوصول (LACP) من النظير. وهذا قد يتسبب في فشل بعض الخوادم في التمهيد لأنها تتطلب بروتوكول LACP لجلب المنفذ بشكل منطقي. يمكنك ضبط السلوك للاستخدام الفردي عن طريق تعطيل تعليق LACP الفردي.

للقيام بذلك، قم بإنشاء نهج قناة منفذ في مجموعة نهج vPC الخاصة بك، وبعد تعيين الوضع إلى LACP نشط، قم بإزالة إيقاف المنفذ الفردي مؤقتا. الآن تظل المنافذ في الكمبيوتر الشخصي نشطة وتواصل إرسال حزم LACP.

FAB3-L1# show port-channel extended

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

b - BFD Session Wait

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-----------------------------------------------------------------------------

Group Port-       BundleGrp                Protocol  Member Ports

Channel

-----------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     101-102                  LACP      Eth1/33(I)

يوضح الإخراج أنه على الرغم من أننا لم نستلم وحدات توزيع الطاقة (PDU) الخاصة ببروتوكول LACP على ETH1/33 بعد إزالة علامة LACP Suspend-Individual، إلا أن المنفذ يتم تشغيله كمنفذ فردي. لاحظ أننا لا نزال نرسل وحدات توزيع الطاقة (PDU) الخاصة ببروتوكول LACP من وحدة التحكم في الوصول (ACI) باستخدام هذا التكوين. عند تلقي وحدات توزيع الطاقة (PDU) الخاصة ببروتوكول LACP، ينتقل المنفذ مرة أخرى إلى الوضع المضمن.

أخطاء أخرى

هناك أخطاء واجهة أخرى غير محددة ل vPC ولكنها لا تزال قابلة للتطبيق على واجهات vPC. يرجى الرجوع إلى الروابط للحصول على التفاصيل.

1. mcp-loop-err-disable

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/aci-guide-using-mcp-mis-cabling-protocol.pdf

2. bpdu-guard-err-disable

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/aci_virtual_edge/configuration/1-x/b_Virtual_Edge_Config_Guide_1_2_1/b_Virtual_Edge_Config_Guide_1_2_1_chapter_0101.pdf