المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

معلومات أساسية

نغينكس

خدمة التحايل

أستكشاف أخطاء نمط NXOS وإصلاحها

تتبع أمر CLI من خلال السجلات

تشغيل أمر CLI

التحقق من decoy.log لتنفيذ CMD

التحقق من Access.log لمكالمات API

تدقيق nginx.bin.log

إعادة تشغيل مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API) الفردية

عبر ICURL

عبر وحدة الاستعلام

إعادة تشغيل أمر واجهة سطر الأوامر (CLI) عبر Python

تتبع تعديل الكائن من خلال APIC CLI

إنشاء الكائن

حذف الكائن

المراجع والروابط المفيدة

المقدمة

يصف هذا وثيقة steps أن يضبط أمر يركض من ال APIC CLI.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- ACI REST API

- نموذج كائن ACI

يجب أن يكون لدى القارئ معرفة سابقة حول كيفية العمل، وأيضا كيفية تسجيل عملية DME لرسائلها.

توضح هذه المستندات بشكل أكثر تفصيلا حول ACI APIC ونموذج الكائن:

https://developer.cisco.com/docs/aci/

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/policy-model-guide/b-Cisco-ACI-Policy-Model-Guide.html

معلومات أساسية

تحتوي وحدة التحكم في نهج تطبيق Cisco على واجهة برمجة تطبيقات Northbound API واحدة تستخدم لإدارة النهج.

كل تفاعل مستند إلى السياسة مع واجهة برمجة تطبيقات (APIC) يتلخص في تفاعل طلب/إستجابة HTTP/S API. وهذا ينطبق على واجهة المستخدم الرسومية، والبرامج النصية للبايثون المخصص وأوامر CLI الموجودة على كل من APICs والمحولات.

تلخص هذه الصورة الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون والأدوات مع API (واجهة برمجة التطبيقات)

يتم تشغيل جميع أوامر العرض على واجهة سطر أوامر (CLI) واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بنمط NXOS. تقوم هذه الأوامر بتشغيل سلسلة من برامج Python النصية التي تقوم بإنشاء طلبات API المطلوبة لتجميع المعلومات المطلوبة. عند تلقي إستجابة، يتم تحليلها ببايثون ثم تسليمها إلى المستخدم بتنسيق جميل.

نغينكس

NGINX هو خادم ويب مفتوح المصدر. تقوم كل واجهة برمجة تطبيقات (APIC) بتشغيل عملية NGINX الخاصة بها والتي تخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) ل RestFull. في APIC، يتضمن NGINX التسجيل عبر كل من الملفات /var/log/dme/log/nginx.bin.log و/var/log/dme/log/access.log.

يعرض ملف nginx.bin.log تفاصيل جميع طلبات API وتفاعلات DME.

يقوم ملف access.log بتسجيل كل طلب من طلبات API تتم معالجته بواسطة NGINX.

بما أن جميع طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) تتعلق بطلبات HTTP، يمكن الإشارة إلى رموز الاستجابة القياسية ل HTTP للتعامل مع مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API) ل NGINX:

- 200 رمز موافق

- رموز 4xx هي أخطاء العميل

- رموز 5xx هي أخطاء في الخادم، وهو APIC في هذه الحالة

خدمة التحايل

تخدم خدمة Decoy إستدعاء API خاص عبر وحدة بيثون مستضافة خارج NGINX.

هذه الخدمة:

1. يقبل أمر CLI المطلوب

2. تعريف البرامج النصية ل Python التي تتطلب إنشاء إستدعاءات REST API

3. إرسال مكالمات API إلى RESTful API

4. يقبل الرد

5. تنسيق الاستجابة

6. يقدم الاستجابة المنسقة للمستخدم.

تتضمن هذه الخدمة ملفات السجل التالية:

- /var/log/dme/log/decoy.log

- /var/log/dme/log/decoy.error.log

- /var/log/dme/log/decoy_server.log

يقوم ملف decoy.log بتسجيل أوامر CLI التي تم تشغيلها.

يستخدم ملف access.log من nginx التنسيق POST /decoy/exec/cmd.cli HTTP/1.1" مع رمز HTTP المرتبط بالطلب. . يقوم الملف بتسجيل إستدعاءات REST API من الأمر.

ملاحظة: يتم تجميع سجلات NGINX و Decoy المذكورة في دعم APIC 3of3 TechSupport.

أستكشاف أخطاء نمط NXOS وإصلاحها

تتبع أمر CLI من خلال السجلات

تشغيل أمر CLI

على سبيل المثال، يتم إصدار "show controller" عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب APIC:

APIC-1# show controller

Fabric Name          : ACI-POD1

Operational Size     : 2

Cluster Size         : 3

Time Difference      : 0

Fabric Security Mode : PERMISSIVE

ID    Pod   Address          In-Band IPv4     In-Band IPv6               OOB IPv4         OOB IPv6                        Version             Flags  Serial Number     Health

----  ----  ---------------  ---------------  -------------------------  ---------------  ------------------------------  ------------------  -----  ----------------  ------------------

1*    1     10.0.0.1         0.0.0.0          fc00::1                    192.168.1.1                                      4.2(6h)             crva-  XXXXXXXXXXX       fully-fit

2     1     10.0.0.2         0.0.0.0          fc00::1                    192.168.1.1                                      4.2(6h)             crva-  XXXXXXXXXXX       fully-fit

Flags - c:Commissioned | r:Registered | v:Valid Certificate | a:Approved | f/s:Failover fail/success

(*)Current (~)Standby (+)AS

يرجع الأمر مخرجات منسقة بشكل جيد.

التحقق من decoy.log لتنفيذ CMD

يمكن التحقق من ملف decoy.log للعثور على CMD show controller" الذي تم استدعاؤه:

APIC-1# tail /var/log/dme/log/decoy.log

...

...||AUTH COOKIE="XXXXXX"||...

...||CLI: {"option": "server", "loglevel": ["disable"], "cols": 171, "mode": [["exec"]], "port": 51719, "cli": ["show", "controller"]}||...

...||port: 51719||...

...||Mode: [[u'exec']]||...

...||Command: [u'show', u'controller']||...

...||CommandCompleter: add exec||...

...||CommandCompleter: add show||...

...||CommandCompleter: add controller||...

...||last tokens: ['show', 'controller']||...

...||modeCmd: Mode: exec, fulltree: False teminal context is : {'mode-module': 'yaci._cfgroot', 'module': 'show._controllers', 'inherited': False}||.

...||('_%CMD_TERM%_', {'mode-module': 'yaci._cfgroot', 'module': 'show._controllers', 'inherited': False}, {'prompt': '# ', 'mode': [[u'exec']]}, None)||...

...||terminal command module: {"mode-module": "yaci._cfgroot", "module": "show._controllers", "inherited": false}|...

ال CLI يرسل هذا كقاموس، يمكن أن نراه من الخط المميز.  سيبدو الإصدار المنسق كما يلي:

{

"option": "server",

"loglevel": [

"disable" <-- Can be modified to debug the interaction further.

],

"cols": 171,

"mode": [     <-- Command ran by admin

[

"exec"

]

],

"port": 51719, <-- Random TCP port from session.

"cli": [      <-- Actual command

"show",

"controller"

]

}

يظهر السطر مع ‘_٪CMD_TERM٪_' الأمر الذي تم تنفيذه، مع الوحدة النمطية المستخدمة، في هذا المثال:

('_%CMD_TERM%_', {'mode-module': 'yaci._cfgroot', 'module': 'show._controllers', 'inherited': False}, {'prompt': '# ', 'mode': [[u'exec']]}, None)

يجب أن تقوم وحدة واجهة سطر الأوامر (CLI) بعد ذلك بترجمتها إلى مكالمات REST API.

التحقق من Access.log لمكالمات API

يعرض ملف access.log إستدعاءات API التي تم تلقيها بعد إجراء عملية التشفير ل CMD:

APIC-1# tail /var/log/dme/log/access.log

...

127.0.0.1 - - [24/May/2021:18:43:12 +0000] "POST /decoy/exec/cmd.cli HTTP/1.1" 200 0 "-" "python-requests/2.7.0..."

127.0.0.1 - - [24/May/2021:18:43:19 +0000] "GET /api/mo/topology/pod-1/node-1/sys.xml HTTP/1.1" 200 1273 "-" "python-requests/2.7.0..."

127.0.0.1 - - [24/May/2021:18:43:19 +0000] "GET /api/mo/uni/fabsslcomm/ifmcertnode-1.xml HTTP/1.1" 200 2391 "-" "python-requests/2.7.0..."

127.0.0.1 - - [24/May/2021:18:43:19 +0000] "GET /api/mo/uni/fabsslcomm/ifmcertnode-2.xml HTTP/1.1" 200 2508 "-" "python-requests/2.7.0..."

127.0.0.1 - - [24/May/2021:18:43:19 +0000] "GET /api/mo/topology/pod-1/node-2/sys.xml HTTP/1.1" 200 1265 "-" "python-requests/2.7.0..."

تدقيق nginx.bin.log

يتضمن ملف nginx.bin.log تفاصيل إضافية حول جميع طلبات API التي تمت معالجتها ويجب أن يتضمن معلومات حول الحمولة التي تم تلقيها من مختلف DMEs قبل إرجاعها إلى الطالب.

في الملف نفسه، بعد إستدعاء decoy/exec/cmd.cli ، هناك العديد من مكالمات API تم تسجيلها:

admin@APIC-1:log> cat nginx.bin.log| grep "ifmcertnode|sys.xml"

17567||2021-05-24T18:43:19.817094383+00:00||nginx||DBG4||||Request received /api/mo/topology/pod-1/node-1/sys.xml||../common/src/rest/./Rest.cc||67   bico 11.322

17567||2021-05-24T18:43:19.817184335+00:00||nginx||DBG4||||httpmethod=1; from 127.0.0.1; url=/api/mo/topology/pod-1/node-1/sys.xml; url options=||../common/src/rest/./Request.cc||133

17567||2021-05-24T18:43:19.817409193+00:00||nginx||DBG4||||Request received /api/mo/topology/pod-1/node-2/sys.xml||../common/src/rest/./Rest.cc||67

17567||2021-05-24T18:43:19.817466216+00:00||nginx||DBG4||||httpmethod=1; from 127.0.0.1; url=/api/mo/topology/pod-1/node-2/sys.xml; url options=||../common/src/rest/./Request.cc||133

17567||2021-05-24T18:43:19.817589102+00:00||nginx||DBG4||||Request received /api/mo/uni/fabsslcomm/ifmcertnode-1.xml||../common/src/rest/./Rest.cc||67

17567||2021-05-24T18:43:19.817641070+00:00||nginx||DBG4||||httpmethod=1; from 127.0.0.1; url=/api/mo/uni/fabsslcomm/ifmcertnode-1.xml; url options=||../common/src/rest/./Request.cc||133

17567||2021-05-24T18:43:19.819268449+00:00||nginx||DBG4||||Request received /api/mo/uni/fabsslcomm/ifmcertnode-2.xml||../common/src/rest/./Rest.cc||67

17567||2021-05-24T18:43:19.819340589+00:00||nginx||DBG4||||httpmethod=1; from 127.0.0.1; url=/api/mo/uni/fabsslcomm/ifmcertnode-2.xml; url options=||../common/src/rest/./Request.cc||133

...

إعادة تشغيل مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API) الفردية

يحتوي Access.log على قائمة تتضمن إستدعاءات API التي تم إرسالها للمعالجة بالضبط.

الهدف من هذه الخطوة هو إعادة تشغيل كل مكالمة API لتحديد:

1. هل هناك مشكلة في إستدعاء API نفسه؟

2. هل هناك شيء مختلف حول إستدعاء واجهة برمجة تطبيقات ناجح مقابل مكالمة فاشلة؟

على سبيل المثال، أحد إستدعاءات API التي تم إنشاؤها من الأمر "show controllers" هو:

127.0.0.1 - - [24/May/2021:18:43:19 +0000] "GET /api/mo/topology/pod-1/node-1/sys.xml HTTP/1.1" 200 1273 "-" "python-requests/2.7.0..."

عبر ICURL

يمكن إعادة تشغيل طلب واجهة برمجة التطبيقات هذا باستخدام ICURL المستخدم على APIC:

icurl 'http://localhost:7777/

'

ملاحظة: يتم إستخدام المنفذ 7777 بشكل خاص للسماح لواجهة برمجة التطبيقات (APIC) بالاستعلام عن نفسه.

على سبيل المثال، مع الاتصال المحدد:

APIC-1# bash

admin@APIC-1:~> icurl 'http://localhost:7777/api/mo/topology/pod-1/node-1/sys.xml'

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<imdata totalCount="1">

<topSystem address="10.0.0.1" bootstrapState="none" childAction="" dn="topology/pod-1/node-1/sys" ... />

</imdata>

يمكن أن يختلف مقدار وتعقيد إستدعاءات واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب NXOS إختلافا كبيرا. في جميع الحالات، يمكن إعادة تشغيل الاستعلامات عبر ICURL للتحقق من صحة الطلب والاستجابة.

عبر وحدة الاستعلام

من إستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات السابقة الموضحة، تقوم الوحدة النمطية بتحليل الإخراج للأمر "show controller" باستخدام المعلومات الواردة من مذكرات التفاهم المطلوبة.

admin@APIC-1:~> moquery -d topology/pod-1/node-1/sys -o xml

...

<topSystem address="10.0.0.1" dn="topology/pod-1/node-1/sys" fabricDomain="ACI-POD1"

id="1" inbMgmtAddr="0.0.0.0" inbMgmtAddr6=""

oobMgmtAddr="192.168.1.1" oobMgmtAddr6="" podId="1" serial="..."

state="in-service" version="4.2(6h)"/>

admin@APIC-1:~> moquery -d topology/pod-1/node-2/sys -o xml

...

<topSystem address="10.0.0.2" dn="topology/pod-1/node-2/sys" fabricDomain="ACI-POD1"

id="2" inbMgmtAddr="0.0.0.0" inbMgmtAddr6=""

oobMgmtAddr="192.168.1.2" oobMgmtAddr6="" podId="1" serial="..."

state="in-service" version="4.2(6h)"/>

admin@APIC-1:~> moquery -d uni/fabsslcomm/ifmcertnode-1  -o xml

...

<pkiFabricNodeSSLCertificate nodeId="1" serialNumber="..." subject="/serialNumber=PID:APIC-SERVER-M2 SN:..." .../>

admin@APIC-1:~> moquery -d uni/fabsslcomm/ifmcertnode-2  -o xml

...

<pkiFabricNodeSSLCertificate nodeId="2" serialNumber="..." subject="/serialNumber=PID:APIC-SERVER-M2 SN:..." .../>

إعادة تشغيل أمر واجهة سطر الأوامر (CLI) عبر Python

وكما ذكرنا، فإن جميع أوامر "show" هي في الواقع إستدعاء REST API لسلسلة من البرامج النصية للبايثون.

ونظرا لذلك، يمكن للمستخدم إستدعاء برنامج نصي python يدويا والذي يشغل cmd. الهدف هنا هو معرفة ما إذا كان بيثون يعطي المزيد من المعلومات حول سبب وجود مشاكل لصاروخ CMD معين.

لأي أمر show" به مشكلة، أستخدم الأمر عبر Python لمقارنة APIC ناجح مقابل FAILED:

apic1# ${PYTHON} -m pyclient.remote exec terminal ${COLUMNS} <some show command>

المثال الذي يتم تشغيله:

apic1# ${PYTHON} -m pyclient.remote exec terminal ${COLUMNS} show switch

apic1# ${PYTHON} -m pyclient.remote exec terminal ${COLUMNS} show controller

مثال حيث يعطي النص التنفيذي Python المباشر معلومات إضافية عن فشل:

a-apic1# ${PYTHON} -m pyclient.remote exec terminal ${COLUMNS} show switch

Process Process-2:

Traceback (most recent call last):

File "/usr/lib64/python2.7/multiprocessing/process.py", line 267, in _bootstrap

self.run()

File "/usr/lib64/python2.7/multiprocessing/process.py", line 114, in run

self._target(*self._args, **self._kwargs)

File "/controller/yaci/execmode/show/_switch_nodes.py", line 75, in _systemQuery

mo = ctx.moDir.lookupByDn(dn)

File "/controller/ishell/cobra/mit/access.py", line 80, in lookupByDn

mos = self.query(dnQuery)

File "/controller/yaci/pyclient/local.py", line 36, in query

raise e

QueryError: Unable to deliver the message, Resolve timeout from (type/num/svc/shard) = switch:205:4:0

ID   Pod      Address       In-Band IPv4      In-Band IPv6            OOB IPv4             OOB IPv6                Version       Flags  Serial Number         Name

---- ---- --------------- --------------- ------------------------- --------------- ------------------------- ------------------ ----- ---------------- ------------------

101    1     10.0.40.65    192.168.2.231             ::              192.168.1.101             ::               n9000-14.2(6o)   aliv      XXXXXXXXXXX       leaf101

...

205 ...

... al-v XXXXXXXXXXX leaf205

206    2     10.0.156.65   192.168.2.236             ::              192.168.1.106             ::               n9000-14.2(6l)   aliv      XXXXXXXXXXX       leaf206

...

Flags - a:Active | l/s:Leaf/Spine | v:Valid Certificate | i:In-Service

تتبع تعديل الكائن من خلال APIC CLI

إنشاء الكائن

تستخدم APIC تكوين وحدة طرفية لتعديل MIT بطريقة شبيهة ب NXOS.

يمكن رؤية نتائج هذه العمليات في ملف decoy.log.

مثال إنشاء VRF:

APIC-1# configure terminal

APIC-1(config)# tenant TestTn

APIC-1(config-tenant)# vrf context Test-CTX-1

APIC-1(config-tenant-vrf)#

مخرجات من decoy.log:

'18279||2021-05-25 22:52:11,877||decoy||INFO||AUTH COOKIE="eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImgycDE1NmdjYXIxMG50emx3YmR3MDFjNnV5dGEycXQzIiwidHlwIjoiand0In0.eyJyYmFjIjpbeyJkb21haW4iOiJhbGwiLCJyb2xlc1IiOjEsInJvbGVzVyI6MX1dLCJpc3MiOiJBQ0kgQVBJQyIsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4iLCJ1c2VyaWQiOjE1Mzc0LCJ1c2VyZmxhZ3MiOjQsImlhdCI6MTYyMTI4MTY2NiwiZXhwIjoxNjIxMjgyMjY2LCJzZXNzaW9uaWQiOiJUWW9pZGgyMFRIeUc5YldMUllhb0FnPT0ifQ.ksnCeOxnrNQeuNaQnmpauUG_eja70nVtaCbamxFaB1LLkMIqzJ_wk_GMN1h4eM1WLS41VraukWw8Fztd281eaSQPPWiT-ieCjWxim8Sw4spYS8XBrBBx62tot201TIEJ8mUFHUjvXpPctDsBYi9YM5lUmFxhZgYI2Lx8gg0P6sLoUydcShKKcUNgRmGWwO64LH7rMEpzyCTapJBXdkzUhJ-zm98fmOy1oGGTesBteSWP_ksH14Xq411k1ebJ83sV4tL6-FJLhcPNIKwqYJ87fqUWwZFZb5tY4JUJxrSnahKfwyidNXt5m8LCIc8pt-xbBtVihAFkAYBoXKI-OYBrwg"||/mgmt/opt/controller/decoy/decoy/_app.py||32'

'18279||2021-05-25 22:52:11,878||decoy||INFO||CLI: {"option": "server", "loglevel": ["disable"], "cols": 100, "mode": [["exec"], ["configure", "terminal"]], "port": 60003, "cli": ["tenant", "TestTn"]}||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||88'

'18279||2021-05-25 22:52:11,878||decoy||INFO||port: 60003||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||107'

'18279||2021-05-25 22:52:11,879||decoy||INFO||Mode: [[u'exec'], [u'configure', u'terminal']]||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||120'

'18279||2021-05-25 22:52:11,879||decoy||INFO||Command: [u'tenant', u'TestTn']||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||121'

'18279||2021-05-25 22:52:11,879||decoy||DEBUG||CommandCompleter: add exec||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||255'

'18279||2021-05-25 22:52:11,880||decoy||DEBUG||CommandCompleter: add configure||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||255'

'18279||2021-05-25 22:52:11,880||decoy||DEBUG||OptionKeyword: add terminal||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||1036'

'11818||2021-05-25 22:52:11,910||decoy||DEBUG||CommandCompleter: add tenant||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||255'

'11818||2021-05-25 22:52:11,911||decoy||DEBUG||ArgCompleter: add TestTn||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||531'

'11818||2021-05-25 22:52:11,912||decoy||INFO||last tokens: ['tenant', u'TestTn']||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_ctx.py||617'

'11818||2021-05-25 22:52:11,912||decoy||INFO||TID: 98||CLI Command: 'tenant TestTn'||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_transaction.py||67'

'11818||2021-05-25 22:52:14,331||decoy||DEBUG||[commit]: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

status='created,modified'></fvTenant>||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_ctx.py||1024'

'11818||2021-05-25 22:52:14,349||decoy||INFO||CLIENT-HEADERS: {'APIC-Client': u'tenant TestTn', 'Cookie': 'APIC-cookie=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImgycDE1NmdjYXIxMG50emx3YmR3MDFjNnV5dGEycXQzIiwidHlwIjoiand0In0.eyJyYmFjIjpbeyJkb21haW4iOiJhbGwiLCJyb2xlc1IiOjEsInJvbGVzVyI6MX1dLCJpc3MiOiJBQ0kgQVBJQyIsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4iLCJ1c2VyaWQiOjE1Mzc0LCJ1c2VyZmxhZ3MiOjQsImlhdCI6MTYyMTI4MTY2NiwiZXhwIjoxNjIxMjgyMjY2LCJzZXNzaW9uaWQiOiJUWW9pZGgyMFRIeUc5YldMUllhb0FnPT0ifQ.ksnCeOxnrNQeuNaQnmpauUG_eja70nVtaCbamxFaB1LLkMIqzJ_wk_GMN1h4eM1WLS41VraukWw8Fztd281eaSQPPWiT-ieCjWxim8Sw4spYS8XBrBBx62tot201TIEJ8mUFHUjvXpPctDsBYi9YM5lUmFxhZgYI2Lx8gg0P6sLoUydcShKKcUNgRmGWwO64LH7rMEpzyCTapJBXdkzUhJ-zm98fmOy1oGGTesBteSWP_ksH14Xq411k1ebJ83sV4tL6-FJLhcPNIKwqYJ87fqUWwZFZb5tY4JUJxrSnahKfwyidNXt5m8LCIc8pt-xbBtVihAFkAYBoXKI-OYBrwg', 'Client_Name': 'APIC-CLI', 'Request-Tag': 'tag0'}||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||31'

'11818||2021-05-25 22:52:14,350||decoy||INFO||Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1||/mgmt/opt/controller/decoy/decoy-env/lib/python2.7/site-packages/requests/packages/urllib3/connectionpool.py||203'

'11818||2021-05-25 22:52:14,381||decoy||DEBUG||"

POST /api/mo/uni/tn-TestTn.xml HTTP/1.1" 200 70||/mgmt/opt/controller/decoy/decoy-env/lib/python2.7/site-packages/requests/packages/urllib3/connectionpool.py||383'

'18279||2021-05-25 22:52:14,383||decoy||DEBUG||(None, {}, {'prompt': '(config-tenant)# ', 'mode': [[u'exec'], [u'configure', u'terminal'], ['tenant', u'TestTn']]}, None)||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||144'

'18280||2021-05-25 22:52:48,569||decoy||INFO||AUTH COOKIE="eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImgycDE1NmdjYXIxMG50emx3YmR3MDFjNnV5dGEycXQzIiwidHlwIjoiand0In0.eyJyYmFjIjpbeyJkb21haW4iOiJhbGwiLCJyb2xlc1IiOjEsInJvbGVzVyI6MX1dLCJpc3MiOiJBQ0kgQVBJQyIsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4iLCJ1c2VyaWQiOjE1Mzc0LCJ1c2VyZmxhZ3MiOjQsImlhdCI6MTYyMTI4MTY2NiwiZXhwIjoxNjIxMjgyMjY2LCJzZXNzaW9uaWQiOiJUWW9pZGgyMFRIeUc5YldMUllhb0FnPT0ifQ.ksnCeOxnrNQeuNaQnmpauUG_eja70nVtaCbamxFaB1LLkMIqzJ_wk_GMN1h4eM1WLS41VraukWw8Fztd281eaSQPPWiT-ieCjWxim8Sw4spYS8XBrBBx62tot201TIEJ8mUFHUjvXpPctDsBYi9YM5lUmFxhZgYI2Lx8gg0P6sLoUydcShKKcUNgRmGWwO64LH7rMEpzyCTapJBXdkzUhJ-zm98fmOy1oGGTesBteSWP_ksH14Xq411k1ebJ83sV4tL6-FJLhcPNIKwqYJ87fqUWwZFZb5tY4JUJxrSnahKfwyidNXt5m8LCIc8pt-xbBtVihAFkAYBoXKI-OYBrwg"||/mgmt/opt/controller/decoy/decoy/_app.py||32'

'18280||2021-05-25 22:52:48,571||decoy||INFO||CLI: {"option": "server",

"loglevel": ["disable"], "cols": 100, "mode": [["exec"], ["configure", "terminal"], ["tenant", "TestTn"]], "port": 60821, "cli": ["vrf", "context", "Test-CTX-1"]}||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||88'

'18280||2021-05-25 22:52:48,571||decoy||INFO||port: 60821||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||107'

'18280||2021-05-25 22:52:48,572||decoy||INFO||Mode: [[u'exec'], [u'configure', u'terminal'], [u'tenant', u'TestTn']]||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||120'

'18280||2021-05-25 22:52:48,572||decoy||INFO||Command: [u'vrf', u'context', u'

Test-CTX-1']||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||121'

'18280||2021-05-25 22:52:48,572||decoy||DEBUG||CommandCompleter: add exec||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||255'

'18280||2021-05-25 22:52:48,572||decoy||DEBUG||CommandCompleter: add configure||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||255'

'18280||2021-05-25 22:52:48,573||decoy||DEBUG||OptionKeyword: add terminal||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||1036'

'18280||2021-05-25 22:52:48,574||decoy||DEBUG||CommandCompleter: add tenant||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||255'

'18280||2021-05-25 22:52:48,574||decoy||DEBUG||ArgCompleter: add TestTn||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||531'

'13482||2021-05-25 22:52:48,599||decoy||DEBUG||CommandCompleter: add vrf||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||255'

'13482||2021-05-25 22:52:48,600||decoy||DEBUG||Keyword: add context||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||983'

'13482||2021-05-25 22:52:48,601||decoy||DEBUG||ArgCompleter: add Test-CTX-1||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||531'

'13482||2021-05-25 22:52:48,602||decoy||INFO||last tokens: ['vrf', 'context', u'Test-CTX-1']||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_ctx.py||617'

'13482||2021-05-25 22:52:48,602||decoy||INFO||TID: 105||CLI Command: 'vrf context Test-CTX-1'||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_transaction.py||67'

'13482||2021-05-25 22:52:51,393||decoy||DEBUG||[commit]: <?xml version="1.0"

encoding="UTF-8"?>

status='created,modified' name='

Test-CTX-1'></fvCtx>||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_ctx.py||1024'

'13482||2021-05-25 22:52:51,405||decoy||INFO||CLIENT-HEADERS: {'APIC-Client': u'tenant TestTn; vrf context Test-CTX-1', 'Cookie': 'APIC-cookie=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImgycDE1NmdjYXIxMG50emx3YmR3MDFjNnV5dGEycXQzIiwidHlwIjoiand0In0.eyJyYmFjIjpbeyJkb21haW4iOiJhbGwiLCJyb2xlc1IiOjEsInJvbGVzVyI6MX1dLCJpc3MiOiJBQ0kgQVBJQyIsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4iLCJ1c2VyaWQiOjE1Mzc0LCJ1c2VyZmxhZ3MiOjQsImlhdCI6MTYyMTI4MTY2NiwiZXhwIjoxNjIxMjgyMjY2LCJzZXNzaW9uaWQiOiJUWW9pZGgyMFRIeUc5YldMUllhb0FnPT0ifQ.ksnCeOxnrNQeuNaQnmpauUG_eja70nVtaCbamxFaB1LLkMIqzJ_wk_GMN1h4eM1WLS41VraukWw8Fztd281eaSQPPWiT-ieCjWxim8Sw4spYS8XBrBBx62tot201TIEJ8mUFHUjvXpPctDsBYi9YM5lUmFxhZgYI2Lx8gg0P6sLoUydcShKKcUNgRmGWwO64LH7rMEpzyCTapJBXdkzUhJ-zm98fmOy1oGGTesBteSWP_ksH14Xq411k1ebJ83sV4tL6-FJLhcPNIKwqYJ87fqUWwZFZb5tY4JUJxrSnahKfwyidNXt5m8LCIc8pt-xbBtVihAFkAYBoXKI-OYBrwg', 'Client_Name': 'APIC-CLI', 'Request-Tag': 'tag0'}||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||31'

'13482||2021-05-25 22:52:51,407||decoy||INFO||Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1||/mgmt/opt/controller/decoy/decoy-env/lib/python2.7/site-packages/requests/packages/urllib3/connectionpool.py||203'

'13482||2021-05-25 22:52:51,452||decoy||DEBUG||"

POST /api/mo/uni/tn-TestTn/ctx-Test-CTX-1.xml HTTP/1.1" 200 70||/mgmt/opt/controller/decoy/decoy-env/lib/python2.7/site-packages/requests/packages/urllib3/connectionpool.py||383'

'18280||2021-05-25 22:52:51,455||decoy||DEBUG||(None, {}, {'prompt': '(config-tenant-vrf)# ', 'mode': [[u'exec'], [u'configure', u'terminal'], [u'tenant', u'TestTn'], ['vrf', 'context', u'Test-CTX-1']]}, None)||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||144'

لاحظ أن كلا من كائنات fvTenant و fvCtx تم تعيينها بالحالة="created،معدل".

حذف الكائن

يمكننا مراجعة عمليات REST المعنية عند حذف أي أمر.

مثال حذف VRF:

APIC-1# configure terminal

APIC-1(config)# tenant TestTn

APIC-1(config-tenant)# no vrf context Test-CTX-1

APIC-1(config-tenant-vrf)#

مخرجات من decoy.log:

'18279||2021-05-25 23:32:40,009||decoy||INFO||AUTH COOKIE="eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImgycDE1NmdjYXIxMG50emx3YmR3MDFjNnV5dGEycXQzIiwidHlwIjoiand0In0.eyJyYmFjIjpbeyJkb21haW4iOiJhbGwiLCJyb2xlc1IiOjEsInJvbGVzVyI6MX1dLCJpc3MiOiJBQ0kgQVBJQyIsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4iLCJ1c2VyaWQiOjE1Mzc0LCJ1c2VyZmxhZ3MiOjQsImlhdCI6MTYyMTI4MTY2NiwiZXhwIjoxNjIxMjgyMjY2LCJzZXNzaW9uaWQiOiJUWW9pZGgyMFRIeUc5YldMUllhb0FnPT0ifQ.ksnCeOxnrNQeuNaQnmpauUG_eja70nVtaCbamxFaB1LLkMIqzJ_wk_GMN1h4eM1WLS41VraukWw8Fztd281eaSQPPWiT-ieCjWxim8Sw4spYS8XBrBBx62tot201TIEJ8mUFHUjvXpPctDsBYi9YM5lUmFxhZgYI2Lx8gg0P6sLoUydcShKKcUNgRmGWwO64LH7rMEpzyCTapJBXdkzUhJ-zm98fmOy1oGGTesBteSWP_ksH14Xq411k1ebJ83sV4tL6-FJLhcPNIKwqYJ87fqUWwZFZb5tY4JUJxrSnahKfwyidNXt5m8LCIc8pt-xbBtVihAFkAYBoXKI-OYBrwg"||/mgmt/opt/controller/decoy/decoy/_app.py||32'

'18279||2021-05-25 23:32:40,010||decoy||INFO||CLI: {"option": "server", "loglevel": ["disable"], "cols": 100, "mode": [["exec"], ["configure", "terminal"]], "port": 32789, "cli": ["tenant", "TestTn"]}||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||88'

'18279||2021-05-25 23:32:40,011||decoy||INFO||port: 32789||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||107'

'18279||2021-05-25 23:32:40,012||decoy||INFO||Mode: [[u'exec'], [u'configure', u'terminal']]||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||120'

'18279||2021-05-25 23:32:40,012||decoy||INFO||Command: [u'tenant', u'TestTn']||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||121'

'18279||2021-05-25 23:32:40,012||decoy||DEBUG||CommandCompleter: add exec||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||255'

'18279||2021-05-25 23:32:40,013||decoy||DEBUG||CommandCompleter: add configure||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||255'

'18279||2021-05-25 23:32:40,013||decoy||DEBUG||OptionKeyword: add terminal||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||1036'

'27163||2021-05-25 23:32:40,042||decoy||DEBUG||CommandCompleter: add tenant||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||255'

'27163||2021-05-25 23:32:40,043||decoy||DEBUG||ArgCompleter: add TestTn||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||531'

'27163||2021-05-25 23:32:40,043||decoy||INFO||last tokens: ['tenant', u'TestTn']||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_ctx.py||617'

'27163||2021-05-25 23:32:40,044||decoy||INFO||TID: 106||CLI Command: 'tenant TestTn'||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_transaction.py||67'

'27163||2021-05-25 23:32:42,467||decoy||DEBUG||[commit]: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<fvTenant name='TestTn' status='created,modified'></fvTenant>||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_ctx.py||1024'

'27163||2021-05-25 23:32:42,485||decoy||INFO||CLIENT-HEADERS: {'APIC-Client': u'tenant TestTn', 'Cookie': 'APIC-cookie=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImgycDE1NmdjYXIxMG50emx3YmR3MDFjNnV5dGEycXQzIiwidHlwIjoiand0In0.eyJyYmFjIjpbeyJkb21haW4iOiJhbGwiLCJyb2xlc1IiOjEsInJvbGVzVyI6MX1dLCJpc3MiOiJBQ0kgQVBJQyIsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4iLCJ1c2VyaWQiOjE1Mzc0LCJ1c2VyZmxhZ3MiOjQsImlhdCI6MTYyMTI4MTY2NiwiZXhwIjoxNjIxMjgyMjY2LCJzZXNzaW9uaWQiOiJUWW9pZGgyMFRIeUc5YldMUllhb0FnPT0ifQ.ksnCeOxnrNQeuNaQnmpauUG_eja70nVtaCbamxFaB1LLkMIqzJ_wk_GMN1h4eM1WLS41VraukWw8Fztd281eaSQPPWiT-ieCjWxim8Sw4spYS8XBrBBx62tot201TIEJ8mUFHUjvXpPctDsBYi9YM5lUmFxhZgYI2Lx8gg0P6sLoUydcShKKcUNgRmGWwO64LH7rMEpzyCTapJBXdkzUhJ-zm98fmOy1oGGTesBteSWP_ksH14Xq411k1ebJ83sV4tL6-FJLhcPNIKwqYJ87fqUWwZFZb5tY4JUJxrSnahKfwyidNXt5m8LCIc8pt-xbBtVihAFkAYBoXKI-OYBrwg', 'Client_Name': 'APIC-CLI', 'Request-Tag': 'tag0'}||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||31'

'27163||2021-05-25 23:32:42,487||decoy||INFO||Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1||/mgmt/opt/controller/decoy/decoy-env/lib/python2.7/site-packages/requests/packages/urllib3/connectionpool.py||203'

'27163||2021-05-25 23:32:42,517||decoy||DEBUG||"POST /api/mo/uni/tn-TestTn.xml HTTP/1.1" 200 70||/mgmt/opt/controller/decoy/decoy-env/lib/python2.7/site-packages/requests/packages/urllib3/connectionpool.py||383'

'18279||2021-05-25 23:32:42,520||decoy||DEBUG||(None, {}, {'prompt': '(config-tenant)# ', 'mode': [[u'exec'], [u'configure', u'terminal'], ['tenant', u'TestTn']]}, None)||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||144'

'18280||2021-05-25 23:32:53,702||decoy||INFO||AUTH COOKIE="eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImgycDE1NmdjYXIxMG50emx3YmR3MDFjNnV5dGEycXQzIiwidHlwIjoiand0In0.eyJyYmFjIjpbeyJkb21haW4iOiJhbGwiLCJyb2xlc1IiOjEsInJvbGVzVyI6MX1dLCJpc3MiOiJBQ0kgQVBJQyIsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4iLCJ1c2VyaWQiOjE1Mzc0LCJ1c2VyZmxhZ3MiOjQsImlhdCI6MTYyMTI4MTY2NiwiZXhwIjoxNjIxMjgyMjY2LCJzZXNzaW9uaWQiOiJUWW9pZGgyMFRIeUc5YldMUllhb0FnPT0ifQ.ksnCeOxnrNQeuNaQnmpauUG_eja70nVtaCbamxFaB1LLkMIqzJ_wk_GMN1h4eM1WLS41VraukWw8Fztd281eaSQPPWiT-ieCjWxim8Sw4spYS8XBrBBx62tot201TIEJ8mUFHUjvXpPctDsBYi9YM5lUmFxhZgYI2Lx8gg0P6sLoUydcShKKcUNgRmGWwO64LH7rMEpzyCTapJBXdkzUhJ-zm98fmOy1oGGTesBteSWP_ksH14Xq411k1ebJ83sV4tL6-FJLhcPNIKwqYJ87fqUWwZFZb5tY4JUJxrSnahKfwyidNXt5m8LCIc8pt-xbBtVihAFkAYBoXKI-OYBrwg"||/mgmt/opt/controller/decoy/decoy/_app.py||32'

'18280||2021-05-25 23:32:53,704||decoy||INFO||CLI: {"option": "server", "loglevel": ["disable"], "cols": 100, "mode": [["exec"], ["configure", "terminal"], ["tenant", "TestTn"]], "port": 32805, "cli": ["no", "vrf", "context", "Test-CTX-1"]}||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||88'

'18280||2021-05-25 23:32:53,704||decoy||INFO||port: 32805||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||107'

'18280||2021-05-25 23:32:53,705||decoy||INFO||Mode: [[u'exec'], [u'configure', u'terminal'], [u'tenant', u'TestTn']]||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||120'

'18280||2021-05-25 23:32:53,705||decoy||INFO||Command: [u'no', u'vrf', u'context', u'Test-CTX-1']||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||121'

'18280||2021-05-25 23:32:53,705||decoy||DEBUG||CommandCompleter: add exec||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||255'

'18280||2021-05-25 23:32:53,706||decoy||DEBUG||CommandCompleter: add configure||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||255'

'18280||2021-05-25 23:32:53,706||decoy||DEBUG||OptionKeyword: add terminal||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||1036'

'18280||2021-05-25 23:32:53,708||decoy||DEBUG||CommandCompleter: add tenant||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||255'

'18280||2021-05-25 23:32:53,708||decoy||DEBUG||ArgCompleter: add TestTn||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||531'

'27771||2021-05-25 23:32:53,736||decoy||DEBUG||CommandCompleter: add vrf||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||255'

'27771||2021-05-25 23:32:53,737||decoy||DEBUG||Keyword: add context||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||983'

'27771||2021-05-25 23:32:53,738||decoy||DEBUG||ArgCompleter: add Test-CTX-1||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_completer.py||531'

'27771||2021-05-25 23:32:53,738||decoy||INFO||last tokens: ['no', 'vrf', 'context', u'Test-CTX-1']||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_ctx.py||617'

'27771||2021-05-25 23:32:53,738||decoy||INFO||TID: 113||CLI Command: 'no vrf context Test-CTX-1'||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_transaction.py||67'

'27771||2021-05-25 23:32:53,740||decoy||INFO||CLIENT-HEADERS: {'APIC-Client': u'tenant TestTn; no vrf context Test-CTX-1', 'Cookie': 'APIC-cookie=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImgycDE1NmdjYXIxMG50emx3YmR3MDFjNnV5dGEycXQzIiwidHlwIjoiand0In0.eyJyYmFjIjpbeyJkb21haW4iOiJhbGwiLCJyb2xlc1IiOjEsInJvbGVzVyI6MX1dLCJpc3MiOiJBQ0kgQVBJQyIsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4iLCJ1c2VyaWQiOjE1Mzc0LCJ1c2VyZmxhZ3MiOjQsImlhdCI6MTYyMTI4MTY2NiwiZXhwIjoxNjIxMjgyMjY2LCJzZXNzaW9uaWQiOiJUWW9pZGgyMFRIeUc5YldMUllhb0FnPT0ifQ.ksnCeOxnrNQeuNaQnmpauUG_eja70nVtaCbamxFaB1LLkMIqzJ_wk_GMN1h4eM1WLS41VraukWw8Fztd281eaSQPPWiT-ieCjWxim8Sw4spYS8XBrBBx62tot201TIEJ8mUFHUjvXpPctDsBYi9YM5lUmFxhZgYI2Lx8gg0P6sLoUydcShKKcUNgRmGWwO64LH7rMEpzyCTapJBXdkzUhJ-zm98fmOy1oGGTesBteSWP_ksH14Xq411k1ebJ83sV4tL6-FJLhcPNIKwqYJ87fqUWwZFZb5tY4JUJxrSnahKfwyidNXt5m8LCIc8pt-xbBtVihAFkAYBoXKI-OYBrwg', 'Client_Name': 'APIC-CLI', 'Request-Tag': 'tag0'}||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||31'

'27771||2021-05-25 23:32:53,743||decoy||INFO||Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1||/mgmt/opt/controller/decoy/decoy-env/lib/python2.7/site-packages/requests/packages/urllib3/connectionpool.py||203'

'27771||2021-05-25 23:32:53,750||decoy||DEBUG||"GET /api/mo/uni/tn-TestTn.xml?target-subtree-class=l3extRsEctx&query-target-filter=eq(l3extRsEctx.tnFvCtxName,%22Test-CTX-1%22)&query-target=subtree HTTP/1.1" 200 70||/mgmt/opt/controller/decoy/decoy-env/lib/python2.7/site-packages/requests/packages/urllib3/connectionpool.py||383'

'27771||2021-05-25 23:32:53,753||decoy||DEBUG||dnListLen: 0||/mgmt/opt/controller/yaci/lib/utils/l3ext.py||97'

'27771||2021-05-25 23:32:56,375||decoy||DEBUG||[commit]: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<fvCtx status='deleted' name='Test-CTX-1'></fvCtx>||/mgmt/opt/controller/yaci/yaci/_ctx.py||1024'

'27771||2021-05-25 23:32:56,386||decoy||INFO||CLIENT-HEADERS: {'APIC-Client': u'tenant TestTn; no vrf context Test-CTX-1', 'Cookie': 'APIC-cookie=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImgycDE1NmdjYXIxMG50emx3YmR3MDFjNnV5dGEycXQzIiwidHlwIjoiand0In0.eyJyYmFjIjpbeyJkb21haW4iOiJhbGwiLCJyb2xlc1IiOjEsInJvbGVzVyI6MX1dLCJpc3MiOiJBQ0kgQVBJQyIsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4iLCJ1c2VyaWQiOjE1Mzc0LCJ1c2VyZmxhZ3MiOjQsImlhdCI6MTYyMTI4MTY2NiwiZXhwIjoxNjIxMjgyMjY2LCJzZXNzaW9uaWQiOiJUWW9pZGgyMFRIeUc5YldMUllhb0FnPT0ifQ.ksnCeOxnrNQeuNaQnmpauUG_eja70nVtaCbamxFaB1LLkMIqzJ_wk_GMN1h4eM1WLS41VraukWw8Fztd281eaSQPPWiT-ieCjWxim8Sw4spYS8XBrBBx62tot201TIEJ8mUFHUjvXpPctDsBYi9YM5lUmFxhZgYI2Lx8gg0P6sLoUydcShKKcUNgRmGWwO64LH7rMEpzyCTapJBXdkzUhJ-zm98fmOy1oGGTesBteSWP_ksH14Xq411k1ebJ83sV4tL6-FJLhcPNIKwqYJ87fqUWwZFZb5tY4JUJxrSnahKfwyidNXt5m8LCIc8pt-xbBtVihAFkAYBoXKI-OYBrwg', 'Client_Name': 'APIC-CLI', 'Request-Tag': 'tag0'}||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||31'

'27771||2021-05-25 23:32:56,426||decoy||DEBUG||"POST /api/mo/uni/tn-TestTn/ctx-Test-CTX-1.xml HTTP/1.1" 200 70||/mgmt/opt/controller/decoy/decoy-env/lib/python2.7/site-packages/requests/packages/urllib3/connectionpool.py||383'

'18280||2021-05-25 23:32:56,428||decoy||DEBUG||(None, {}, {'prompt': '(config-tenant)# ', 'mode': [[u'exec'], [u'configure', u'terminal'], [u'tenant', u'TestTn']]}, None)||/mgmt/opt/controller/decoy/apps/execserver/execapp.py||144'

مراقبة مجموعة كائن fvCtx بالحالة="محذوف".

المراجع والروابط المفيدة

- قابلية البرمجة للبنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات

- دليل نماذج سياسات Cisco ACI

- دعم قائمة التحكم في الوصول (ACI) من Cisco لحد معدل NGINX