المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

سير عمل اكتشاف البنية

Check01 — حالة النظام

تحقق02 — حالة DHCP

Check03 — تفاصيل الصوت والفيديو

Check04 — إمكانية الوصول إلى IP إلى APIC

Check05 — تحت شبكة VLAN

فحص 06 — تجاور بروتوكول LLDP

CHECK07 — إصدار المحول

فحص 08 — خرج تزامن FPGA/EPLD/BIOS

فحص 09 — فحص SSL

فحص 10 — سياسة التنزيل

شيك 11 الوقت

فحص 12 — وحدة، وحدة تزويد بالطاقة، فحص المروحة

مثال على السيناريوهات المعطلة

السيناريو 1 - لا تظهر الورقة الأولى في عضوية القنوات الليفية

السيناريو 2 - لا تنضم وحدات APIC الأخرى إلى نظام المجموعة

السيناريو 3 -لا تظهر العامود الرئيسي في عضوية البنية

السيناريو 4 - بعد الاكتشاف الأولي للقنوات الليفية، تقفز المجموعات بين الوضع المناسب تماما والمتدهور

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات اللازمة لفهم عملية اكتشاف البنية الأولية واستكشاف أخطائها وإصلاحها، بما في ذلك مثال سيناريوهات المشكلة.

معلومات أساسية

تم إستخراج المواد من هذا المستند من فصل أستكشاف أخطاء البنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات من Cisco وإصلاحها، الإصدار الثاني، وخاصة اكتشاف البنية الأساسية - إعداد البنية الأولية.

سير عمل اكتشاف البنية

تتبع عملية اكتشاف البنية الخاصة بواجهة التحكم في الوصول (ACI) سلسلة معينة من الأحداث. هذه هي الخطوات الأساسية:

1. قم بالاتصال بوحدة تحكم KVM الخاصة بأول APIC وأكمل برنامج الإعداد النصي من خلال إدخال قيم مثل اسم البنية وحجم مجموعة APIC وتجمع عناوين نقطة نهاية النفق (TEP).

2. وبمجرد اكتمالها، تبدأ APIC1 في إرسال بروتوكول LLDP عبر منافذ البنية الخاصة به. تحتوي حزم LLDP على وحدات TLV خاصة مزودة بمعلومات مثل شبكة VLAN الداخلية ودورها كبطاقة APIC (يشار إليها أيضا باسم وحدة التحكم).

3. عند إستقبال حزم LLDP هذه من APIC1، تقوم الأوراق ببرامج شبكة VLAN الداخلية على جميع المنافذ حيث يتم اكتشاف واجهة برمجة تطبيقات (APIC).

4. تبدأ الورقة في إرسال مكتشفات DHCP على شبكة VLAN المعروفة حاليا.

5. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى IP الخاص ب APIC1 عبر HTTPS ويسجل أول عقدة طرفية في القائمة الفرعية عضوية البنية.

6. بمجرد توفير معرف عقدة للورقة، تستجيب APIC1 باستخدام عنوان IP من تجمع عناوين TEP الذي تم تكوينه وتكتمل عملية DHCP.

7. تقوم الورقة المسجلة بترحيل مكتشفات DHCP من العمود الفقري الأخرى المتصلة مباشرة والتي تم اكتشافها عبر LLDP إلى APIC1.

8. يرى المستخدم تلك الشوكات التي تم اكتشافها ديناميكيا تظهر في القائمة الفرعية عضوية البنية ويمكنه تسجيلها.

9. ما إن سجلت spines، ال APIC1 يستجيب مع عنوان من ال TEP بركة و DHCP يتم ل أن عقد.

10. يكتشف Spines Relay DHCP من جميع العقد الأخرى ل pod1. (هذا بافتراض وجود شبكة كاملة بين العمود الفقري والمحولات الطرفية كما ينصح به وكما هو الحال في البنية النموذجية).

11. بمجرد تسجيل العقد الطرفية المتصلة بملقمات APICs الأخرى، يمكن إنشاء مجموعة APIC من خلال اتصال TCP فيما بينها. تأكد من إكمال مربع حوار الإعداد على APIC2 و APIC3.

12. تأكد من أن كافة APICs قد شكلت مجموعة وأنها مناسبة تماما. إن هذا هو الحالة، بناء إكتشاف كامل.

بدءا من الإصدار 4.2، يتوفر أمر واجهة سطر الأوامر (CLI) جديد على عقد البنية للمساعدة في تشخيص المشكلات الشائعة المتعلقة بالاكتشاف. تغطي هذه الأقسام عمليات التحقق التي تم إجراؤها وتوفر أوامر تحقق إضافية للمساعدة في أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

leaf101# show discoveryissues

Checking the platform type................LEAF!

Check01 - System state - in-service [ok]

Check02 - DHCP status [ok]

TEP IP: 10.0.72.67 Node Id: 101 Name: leaf101

Check03 - AV details check [ok]

Check04 - IP rechability to apic [ok]

Ping from switch to 10.0.0.1 passed

Check05 - infra VLAN received [ok]

infra vLAN:3967

Check06 - LLDP Adjacency [ok]

Found adjacency with SPINE

Found adjacency with APIC

Check07 - Switch version [ok]

version: n9000-14.2(1j) and apic version: 4.2(1j)

Check08 - FPGA/BIOS out of sync test [ok]

Check09 - SSL check [check]

SSL certificate details are valid

Check10 - Downloading policies [ok]

Check11 - Checking time [ok]

2019-09-11 07:15:53

Check12 - Checking modules, power and fans [ok]

Check01 — حالة النظام

عند تخصيص معرف عقدة للورقة وتسجيله في البنية، تبدأ في تنزيل شريط التمهيد الخاص بها ثم تنتقل إلى حالة قيد الخدمة.

Check01 - System state - out-of-service [FAIL]

Check01 - System state - downloading-boot-script [FAIL]

للتحقق من الحالة الحالية للورقة، يمكن للمستخدم تشغيل الأمر moquery -c topSystem:

leaf101# moquery -c topSystem

Total Objects shown: 1

# top.System

address                  : 10.0.72.67

bootstrapState           : done

...

serial                   : FDO20160TPS

serverType               : unspecified

siteId                   : 1

state                    : in-service

status                   :

systemUpTime             : 00:18:17:41.000

tepPool                  : 10.0.0.0/16

unicastXrEpLearnDisable  : no

version                  : n9000-14.2(1j)

virtualMode              : no

تحقق02 — حالة DHCP

Check02 - DHCP status [FAIL]

ERROR: node Id not configured

ERROR: Ip not assigned by dhcp server

ERROR: Address assigner's IP not populated

TEP IP: unknown Node Id: unknown Name: unknown

تحتاج الورقة إلى تلقي عنوان TEP عبر DHCP من APIC1 ثم إنشاء اتصال IP إلى APICs الأخرى. يتم تعيين TEP الفعلي (PTEP) للورقة إلى الاسترجاع0. إذا لم يتم تعيين عنوان، فيمكن للمستخدم التحقق من أن الورقة تقوم بإرسال اكتشاف DHCP باستخدام الأداة المساعدة tpcdump. لاحظ لهذا، يتم إستخدام واجهة kpm_inb، والتي تتيح لك مشاهدة جميع حركة مرور شبكة مستوى التحكم في النطاق الداخلي لوحدة المعالجة المركزية.

(none)# tcpdump -ni kpm_inb port 67 or 68

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on kpm_inb, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes

16:40:11.041148 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from a0:36:9f:c7:a1:0c, length 300

^C

1 packets captured

1 packets received by filter

0 packets dropped by kernel

يمكن للمستخدم أيضا التحقق من تشغيل dhcpd على APIC والاستماع على الواجهة الفرعية Bond0. تمثل واجهة السندات البنية التي تواجه منافذ APIC. أستخدم السند التنسيق0.<infra VLAN>.

apic1# ps aux | grep dhcp

root     18929  1.3  0.2 818552 288504 ?       Ssl  Sep26  87:19 /mgmt//bin/dhcpd.bin -f -4 -cf /data//dhcp/dhcpd.conf -lf /data//dhcp/dhcpd.lease -pf /var/run//dhcpd.pid --no-pid bond0.3967

admin   22770  0.0  0.0   9108   868 pts/0    S+   19:42   0:00 grep dhcp

Check03 — تفاصيل الصوت والفيديو

Check03 - AV details check [ok]

تتحقق الورقة من صحة ما إذا كان لواجهة برمجة التطبيقات المسجلة IP في نطاق صالح لتجمع TEP. إذا لم يتم تسجيل أي معلومات APIC بعد، يتم تمرير هذا التحقق. يمكن للمستخدم أن يرى معلومات APIC الحالية من منظور العقدة الطرفية من خلال الأمر acidag avread. لاحظ في هذا المثال أنه عندما تظهر نافذة مطالبة الورقة/العمود الفقري (none)#، فهذا يشير إلى أن الورقة/العمود الفقري ليست عضوا بعد في النسيج.

(none)# acidiag avread

Cluster of 0 lm(t):0(zeroTime) appliances (out of targeted 0 lm(t):0(zeroTime)) with FABRIC_DOMAIN name=Undefined Fabric Domain Name set to version= lm(t):0(zeroTime); discoveryMode=PERMISSIVE lm(t):0(zeroTime); drrMode=OFF lm(t):0(zeroTime)

---------------------------------------------

clusterTime=<diff=0 common=2019-10-01T18:51:50.315+00:00 local=2019-10-01T18:51:50.315+00:00 pF=<displForm=1 offsSt=0 offsVlu=0 lm(t):0(zeroTime)>>

---------------------------------------------

leaf101# acidiag avread

Cluster of 3 lm(t):0(2019-09-30T18:45:10.320-04:00) appliances (out of targeted 3 lm(t):0(2019-10-01T14:52:55.217-04:00)) with FABRIC_DOMAIN name=ACIFabric1 set to version=apic-4.2(1j) lm(t):0(2019-10-01T14:52:55.217-04:00); discoveryMode=PERMISSIVE lm(t):0(1969-12-31T20:00:00.003-04:00); drrMode=OFF lm(t):0(1969-12-31T20:00:00.003-04:00); kafkaMode=OFF lm(t):0(1969-12-31T20:00:00.003-04:00)

appliance id=1  address=10.0.0.1 lm(t):2(2019-09-27T17:32:08.669-04:00) tep address=10.0.0.0/16 lm(t):1(2019-07-09T19:41:24.672-04:00) routable address=192.168.1.1 lm(t):2(2019-09-30T18:37:48.916-04:00) oob address=0.0.0.0 lm(t):0(zeroTime) version=4.2(1j) lm(t):1(2019-09-30T18:37:49.011-04:00) chassisId=c67d1076-a2a2-11e9-874e-a390922be712 lm(t):1(2019-09-30T18:37:49.011-04:00) capabilities=0X3EEFFFFFFFFF--0X2020--0X1 lm(t):1(2019-09-26T09:32:20.747-04:00) rK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) aK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) oobrK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) oobaK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) cntrlSbst=(APPROVED, FCH1929V153) lm(t):1(2019-10-01T12:46:44.711-04:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):1(2019-09-26T09:26:49.422-04:00) commissioned=YES lm(t):101(2019-09-30T18:45:10.320-04:00) registered=YES lm(t):3(2019-09-05T11:42:41.371-04:00) standby=NO lm(t):0(zeroTime) DRR=NO lm(t):101(2019-09-30T18:45:10.320-04:00) apicX=NO lm(t):0(zeroTime) virtual=NO lm(t):0(zeroTime) active=YES

appliance id=2  address=10.0.0.2 lm(t):2(2019-09-26T09:47:34.709-04:00) tep address=10.0.0.0/16 lm(t):2(2019-09-26T09:47:34.709-04:00) routable address=192.168.1.2 lm(t):2(2019-09-05T11:45:36.861-04:00) oob address=0.0.0.0 lm(t):0(zeroTime) version=4.2(1j) lm(t):2(2019-09-30T18:37:48.913-04:00) chassisId=611febfe-89c1-11e8-96b1-c7a7472413f2 lm(t):2(2019-09-30T18:37:48.913-04:00) capabilities=0X3EEFFFFFFFFF--0X2020--0X7 lm(t):2(2019-09-26T09:53:07.047-04:00) rK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) aK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) oobrK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) oobaK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) cntrlSbst=(APPROVED, FCH2045V1X2) lm(t):2(2019-10-01T12:46:44.710-04:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):2(2019-09-26T09:47:34.709-04:00) commissioned=YES lm(t):101(2019-09-30T18:45:10.320-04:00) registered=YES lm(t):2(2019-09-26T09:47:34.709-04:00) standby=NO lm(t):0(zeroTime) DRR=NO lm(t):101(2019-09-30T18:45:10.320-04:00) apicX=NO lm(t):0(zeroTime) virtual=NO lm(t):0(zeroTime) active=YES

appliance id=3  address=10.0.0.3 lm(t):3(2019-09-26T10:12:34.114-04:00) tep address=10.0.0.0/16 lm(t):3(2019-09-05T11:42:27.199-04:00) routable address=192.168.1.3 lm(t):2(2019-10-01T13:19:08.626-04:00) oob address=0.0.0.0 lm(t):0(zeroTime) version=4.2(1j) lm(t):3(2019-09-30T18:37:48.904-04:00) chassisId=99bade8c-cff3-11e9-bba7-5b906a49dc39 lm(t):3(2019-09-30T18:37:48.904-04:00) capabilities=0X3EEFFFFFFFFF--0X2020--0X4 lm(t):3(2019-09-26T10:18:13.149-04:00) rK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) aK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) oobrK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) oobaK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) cntrlSbst=(APPROVED, FCH1824V2VR) lm(t):3(2019-10-01T12:48:03.726-04:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=2 lm(t):3(2019-09-26T10:12:34.114-04:00) commissioned=YES lm(t):101(2019-09-30T18:45:10.320-04:00) registered=YES lm(t):2(2019-09-05T11:42:54.935-04:00) standby=NO lm(t):0(zeroTime) DRR=NO lm(t):101(2019-09-30T18:45:10.320-04:00) apicX=NO lm(t):0(zeroTime) virtual=NO lm(t):0(zeroTime) active=YES

---------------------------------------------

clusterTime=<diff=15584 common=2019-10-01T14:53:01.648-04:00 local=2019-10-01T14:52:46.064-04:00 pF=<displForm=0 offsSt=0 offsVlu=-14400 lm(t):21(2019-09-26T10:40:35.412-04:00)>>

---------------------------------------------

Check04 — إمكانية الوصول إلى IP إلى APIC

عندما تلقت الورقة عنوان IP، فإنها تحاول إنشاء جلسات عمل TCP مع APIC وتبدأ عملية تنزيل التكوين الخاص بها. يمكن للمستخدم التحقق من اتصال IP ب APIC باستخدام الأداة المساعدة iping.

leaf101# iping -V overlay-1 10.0.0.1

PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) from 10.0.0.30: 56 data bytes

64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.651 ms

64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.474 ms

64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.477 ms

64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.54 ms

64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.5 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---  5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.474/0.528/0.651 ms

Check05 — تحت شبكة VLAN

Check05 - infra VLAN received [ok]

يكون التحقق من الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) ناجحا فقط إذا كانت العقدة متصلة بمعرف فئة المورد (Pod) حيث توجد واجهة برمجة تطبيقات (APIC). وإذا لم يكن هذا هو الحال، يمكن للمستخدم تجاهل الرسالة لأنه من المتوقع أن يفشل التحقق.

تحدد الورقة شبكة VLAN الداخلية استنادا إلى حزم LLDP التي يتم استقبالها من عقد ACI أخرى. يتم قبول المفتاح الأول الذي يستلمه عندما يكون المحول في اكتشاف.

(none)# moquery -c lldpInst

Total Objects shown: 1

# lldp.Inst

adminSt        : enabled

childAction    :

ctrl           :

dn             : sys/lldp/inst

holdTime       : 120

infraVlan      : 3967

initDelayTime  : 2

lcOwn          : local

modTs          : 2019-09-12T07:25:33.194+00:00

monPolDn       : uni/fabric/monfab-default

name           :

operErr        :

optTlvSel      : mgmt-addr,port-desc,port-vlan,sys-cap,sys-desc,sys-name

rn             : inst

status         :

sysDesc        : topology/pod-1/node-101

txFreq         : 30

(none)# show vlan encap-id 3967

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

8    infra:default                    active    Eth1/1

VLAN Type  Vlan-mode

---- ----- ----------

8    enet  CE

إن لم يكن ال VLAN تحت برمجت على ال switchport قارن يربط إلى ال APICs، فحصت ل négociation إصدار كشفت ب الورقة.

(none)# moquery -c lldpIf -f 'lldp.If.wiringIssues!=""'

Total Objects shown: 1

# lldp.If

id           : eth1/1

adminRxSt    : enabled

adminSt      : enabled

adminTxSt    : enabled

childAction  :

descr        :

dn           : sys/lldp/inst/if-[eth1/1]

lcOwn        : local

mac          : E0:0E:DA:A2:F2:83

modTs        : 2019-09-30T18:45:22.323+00:00

monPolDn     : uni/fabric/monfab-default

name         :

operRxSt     : enabled

operTxSt     : enabled

portDesc     :

portMode     : normal

portVlan     : unspecified

rn           : if-[eth1/1]

status       :

sysDesc      :

wiringIssues : infra-vlan-mismatch

فحص 06 — تجاور بروتوكول LLDP

Check06 - LLDP Adjacency [FAIL]

Error: leaf not connected to any spine

لتحديد المنافذ التي تتصل بأجهزة ACI الأخرى، يجب أن تتلقى الوحدة الطرفية بروتوكول LLDP من عقد البنية الأخرى. للتحقق من تلقي بروتوكول LLDP، يمكن للمستخدم التحقق من الأمر show lldp neighbors:

(none)# show lldp neighbors

Capability codes:

(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device

(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID            Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID

apic1                 Eth1/1          120                    eth2-1

apic2                 Eth1/2          120                    eth2-1

switch                Eth1/51         120        BR          Eth2/32

switch                Eth1/54         120        BR          Eth1/25

Total entries displayed: 4

CHECK07 — إصدار المحول

Check07 - Switch version [ok]

version: n9000-14.2(1j) and apic version: 4.2(1j)

إذا لم تكن إصدارات APIC والإصدارات الطرفية هي نفسها، فقد يفشل اكتشاف البنية. للتحقق من صحة الإصدار الجاري تشغيله على الوحدة الطرفية، أستخدم الأمر show version أو الأمر vsh -c 'show version':

(none)# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: https://www.cisco.com/tac

Documents: https://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_series_home.htmlCopyright (c) 2002-2014, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under

license. Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

Software

BIOS:      version 07.66

kickstart: version 14.2(1j) [build 14.2(1j)]

system:    version 14.2(1j) [build 14.2(1j)]

PE:        version 4.2(1j)

BIOS compile time:       06/11/2019

kickstart image file is: /bootflash/aci-n9000-dk9.14.2.1j.bin

kickstart compile time:  09/19/2019 07:57:41 [09/19/2019 07:57:41]

system image file is:    /bootflash/auto-s

system compile time:     09/19/2019 07:57:41 [09/19/2019 07:57:41]

...

يعمل الأمر نفسه أيضا على أجهزة APICs.

apic1# show version

Role        Pod         Node        Name                      Version

----------  ----------  ----------  ------------------------  --------------------

controller  1           1           apic1                     4.2(1j)

controller  1           2           apic2                     4.2(1j)

controller  2           3           apic3                     4.2(1j)

leaf        1           101         leaf101                   n9000-14.2(1j)

leaf        1           102         leaf102                   n9000-14.2(1j)

leaf        1           103         leaf103                   n9000-14.2(1j)

spine       1           1001        spine1                    n9000-14.2(1j)

spine       1           1002        spine2                    n9000-14.2(1j)

فحص 08 — خرج تزامن FPGA/EPLD/BIOS

يمكن أن تؤثر إصدارات FPGA و EPLD و BIOS على قدرة العقدة الطرفية على رفع الوحدات كما هو متوقع. إن يكون هذا بعيد جدا التاريخ، القارن من المفتاح يستطيع فشلت أن يظهر. يمكن للمستخدم التحقق من صحة الإصدارات الجاري تشغيلها والمتوقعة من FPGA و EPLD و BIOS باستخدام أوامر moquery هذه.

(none)# moquery -c firmwareCardRunning

Total Objects shown: 2

# firmware.CardRunning

biosVer        : v07.66(06/11/2019)

childAction    :

descr          :

dn             : sys/ch/supslot-1/sup/running

expectedVer    : v07.65(09/04/2018)  interimVer     : 14.2(1j)

internalLabel  :

modTs          : never

mode           : normal

monPolDn       : uni/fabric/monfab-default

operSt         : ok

rn             : running

status         :

ts             : 1970-01-01T00:00:00.000+00:00

type           : switch

version        : 14.2(1j)

# firmware.CardRunning

biosVer        : v07.66(06/11/2019)

childAction    :

descr          :

dn             : sys/ch/lcslot-1/lc/running

expectedVer    : v07.65(09/04/2018)  interimVer     : 14.2(1j)

internalLabel  :

modTs          : never

mode           : normal

monPolDn       : uni/fabric/monfab-default

operSt         : ok

rn             : running

status         :

ts             : 1970-01-01T00:00:00.000+00:00

type           : switch

version        : 14.2(1j)

(none)# moquery -c firmwareCompRunning

Total Objects shown: 2

# firmware.CompRunning

childAction    :

descr          :

dn             : sys/ch/supslot-1/sup/fpga-1/running

expectedVer    : 0x14  internalLabel  :

modTs          : never

mode           : normal

monPolDn       : uni/fabric/monfab-default

operSt         : ok

rn             : running

status         :

ts             : 1970-01-01T00:00:00.000+00:00

type           : controller

version        : 0x14

# firmware.CompRunning

childAction    :

descr          :

dn             : sys/ch/supslot-1/sup/fpga-2/runnin

expectedVer    : 0x4

internalLabel  :

modTs          : never

mode           : normal

monPolDn       : uni/fabric/monfab-default

operSt         : ok

rn             : running

status         :

ts             : 1970-01-01T00:00:00.000+00:00

type           : controller

version        : 0x4

إذا لم يتطابق إصدار FPGA الجاري تشغيله مع إصدار FPGA المتوقع، فيمكن تحديثه باستخدام الخطوات الموجودة في الفصل اكتشاف البنية، القسم إستبدال الجهاز في السيناريو Leaf/Spine EPLD/FPGA غير صحيح، F1582.

فحص 09 — فحص SSL

Check09 - SSL check [check]

SSL certificate details are valid

يتم إستخدام اتصال SSL بين جميع عقد البنية لضمان تشفير حركة مرور بيانات مستوى التحكم. يتم تثبيت شهادة SSL المستخدمة أثناء التصنيع ويتم إنشاؤها استنادا إلى الرقم التسلسلي للهيكل. هذا هو الشكل المثالي للموضوع:

subject= /serialNumber=PID:N9K-C93xxxxx SN:FDOxxxxxx/CN=FDOxxxxxx

للتحقق من شهادة SSL أثناء اكتشاف محول، أستخدم هذا الأمر.

(none)# cd /securedata/ssl && openssl x509 -noout -subject -in server.crt

subject= /serialNumber=PID:N9K-C93180YC-EX SN:FDO20432LH1/CN=FDO20432LH1

لاحظ أنها تعمل فقط كمستخدم غير جذري إذا كانت عقدة المحول لا تزال في حالة اكتشاف.

يمكن العثور على الرقم التسلسلي للهيكل باستخدام هذا الأمر.

(none)# show inventory

NAME: "Chassis",  DESCR: "Nexus C93180YC-EX Chassis"

PID: N9K-C93180YC-EX     ,  VID: V00  ,  SN: FDO20160TPS

...

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الشهادة صالحة في الوقت الحالي. لعرض التواريخ الصحيحة للشهادة، أستخدم علامة -date في الأمر openSSL.

(none)# cd /securedata/ssl && openssl x509 -noout -dates -in server.crt

notBefore=Nov 28 17:17:05 2016 GMT

notAfter=Nov 28 17:27:05 2026 GMT

فحص 10 — سياسة التنزيل

Check10 - Downloading policies [FAIL]

Registration to all PM shards is not complete

Policy download is not complete

بمجرد أن تتوفر على الورقة إمكانية الوصول إلى IP إلى APIC، فإنها تقوم بتنزيل تكوينها من APIC وتعترف APIC بأن التنزيل قد اكتمل. يمكن عرض حالة هذه العملية باستخدام هذا الأمر.

(none)# moquery -c pconsBootStrap

Total Objects shown: 1

# pcons.BootStrap

allLeaderAcked         : no

allPortsInService      : yes

allResponsesFromLeader : yes

canBringPortInService  : no

childAction            :

completedPolRes        : no

dn                     : rescont/bootstrap

lcOwn                  : local

modTs                  : 2019-09-27T22:52:48.729+00:00

rn                     : bootstrap

state                  : completed

status                 :

timerTicks             : 360

try                    : 0

worstCaseTaskTry       : 0

شيك 11 الوقت

Check11 - Checking time [ok]

2019-10-01 17:02:34

يظهر هذا التحقق المستخدم الوقت الحالي. إذا كان هناك الكثير من دلتا بين APIC ووقت المحول، فقد يفشل الاكتشاف. في APIC، يمكن التحقق من الوقت باستخدام أمر التاريخ.

apic1# date

Tue Oct  1 14:35:38 UTC 2019

فحص 12 — وحدة، وحدة تزويد بالطاقة، فحص المروحة

لكي يتمكن المحول من الاتصال بأجهزة أخرى، يلزم أن تكون الوحدات النمطية متصلة أو فوق الإنترنت. يمكن التحقق من هذا الإجراء من خلال وحدة العرض النمطية وأوامر show environment.

(none)# show module

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

1    54     48x10/25G+6x40/100G Switch          N9K-C93180YC-EX    ok

Mod  Sw              Hw

---  --------------  ------

1    14.2(1j)        0.3050

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

---  --------------------------------------  ----------

1    e0-0e-da-a2-f2-83 to e0-0e-da-a2-f2-cb  FDO20160TPS

Mod  Online Diag Status

---  ------------------

1    pass

(none)# show environment

Power Supply:

Voltage: 12.0 Volts

Power                              Actual        Total

Supply    Model                    Output     Capacity    Status

(Watts )     (Watts )

-------  -------------------  -----------  -----------  --------------

1        NXA-PAC-650W-PI              0 W        650 W       shut

2        NXA-PAC-650W-PI            171 W        650 W        ok

Actual        Power

Module     Model                     Draw    Allocated    Status

(Watts )     (Watts )

--------  -------------------  -----------  -----------  --------------

1         N9K-C93180YC-EX            171 W        492 W    Powered-Up

fan1      NXA-FAN-30CFM-B              N/A          N/A    Powered-Up

fan2      NXA-FAN-30CFM-B              N/A          N/A    Powered-Up

fan3      NXA-FAN-30CFM-B              N/A          N/A    Powered-Up

fan4      NXA-FAN-30CFM-B              N/A          N/A    Powered-Up

N/A - Per module power not available

Power Usage Summary:

--------------------

Power Supply redundancy mode (configured)                Non-Redundant(combined)

Power Supply redundancy mode (operational)               Non-Redundant(combined)

Total Power Capacity (based on configured mode)               650  W

Total Power of all Inputs (cumulative)                        650  W

Total Power Output (actual draw)                              171  W

Total Power Allocated (budget)                                N/A

Total Power Available for additional modules                  N/A

Fan:

------------------------------------------------------

Fan             Model                Hw         Status

------------------------------------------------------

Fan1(sys_fan1)  NXA-FAN-30CFM-B      --         ok

Fan2(sys_fan2)  NXA-FAN-30CFM-B      --         ok

Fan3(sys_fan3)  NXA-FAN-30CFM-B      --         ok

Fan4(sys_fan4)  NXA-FAN-30CFM-B      --         ok

Fan_in_PS1      --                   --         unknown

Fan_in_PS2      --                   --         ok

Fan Speed: Zone 1:  0x7f

Fan Air Filter : Absent

Temperature:

-----------------------------------------------------------------------------------

Module   Sensor                       MajorThresh   MinorThres   CurTemp     Status

(Celsius)     (Celsius)    (Celsius)

-----------------------------------------------------------------------------------

1        Inlet(1)                      70            42           35         normal

1        outlet(2)                     80            70           37         normal

1        x86 processor(3)              90            80           38         normal

1        Sugarbowl(4)                  110           90           60         normal

1        Sugarbowl vrm(5)              120           110          50         normal

إذا لم تكن هناك وحدة متوفرة عبر الإنترنت، فقم بإعادة تركيب الوحدة النمطية وافحص عدم تطابق FPGA أو EPLD أو BIOS.

مثال على السيناريوهات المعطلة

السيناريو 1 - لا تظهر الورقة الأولى في عضوية القنوات الليفية

في هذا السيناريو، يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى APIC1 بعد إكمال برنامج الإعداد النصي ولم تظهر أي محولات في عضوية البنية. لكي يتم اكتشاف أول ورقة بنجاح، يجب أن تتلقى APIC اكتشاف DHCP من الورقة في مرحلة الاكتشاف.

تحقق من أن APIC1 يرسل LLDP TLVs تطابق المعلمات المعينة في البرنامج النصي للإعداد.

apic1# acidiag run lldptool out eth2-1

Chassis ID TLV

MAC: e8:65:49:54:88:a1

Port ID TLV

MAC: e8:65:49:54:88:a1

Time to Live TLV

120

Port Description TLV

eth2-1

System Name TLV

apic1

System Description TLV

topology/pod-1/node-1

Management Address TLV

IPv4: 10.0.0.1

Ifindex: 4

Cisco Port State TLV

1

Cisco Node Role TLV

0

Cisco Node ID TLV

1

Cisco POD ID TLV

1

Cisco Fabric Name TLV

ACIFabric1

Cisco Appliance Vector TLV

Id: 1

IPv4: 10.0.0.1

UUID: c67d1076-a2a2-11e9-874e-a390922be712

Cisco Node IP TLV

IPv4:10.0.0.1

Cisco Port Role TLV

2

Cisco Infra VLAN TLV

3967

Cisco Serial Number TLV

FCH1929V153

Cisco Authentication Cookie TLV

1372058352

Cisco Standby APIC TLV

0

End of LLDPDU TLV

تحقق أيضا من أن APIC1 يتلقى LLDP من العقدة الطرفية المتصلة مباشرة.

apic1# acidiag run lldptool in eth2-1

Chassis ID TLV

MAC: e0:0e:da:a2:f2:83

Port ID TLV

Local: Eth1/1

Time to Live TLV

120

Port Description TLV

Ethernet1/1

System Name TLV

switch

System Description TLV

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software 14.2(1j)

TAC support: http://www.cisco.com/tacCopyright (c) 2002-2020, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

System Capabilities TLV

System capabilities:  Bridge, Router

Enabled capabilities: Bridge, Router

Management Address TLV

MAC: e0:0e:da:a2:f2:83

Ifindex: 83886080

Cisco 4-wire Power-via-MDI TLV

4-Pair PoE supported

Spare pair Detection/Classification not required

PD Spare pair Desired State: Disabled

PSE Spare pair Operational State: Disabled

Cisco Port Mode TLV

0

Cisco Port State TLV

1

Cisco Serial Number TLV

FDO20160TPS

Cisco Model TLV

N9K-C93180YC-EX

Cisco Firmware Version TLV

n9000-14.2(1j)

Cisco Node Role TLV

1

Cisco Infra VLAN TLV

3967

Cisco Node ID TLV

0

End of LLDPDU TLV

إذا كانت APIC1 تتلقى LLDP من العقدة الطرفية المتصلة مباشرة، تقوم الورقة ببرمجة شبكة VLAN الداخلية على المنافذ المتصلة ب APIC. يمكن التحقق من صحة برمجة شبكة VLAN هذه من خلال الأمر show vlan encap-id <x> حيث x هو شبكة VLAN التي تم تكوينها داخل الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN).

(none)# show vlan encap-id 3967

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

8    infra:default                    active    Eth1/1

VLAN Type  Vlan-mode

---- ----- ----------

8    enet  CE

إذا لم تتم برمجة شبكة VLAN الموجودة أدناه، فتحقق من مشاكل شبكة الأسلاك التي تم الكشف عنها بواسطة العقدة الطرفية.

(none)# moquery -c lldpIf -f 'lldp.If.wiringIssues!=""'

Total Objects shown: 1

# lldp.If

id           : eth1/1

adminRxSt    : enabled

adminSt      : enabled

adminTxSt    : enabled

childAction  :

descr        :

dn           : sys/lldp/inst/if-[eth1/1]

lcOwn        : local

mac          : E0:0E:DA:A2:F2:83

modTs        : 2019-09-30T18:45:22.323+00:00

monPolDn     : uni/fabric/monfab-default

name         :

operRxSt     : enabled

operTxSt     : enabled

portDesc     :

portMode     : normal

portVlan     : unspecified

rn           : if-[eth1/1]

status       :

sysDesc      :

wiringIssues : infra-vlan-mismatch

عندما يتم تعيين سمة مشاكل الأسلاك على infra-vlan-mismatch، فإن الإشارة هي أن الورقة قد تعلمت من شبكة VLAN أقل من القيمة التي يرسلها APIC (يمكن التحقق من قيمة APIC المرسلة باستخدام الأمر moquery -c lldpInst). يمكن أن يحدث هذا السيناريو إذا تلقت الورقة LLDP من عقدة كانت مرة جزءا من نسيج آخر. وبشكل أساسي، تقبل إحدى العقد في الاكتشاف أول شبكة VLAN فرعية يتم استقبالها عبر بروتوكول LLDP. لحل هذه المشكلة، قم بإزالة الاتصالات بين هذه الورقة وعقد ACI الأخرى، باستثناء APIC، ثم قم بتنظيف إعادة تحميل المحول باستخدام الأمر acidag touch clean وreload. دققت ما إن يمهد المفتاح، ال يصح تحت VLAN يكون برمجت. إذا كان هذا صحيحا، يمكن إستعادة الاتصالات إلى العقد الأخرى ويمكن للمستخدم المتابعة أكثر من خلال إعداد بنية قائمة التحكم في الوصول (ACI).

السيناريو 2 - لا تنضم وحدات APIC الأخرى إلى نظام المجموعة

في هذا السيناريو، تم اكتشاف جميع عقد البنية ولكن APIC2 و 3 لم ينضما بعد إلى مجموعة APIC.

التحقق من صحة قيم البرنامج النصي للإعداد عبر APICs. القيم التي يجب مطابقتها هي:

- مجال القناة الليفية

- معرف البنية

- تجمع TEP

- شبكة محلية ظاهرية

- GIPo

- حجم نظام المجموعة

- إصدار البرامج الثابتة

apic1# cat /data/data_admin/sam_exported.config

Setup for Active and Standby APIC

fabricDomain = ACIFabric1

fabricID = 1

systemName =apic1

controllerID = 1

tepPool = 10.0.0.0/16

infraVlan = 3967

GIPo = 225.0.0.0/15

clusterSize = 3

standbyApic = NO

enableIPv4 = Y

enableIPv6 = N

firmwareVersion = 4.2(1j)

ifcIpAddr = 10.0.0.1

apicX = NO

podId = 1

oobIpAddr = 10.48.22.69/24

تحقق من المشاكل المشتركة مع الأمر acidiag cluster على جميع APICs 3.

apic1# acidiag cluster

Admin password:

Product-name = APIC-SERVER-M1

Serial-number = FCH1906V1XV

Running...

Checking Core Generation: OK

Checking Wiring and UUID: OK

Checking AD Processes: Running

Checking All Apics in Commission State: OK

Checking All Apics in Active State: OK

Checking Fabric Nodes: OK

Checking Apic Fully-Fit: OK

Checking Shard Convergence: OK

Checking Leadership Degration: Optimal leader for all shards

Ping OOB IPs:

APIC-1: 10.48.22.69 - OK

APIC-2: 10.48.22.70 - OK

APIC-3: 10.48.22.71 - OK

Ping Infra IPs:

APIC-1: 10.0.0.1 - OK

APIC-2: 10.0.0.2 - OK

APIC-3: 10.0.0.3 - OK

Checking APIC Versions: Same (4.2(1j))

Checking SSL: OK

Done!

أخيرا، أستخدم avread للتحقق من مطابقة هذه الإعدادات عبر كل APICs. لاحظ أن هذا أمر مختلف عن خط الحموضة النموذجي الذي يظهر مخرجات مماثلة، لكن يتم تحليله للاستهلاك الأسهل.

apic1# avread

Cluster:

-------------------------------------------------------------------------

fabricDomainName        ACIFabric1

discoveryMode           PERMISSIVE

clusterSize             3

version                 4.2(1j)

drrMode                 OFF

operSize                3

APICs:

-------------------------------------------------------------------------

APIC 1                  APIC 2                  APIC 3

version           4.2(1j)                 4.2(1j)                 4.2(1j)

address           10.0.0.1                10.0.0.2                10.0.0.3

oobAddress        10.48.22.69/24          10.48.22.70/24          10.48.22.71/24

routableAddress   0.0.0.0                 0.0.0.0                 0.0.0.0

tepAddress        10.0.0.0/16             10.0.0.0/16             10.0.0.0/16

podId             1                       1                       1

chassisId         3c9e5024-.-5a78727f     573e12c0-.-6b8da0e5     44c4bf18-.-20b4f52&    cntrlSbst_serial  (APPROVED,FCH1906V1XV)  (APPROVED,FCH1921V1Q9)  (APPROVED,FCH1906V1PW)

active            YES                     YES                     YES

flags             cra-                    cra-                    cra-

health            255                     255                     255

apic1#

السيناريو 3 - لا تظهر العامود الرئيسي في عضوية البنية

في هذا السيناريو، تم اكتشاف الورقة الأولى في النسيج ولكن لم يتم ظهور أي أشواك لاكتشافها ضمن القائمة الفرعية عضوية البنية.

التحقق من الاتصال المادي من الورقة إلى العامود الرئيسي. في هذا المثال، يتم توصيل المحول الطرفي بالعامود الرئيسي عبر الواجهة e1/49.

leaf101# show int eth1/49

Ethernet1/49 is up

admin state is up, Dedicated Interface

Hardware: 1000/10000/100000/40000 Ethernet, address: 0000.0000.0000 (bia e00e.daa2.f3f3)

MTU 9366 bytes, BW 100000000 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is routed

full-duplex, 100 Gb/s

...

إذا كان المنفذ في حالة "خارج الخدمة"، فتحقق من العمود الرئيسي الذي تم إستلامه LLDP من الورقة المتصلة مباشرة.

(none)# show lldp neighbors

Capability codes:

(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device

(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID            Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID

leaf102               Eth2/27         120        BR          Eth1/53

leaf103               Eth2/29         120        BR          Eth1/49

leaf101               Eth2/32         120        BR          Eth1/51

Total entries displayed: 3

التحقق من الصحة الأخرى هو التحقق من عدم وجود أختلاف في الإصدار بين الورقة والعمود الفقري. وإذا كان هناك، فأصلح الموقف بنسخ النسخة الأحدث إلى /bootflash من العمود الفقري. بعد ذلك، شكلت المفتاح أن يمهد إلى البرمجية مع هذا أمر:

(none)# ls -alh /bootflash

total 3.0G

drwxrwxr-x  3 root admin 4.0K Oct  1 20:21 .

drwxr-xr-x 50 root root  1.3K Oct  1 00:22 ..

-rw-r--r--  1 root root  3.5M Sep 30 21:24 CpuUsage.Log

-rw-rw-rw-  1 root root  1.7G Sep 27 14:50 aci-n9000-dk9.14.2.1j.bin

-rw-r--r--  1 root root  1.4G Sep 27 21:20 auto-s

-rw-rw-rw-  1 root root     2 Sep 27 21:25 diag_bootup

-rw-r--r--  1 root root    54 Oct  1 20:20 disk_log.txt

-rw-rw-rw-  1 root root   693 Sep 27 21:23 libmon.logs

drwxr-xr-x  4 root root  4.0K Sep 26 15:24 lxc

-rw-r--r--  1 root root  384K Oct  1 20:20 mem_log.txt

-rw-r--r--  1 root root  915K Sep 27 21:10 mem_log.txt.old.gz

-rw-rw-rw-  1 root root   12K Sep 27 21:17 urib_api_log.txt

(none)# setup-bootvars.sh aci-n9000-dk9.14.2.1j.bin

In progress

In progress

In progress

In progress

Done

إذا تم إزالة الصورة الجديدة باستمرار من bootflash، تأكد من أن المجلد أقل من النصف ممتلئ بإزالة الصور القديمة أو ملف التمهيد التلقائي؛ تحقق من إستخدام المساحة باستخدام 'df -h' على المحول.

بعد تعيين متغير التمهيد، قم بإعادة تحميل المحول ويتم تمهيده إلى الإصدار الجديد.

من المحتمل أن يتطلب الأمر التحقق من FPGA و EPLD و BIOS بعد إعادة التحميل. يرجى الرجوع إلى EPLD/FPGA الخاص بالقسم الفرعي terminal/spine غير صحيح، F1582 للحصول على مزيد من أستكشاف الأخطاء وإصلاحها حول هذه المسألة.

السيناريو 4 - بعد الاكتشاف الأولي للقنوات الليفية، تقفز المجموعات بين الوضع المناسب تماما والمتدهور

إذا كان هذا يحدث بعد إعداد بناء جديد، فقد يكون السبب هو توصيل كبلات غير صحيحة ل APIC-M3 أو APIC-L3 والتي تتصل بالنسيج. يمكنك تأكيد مثل هذه الكابلات غير الصحيحة من خلال تنفيذ إظهار جيران بروتوكول LLDP على كلا المحولين الطرفيين المتصلين ب APIC. لاحظ بعد تنفيذ هذا عدة مرات أن كلا من المحولين الطرفيين يرى نفس واجهة APIC.

ظهر خادم APIC-M3/L3 يبدو هكذا.

منظر خلفي للخادم APIC-M3/L3:

لاحظ أنه بالنسبة لبطاقة APIC-M3/L3، تحتوي بطاقة VIC على 4 منافذ: ETH2-1، ETH2-2، ETH2-3، و ETH2-4، كما يظهر هنا.

عرض APIC VIC 1455 مع تسميات:

قواعد توصيل خادم APIC بالمحولات الطرفية هي:

- يجب أن يكون لجميع المنافذ نفس السرعة، إما 10 جيجابت أو 25 جيجابت.

- ETH2-1 و ETH2-2 هو زوج قناة منفذ واحد، يماثل ETH2-1 ("إخراج Ifconfig") من نظام تشغيل APIC.

- ETH2-3 و ETH2-4 هو زوج قنوات المنفذ الآخر، ويطابق ETH2-2 ("إخراج Ifconfig") على نظام تشغيل APIC.

- يسمح باتصال واحد فقط لكل زوج قناة منفذ. على سبيل المثال، قم بتوصيل كبل واحد إما ب ETH2-1 أو ETH2-2، ووصل كبل آخر إما ب ETH2-3 أو ETH2-4. (لا تقم بتوصيل كلا ETH في زوج قناة منفذ مطلقا. وهذا يؤدي إلى مشاكل في اكتشاف البنية.).

لمزيد من الفهم، يمثل هذا رسم بياني تعيين منفذ VIC إلى رابطة APIC:

منافذ VIC 1455 — منفذ APIC المتكرر عبر البنية: