المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

البدء السريع إلى عنوان FN

الخيار 1. ترقية بنية واجهة التحكم في الوصول (ACI) إلى إصدار ثابت

الخيار 2. ترقية جميع محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) المتأثرة باستخدام تطبيق SSDUpgrader APIC

تفاصيل إضافية

محفوظات تحديث تطبيق SSDUpgrader

مجموعة الدعم الفني لتطبيق SSDUpgrader

المقدمة

يصف هذا المستند خطوات تصحيح FN72145 على المحولات باستخدام نموذج محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) IT المتأثرة في الطراز FN72145 ومعرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvx19640.

معلومات أساسية

إذا قمت بفتح SR وقمت بتوفير محول من 3 مجموعات دعم فني، فقد تمت مؤخرا إعادة تحليل الدعم الفني لجمع معلومات حول ما إذا كان قد تم تثبيت نموذج محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) يتأثر به، ويكون على إصدار واجهة تحكم في الوصول (ACI) متأثر، ولم يتجاوز بالفعل الحد المحدد ل FN والذي يبلغ 28224 ساعة تشغيل (سمة Smart 9).

إذا تم الوفاء بجميع المعايير الثلاثة، يتم فتح ACI SR استباقي نيابة عنك لإخطارك بالنتائج وتوفير الخطوات التالية لمعالجة المشكلة، قبل تجاوز الحد المحدد وحدوث الأعراض.

ويتم مراقبة هذا بشكل نشط كجزء من عمليات التفاوض الاستباقي ل ACI.

البدء السريع إلى عنوان FN

هناك خياران لمعالجة FN هذا في بيئة قائمة التحكم في الوصول (ACI) لديك بشكل دائم:

الخيار 1. ترقية بنية واجهة التحكم في الوصول (ACI) إلى إصدار ثابت

1. مرجع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvx19640 لإصدار معروف ثابت.

2. ترقية بنية واجهة التحكم في الوصول (ACI) إلى إصدار ثابت.

الخيار 2. ترقية جميع محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) المتأثرة باستخدام تطبيق SSDUpgrader APIC

1. قم بتنزيل تطبيق APIC SSDUpgrader من Cisco DCAppCenter.

2. قم بتثبيت التطبيق على بنية (بنى) واجهة التحكم بالوصول (ACI) المحددة.

3. قم بتشغيل التطبيق لمسح البنية.

4. عند الاستعداد لإجراء تحديث البرنامج الثابت لمحولات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD)، قم بتزويد TAC بمخرجات ACIDAG dbgtoken'.

1. الرمز المميز dBGTOKEN مطلوب ل TAC لإنشاء كلمة المرور الجذر ليتم إستخدامها من قبل تطبيق SSDUpgrader APIC.

ملاحظة: اعتبارا من الإصدار 1.1.0 من تطبيق SSDUpgrader، لم تعد هناك حاجة لإعادة تحميل المحول لإجراء تحديث SSD FiWare.

تفاصيل إضافية

محفوظات تحديث تطبيق SSDUpgrader

ارجع إلى صفحة تطبيق APIC الخاصة ب SSDUpgrader للحصول على أحدث إصدار وملاحظات إصدار عليها.

Update History:

--------------

What's new in version 1.6.0

- Fixed app bug

What's new in version 1.5.0

- Added logic to detect SSD error condition 128 under Temperature_Celsius

- Fixed issue to work on 2.2(3r)

What's new in version 1.4.0 and 1.3.0

- Cosmetic changes.

What's new in version 1.2.0

- Fixed issue to work on 2.2(3t)

- Display power on hours and estimate how many hours left till bug

What's new in version 1.1.0

- Ability to check if standby sup needs to be upgraded

- reload is no longer required

مجموعة الدعم الفني لتطبيق SSDUpgrader

الرجوع إلى دليل جمع الدعم الفني ومخرجات TAC المطلوبة ل ACI لمعرفة ما سيتم تجميعه للمسائل المتعلقة بالتطبيق، وإرفاقه ب SR الاستباقي.