المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

بنى ACI المتصلة بالعرض البيني

فيديو البدء السريع

بدء سريع لعنوان خطأ

مثال على البرنامج النصي للتحقق من صحة ما قبل الترقية ل ACI

تفاصيل إضافية

المشاكل الناتجة عن عدم تطابق القماش

المنع في المستقبل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات التالية لمعالجة خطأ ACI F3274: fabric-encap-mismatch.

معلومات أساسية

هذا خطأ محدد هو التحقق من وجود عدم تطابق في معرف VLAN المضغوط بين عقد نظير VPC حيث تكون هذه مشكلة دائما.

بالنسبة للعقد غير الخاصة ب VPC، تحدد إعادة الاستخدام المتوقعة لشبكات VLAN من خلال بنية قائمة التحكم في الوصول (ACI) بشكل نهائي ما إذا كان عدم تطابق VNID عبر العقد غير الخاصة بشبكة VLAN المحددة يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل في datapath/loop. التحقق من صحة معرف VNID الخاص بعقدة غير VPC خارج نطاق الخطأ F3274.

"Code" : "F3274",

"Description" : "VNID mismatch between peers detected for encap vlans (<vlanId>).",

"Dn" : "topology/pod-1/node-<leafNodeId>/sys/vpc/inst/dom-<domainId>/if-<ifId>/fault-F3274",

بنى ACI المتصلة بالعرض البيني

تتم مراقبة هذا الخطأ بشكل نشط كجزء من مفاوضات ACI الاستباقية.

إذا كان لديك بنية واجهة تحكم في الوصول (ACI) متصلة ب Intersight، فسيتم إنشاء طلب خدمة نيابة عنك للإشارة إلى العثور على مثيلات هذا الخطأ داخل بنية واجهة التحكم في الوصول (ACI) المتصلة ب Intersight.

فيديو البدء السريع

الفيديو: رمز خطأ قائمة التحكم في الوصول (ACI) للعنوان F3274: fabric-encap-mismatch

بدء سريع لعنوان خطأ

1. انسخ البرنامج النصي للتحقق من صحة الترقية المسبقة ل ACI على APIC داخل بنية ACI حيث تم تمييز هذا الخطأ

2. تشغيل البرنامج النصي

3. ابحث عن نتائج التحقق من "تجمعات VLAN المتداخلة" لتحديد أي EPGs تم العثور عليه يحتوي على مجالات متعددة مرتبطة بتجمعات VLAN المميزة ولكنها متداخلة

4. استنادا إلى الإخراج، قم بالتخطيط لنافذة انقطاع^1 لمعالجة المجالات المتعددة المتعلقة بتكوين تجمعات VLAN المميزة والمترابطة على كل EPG معرف

5. في وقت نافذة الانقطاع، قم بتحديث سياسات الوصول المرتبطة بتكوين تجمعات VLAN المتداخلة على EPGs المميزة. يمكن تحقيق التكوين المصحح بواسطة أي من هذه الأساليب:

- نهج 1 - كل EPG معرف بمجالات يتصل كل منها بتجمع VLAN مميز مع مجموعة مميزة من شبكات VLAN، تداخل تمت إزالته

- النهج 2 - كل EPG معرف بمجالات تم تجميعها إلى تجمعات VLAN التي تم تجميعها على شبكات VLAN غير المتداخلة

- الاقتراب 3 - يتم تجميع كل EPG محدد مع المجالات المقترنة إلى مجال واحد مع جميع شبكات VLAN المطلوبة

6. إذا نتج عن تصحيح سياسة الوصول في محول لم يعد لديه مرجع إلى تجمع VLAN محدد، فسيتم إعادة نشر شبكة VLAN تلقائيا باستخدام "تضمين بنيوي" جديد من تجمعات VLAN المتبقية. يحدث انقطاع مؤقت عندما تتم إعادة برمجة شبكة VLAN. وإلا، يجب إعادة نشر شبكة VLAN يدويا^2 لتخصيص معرف VXLAN جديد.

1يحدث انقطاع مؤقت عند إعادة نشر شبكة VLAN.

2تتم إعادة برمجة شبكة VLAN عند إعادة نشر تكوين إعلان شبكة VLAN؛ أو ربط منفذ ثابت، أو تعيين مجال VMM، أو ربط AEP EPG. ينتج عن ذلك انقطاع عن العمل حتى تنتهي شبكة VLAN من إعادة النشر. إذا كان هناك عدد كبير من الروابط بحاجة إلى إعادة برمجتها على عقدة طرفية معينة، يمكن إعادة برمجة جميع شبكات VLAN بإعادة تحميل نظيفة للمحول (المحولات) قيد البحث بعد تصحيح نهج الوصول. يتم إجراء إعادة تحميل نظيف عند إصدار حموضة لمسة نظيفة" قبل إعادة التحميل.

مثال على البرنامج النصي للتحقق من صحة ما قبل الترقية ل ACI

عندما يتم تشغيل البرنامج النصي للتحقق من صحة الترقية المسبقة لواجهة التحكم في الوصول (ACI) على APIC، يتم وضع علامة على EPG المحددة تحت التحقق من "تجمعات VLAN المتداخلة":

مثال الإخراج:

[Check 29/36] Overlapping VLAN Pools...                                          FAIL - OUTAGE WARNING!!

Tenant   AP   EPG     VLAN Pool (Domain) 1     VLAN Pool (Domain) 2

------   --   ---     --------------------     --------------------

MY_T     AP1  EPG1-1  VLAN_POOL_1 (DOM_1)      VLAN_POOL_2 (DOM_2)

Reference Document: "Overlapping VLAN Pool" from from Pre-Upgrade Check Lists

[Check 30/37] VNID Mismatch...                                                   FAIL - OUTAGE WARNING!!

EPG                                 Access Encap  Node ID  Fabric Encap

---                                 ------------  -------  ------------

uni/tn-MY_T/ap-AP1/epg-EPG1-1       vlan-768      101      vxlan-8660

uni/tn-MY_T/ap-AP1/epg-EPG1-1       vlan-768      103      vxlan-8492

Recommended Action: Remove any domains with overlapping VLAN Pools from above EPGs, then redeploy VLAN

Reference Document: "Overlapping VLAN Pool" from Pre-Upgrade Check Lists

بافتراض إخراج المثال، يجب أن يحتوي EPGEPG1-1 على كلا مجالات DOM_1 وDOM_2 التي تم تقييمها لتحديد كتل VLAN داخل VLAN_POOL_1 وVLAN_POOL_2 على التداخل ولماذا.

تفاصيل إضافية

يرجى ملاحظة أنه يتم توثيق هذا الشرط المحدد داخل تثبيت واجهة برمجة التطبيقات (APIC) من Cisco وترقية قائمة التحكم في الوصول (ACI) ودليل الرجوع إلى إصدار أقدم: قسم تجمع VLAN المتداخل.

بما أن الشرط الموضح من هذا الخطأ يمكن أن يؤدي إلى مشاكل بيانات بعد الترقية، فمن المنطقي تحديد تجمعات VLAN المتداخلة موجود بالفعل داخل البرنامج النصي للتحقق من صحة الترقية قبل قائمة التحكم في الوصول (ACI) المتوفر حاليا على github.

المشاكل الناتجة عن عدم تطابق القماش

يمكن أن ينتج عن بنية قائمة التحكم في الوصول (ACI) ذات عدم تطابق الموصلات البينية المشتقة من تداخل كتل VLAN:

- فقدان الحزمة بسبب مشاكل في التعلم من نقطة النهاية

- يجسر - شجرة أنشوطة بسبب عدم تطابق BPDU forwarding مجال

قد لا تظهر هذه المشاكل إلا بعد ترقية المحولات المتأثرة أو إعادة تحميل هذه المحولات بشكل نظيف. تجلب المحولات الطرفية سياسة من ال APICs بعد تحسين أو إعادة تحميل نظيف وقد لا يطبق ال نفسه VLAN id من ال نفسه بركة أن كان استعملت سابقا. ونتيجة لذلك، يمكن تعيين معرف شبكة VLAN إلى معرف VXLAN مختلف مقارنة بعقد المحولات الأخرى. تزيل معالجة هذه المشكلة عدم اليقين المتضمن في حدث إعادة برنامج شبكة VLAN.

المنع في المستقبل

من المهم للغاية التأكد من عدم وجود تجمعات VLAN متداخلة في البنية الخاصة بك ما لم يكن ذلك إختيار تصميم مقصود لإعادة إستخدام شبكات VLAN للعملاء المميزين. يتطلب هذا النوع من التصميم اعتبارات تكوين إضافية غير محددة في هذا المستند. إن غير متأكد، وضعت في حسبانك الإعداد "فرض التحقق من صحة EPG VLAN" تحت نظام > نظام عملية إعداد > بنية واسعة عملية إعداد ضمن واجهة المستخدم الرسومية (APIC). ويتوفر هذا الإعداد مع الإصدار 3.2(6) والإصدارات الأحدث، مما يمنع التكوين الأكثر شيوعا للمشكلات: مجالان مع تجمعات VLAN المتداخلة المقترنة بنفس EPG.

معلومات ذات صلة

تحتوي هذه المستندات على معلومات إضافية حول تجمعات VLAN المتراكبة، والسبب وراء وجود مشكلة فيها وكيفية حدوث هذا السيناريو:

- تداخل VLAN رأس حزمة إسقاط متقطع إلى نقاط نهاية VPC وحلقة الشجرة الممتدة

- واجهة التحكم في الوصول (ACI): مشكلة الترحيل الشائعة / تجمعات شبكات VLAN المتداخلة

- التحقق من شبكات VLAN المتداخلة في دليل تكوين شبكات Cisco APIC الطبقة 2، الإصدار 4.2(x)