المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

إجراءات إضافية

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية التكوين وظيفة الاستعداد البارد على وحدة تحكم البنية الأساسية لسياسة تطبيق Cisco (APIC). يتيح لك نظام مجموعة APIC للاستعداد تشغيل APICs في نظام مجموعة في وضع نشط/إستعداد. في مجموعة APIC، تتقاسم APICs النشطة المعينة الحمل ويمكن أن تعمل APICs الاحتياطية المخصصة كبديل لأي من APICs في مجموعة نشطة.

تمت إضافة ميزة APIC الاحتياطي بدءا من إصدار الدانوب (إصدار برنامج ACI 2.2).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- الإدارة خارج النطاق (OOB) على البنية

- تجميع APIC

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى بنية واجهة التحكم في الوصول (ACI) التي تشغل الإصدار 3.1(1i) من البرنامج.

تم إنشاء المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

- ويتم دعمه بواسطة إعداد واحد متعدد الأقواس.

- يمكن توصيل APIC الاحتياطي بأي ورقة في أي نقطة وصول (POD) في البنية. يستعيد وظيفة التحرير في Fabric/POD بالأقلية.

- يتم تحديث APIC الاحتياطي تلقائيا بتحديثات البرامج الثابتة لإبقاء APIC للنسخ الاحتياطي في نفس إصدار البرنامج الثابت الخاص بالمجموعة النشطة.

- أثناء عملية ترقية، ما إن تتم ترقية كل APICs النشطة، تتم أيضا ترقية APIC الاحتياطي تلقائيا.

- يتم تعيين المعرفات المؤقتة إلى APICs الاحتياطية. بعد تحويل APIC وضع الاستعداد إلى APIC نشط، يتم تعيين معرف جديد.

- لم يتم تمكين تسجيل دخول المسؤول على APIC للاستعداد.

- لاستكشاف أخطاء الاستعداد البارد وإصلاحها، يجب عليك تسجيل الدخول إلى وضع الاستعداد باستخدام SSH كمستخدم إنقاذ.

- أثناء التحويل يتم إيقاف تشغيل APIC النشط المستبدل، لمنع الاتصال ب APIC المستبدل. لا يشارك APIC الاحتياطي في تكوين النهج أو إدارة البنية.

- cisco يوصي APICs إحتياطي في ال نفسه POD مثل نشط APICs يستطيع استبدلت. لا يتم نسخ أية بيانات نسخا متماثلا إلى الوحدة الاحتياطية، ولا حتى بيانات اعتماد المسؤول (Rescue-user Log in Works).

- لا يشارك APIC الاحتياطي في تكوين النهج أو إدارته.

- لم يتم نسخ أية معلومات إلى وحدات التحكم في وضع الاستعداد، بما في ذلك بيانات اعتماد المسؤول.

التكوين

بداية من الإصدار 2.2، يطلب البرنامج النصي للتكوين الأولي سؤالا جديدا يسأله ما إذا كانت APIC هذه هي STANDBY أم لا، الإعداد الافتراضي هو [NO]، بمجرد أن تكون الإجابة هي [YES]، يجب إختيار معرف وحدة التحكم الاحتياطية، والذي يمكن أن يكون عدد APICs النشطة +1 حتى 29، سيكون النطاق الموصى به يبدأ من 21 إلى 29.

- يجب أن تكون هناك ثلاث APICs نشطة من أجل إضافة APIC إستعداد.

- الحد الأدنى لحجم نظام المجموعة المطلوب هو 3 - يمكن أن يكون الرقم الأعلى في وضع الاستعداد.

- يجب إدخال APIC الاحتياطي إلى نظام المجموعة بنفس إصدار APIC النشط.

- توصي Cisco بالاحتفاظ ببطاقات واجهة برمجة التطبيقات (APICs) الاحتياطية في نفس POD مثل بطاقات APICs النشطة التي يمكن إستبدالها.

كجزء من عملية الاكتشاف، يجب أن تتطابق واجهة برمجة تطبيقات الاستعداد مع:

تمت الموافقة على الرقم التسلسلي لتجمع عناوين TEP الخاص بمجال البنية داخل شبكة VLAN - في التحقق من شهادة الوضع المقيد

بمجرد إرسال التكوين، يتم اكتشاف APIC الاحتياطي تلقائيا بواسطة المجموعة النشطة، ويمكن رؤيتها تحت وحدات التحكم في وضع الاستعداد.

لتغيير الحالة المراد الموافقة عليها، انقر فوق تنفيذ شيء (الحالة الحالية) ثم حدد قبول وحدة التحكم، كما هو موضح في الصورة.

بعد اكتشاف ناجح، يتم تبادل رسائل رسائل رسائل تنشيط مستمرة بين واجهات برمجة التطبيقات (APIC) النشطة والاحتياطية، ويمكن رؤية واجهات برمجة تطبيقات (APIC) جديدة.

يمكنك إستبدال وحدة معينة من أي وحدة عملياتية أخرى في المجموعة.

في حالة وجود العديد من APICs الاحتياطية، يمكنك إختيار APIC الاحتياطي الذي تريده بناء على الرقم التسلسلي، تم تصنيف طلب تحسين بالمعرف CSCvh49791 لإظهار معرف APIC الاحتياطي وكذلك الرقم التسلسلي عندما تتبع إجراء الاستبدال.

في حال كان لديك العديد من الوحدات الاحتياطية، يلزمك معرفة الرقم التسلسلي للوحدة التي سيستخدمها لاستبدالها، وهو أمر مهم، خاصة إذا كانت وحدات APIC موجودة في مواقع / PODs مختلفة، وفي بعض الحالات، يكون موقع الوحدة مهما.

كجزء من عملية الاستبدال، هناك خيار لتحديث سياسة خارج النطاق (OOB) باستخدام عنوان IP OOB الخاص ب APIC الاحتياطي والتفاصيل، والذي يمكن أن يكون مفيدا في حالة وجود الوحدة الاحتياطية في نقطة وصول مختلفة، حيث يكون عنوان IP الأصلي الخاص ب POD غير قابل للتوجيه في نقطة الوصول الثانية.

بمجرد إرسال التكوين، يمكن أن تبدأ عملية الاستبدال في العمل على إعادة إمداد الوحدة الاحتياطية.

↓

ملاحظة: الوقت المطلوب للاستبدال متغير لأنه يعتمد على مقدار التكوين/البيانات التي يلزم مزامنتها، في بيئة مختبر التكوين الفارغة، قد يستغرق الأمر حوالي 10 دقائق لكي تتمكن الوحدة الاحتياطية من النسخ الكامل والوصول إلى حالة ملائمة بالكامل.

إجراءات إضافية

في حالة تشغيل APIC المستبدل، يمكن وضعها في حالة إيقاف التشغيل، لإعادة تمكينها، يلزم القيام بذلك من خلال وحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco.

يتعذر على APIC القديمة الوصول إلى البنية.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.