المحتويات

المقدمة

نظرة عامة

تكوين تكامل VMM

إجراء رفيع المستوى

مهام VMM المحددة

التحقق من تكامل VMM

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التحقق من الصحة

قائمة التحقق من سير العمل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوفر هذا المستند قائمة تحقق عالية المستوى حول كيفية إعداد تكامل Virtual Machine Manager (VMM)، ثم يتبعه بعض الأخطاء/الأخطاء الشائعة والأخطاء التي يجب البحث عنها. وهو يغطي أيضا الأوامر الإضافية المستخدمة لاستكشاف المشاكل الشائعة المتعلقة بمجال VMM وإصلاحها.

نظرة عامة

يسمح دمج VMM بربط VMM (vCenter، SCVMM، وما إلى ذلك) بالبنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات (ACI) حتى يمكن توفير السياسات للأجهزة الافتراضية بنفس طريقة الأجهزة الجديدة. تدعم واجهة التحكم في الوصول (ACI) مجالات VMM متعددة ليتم تكوينها، والتي يمكن أن تكون مزيجا من مديري برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية. في البداية، لن يتم دعم سوى تقنية vCenter الخاصة بالعميل، ولكن من المتوقع إضافة برنامج HyperV وغيره من برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية بعد فترة قصيرة.

يتم إستخدام مجموعات نقاط النهاية (EPG) بنفس الطريقة مع الأجهزة الافتراضية كما هو الحال مع الخوادم الجديدة. والفرق الوحيد هو أنه باستخدام نقاط النهاية المعدنية العارية يمكنك عادة ربط EPG بشكل ثابت بورقة/واجهة، بينما تقوم من خلال الأجهزة الافتراضية بتوصيل مجال VMM ب EPG. وهذا يسمح لوحدة التحكم الخاصة بتطبيق سياسة البنية الأساسية (APIC) بإنشاء محول ظاهري موزع (DVS) داخل vCenter يمكن إضافة البيئات المضيفة إليه. بمجرد إضافة مضيفي برنامج Hypervisor (ESX) إلى الأجهزة الافتراضية (DVS)، يصبح برنامج EPG متوفرا للأجهزة الظاهرية كربط شبكة (يعرف أيضا باسم مجموعة المنافذ).

في هذا الشكل، يتم عرض ACI EPG في vCenter كمجموعة منافذ شبكة الجهاز الظاهري.

تكوين تكامل VMM

هناك عدد من الخطوات المطلوبة عند تكوين تكامل VMM. وستؤدي خطوة فائتة إلى عدم تطبيق التكوين على vCenter أو قدرة الأجهزة الافتراضية على تمرير حركة مرور البيانات عبر البنية. يتم سرد الخطوات عالية المستوى مع شرح لما تتيحه كل خطوة. للحصول على التفاصيل الكاملة والإجراءات، راجع أدلة التكوين و/أو أدلة NPI التدريبية.

إجراء رفيع المستوى

مهام المتطلبات الأساسية هي:

- إنشاء المستأجر

- إنشاء مجال الجسر (BD)

- تعيين شبكات IP الفرعية المناسبة إلى BD

- إنشاء ملف تعريف كيان مرتبط (AEP)

- إنشاء ملف تعريف المحول

- إنشاء مجموعة نهج الواجهة

- إنشاء ملف تعريف الواجهة

مهام VMM المحددة

1. قم بإنشاء مجال vCenter.
شبكات VM > برنامج VM Provider VMware > إنشاء موفر VM

هنا تقوم بتكوين مجال VM المنطقي الذي يتضمن بيانات اعتماد vCenter المحددة، وتفاصيل مضيف vCenter ثم تقوم بتوصيلها معا. أنت أيضا خلقت/عينت ال VLAN بركة أن يكون استعملت ب هذا VM مجال. ال VLAN بركة ينبغي تضمنت كل VLANs أن ك VMs يستعمل. تتمثل الخطوة الأخيرة في تعيين مجال VMM هذا إلى AEP الذي تم إنشاؤه مسبقا. كان ينبغي ربط AEP من قبل بمجموعة سياسات الواجهة ونبذة الواجهة باحترام. وهذا يسمح بإمكانية الوصول إلى مجال الأجهزة الافتراضية (VM) على واجهات طرفية معرفة. يمكنك بشكل أساسي تحديد واجهة سطر الأوامر (ACI) حيث تتصل برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية لمجال VM هذا بالقناة. وإذا فشلت في ربط AEP، فلن تبرمج الورقة نفسها ابدا مع ملقمات الارجل ذات العلاقة. تأكد من تطابق اسم مركز بيانات vCenter تماما.

يوضح هذا الشكل اسم مركز بيانات وحدة تحكم VMM في APIC مقابل vCenter.

2. ربط EPG بمجال VMM.
المستأجرون > المستأجر x > ملفات تعريف التطبيق > التطبيق x > نقاط وصول التطبيقات > EPG x > المجالات (VMs و Baremetal)

وتجعل هذه المهمة EPG متاحا لمجال VMM، والذي يتضمن جميع الأجهزة الافتراضية (VMs) على أجهزة DVS المضيفة المقترنة. الخيار الوحيد بالإضافة إلى إختيار ملف تعريف مجال VMM هو تعيين نشر السياسة وحلها على الفور. وتوحي هذه التعليمات إلى APIC إما بدفع EPG والتكوين المرتبط به إلى أوراق AEP المرتبطة على الفور، أو فقط عند اتصال VM بالإنترنت المرتبط بمجموعة EPG/Port (حسب الطلب). عند الطلب هو الاختيار الافتراضي والمفضل لتطوير الموارد.

يوضح هذا الشكل كيفية إضافة مجال VMM مقترن ب EPG.

في حالة إكمال جميع مهام المتطلبات الأساسية، يكون التكوين مكتملا.

التحقق من تكامل VMM

يتم إنشاء DVS على vCenter. بمجرد إنشاء مجال VMM، يجب إنشاء DVS في vCenter. من أجل التحقق من إنشائه، انتقل عميل VI إلى الصفحة الرئيسية > المخزون > الشبكة. يجب أن يكون DVS موجودا مع الاسم المعطى لمزود VMM.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا لم تكن ترى DVS الذي تم إنشاؤه على vCenter، فتحقق من الأخطاء الموجودة داخل شبكة VM > قسم مجال VMM. والمسبب المحتمل هو اتصال بسيط من الطبقة 2. تأكد من أن مجموعة إدارة EPG المرتبطة بمضيف vCenter تستخدم معرف فئة المورد (BD) الصحيح. عادة ما يكون هذا هو BD داخل النطاق.

EPGs المبرمجة على ورقة - طالما يتم إنشاء DVS، وقد قمت بتعيين VMs إلى مجموعة EPG/Port الصحيحة وعملت على تشغيل VMs، يجب أن ترى كل من BD و EPG المبرمج على محولات الأوراق المتصلة ببرنامج Hypervisor.

التحقق من الصحة

اتصل بالورقة عبر SSH. يمكنك القيام بذلك مباشرة أو من APIC. يسمح لك الاتصال من APIC بالإشارة إلى اسم DNS بدلا من تحديد عنوان IP للورقة واستخدام 'tab' للإكمال التلقائي لاسم الورقة.

admin@apic2:~> ssh admin@leaf101

Password:

leaf101# show vlan extended

VLAN  Name                                     Status       Ports

---- ----------------------------------------- -------------------------------

13   --                                        active       Eth1/1, Eth1/3

21   VMM-Test:VMM-Test-BD                      active       Eth1/25

22   VMM-Test:VMM-Test-App:Test_DB             active       Eth1/25

VLAN Type  Vlan-mode  Encap

---- ----- ---------- -------------------------------

13   enet  CE         vxlan-16777209, vlan-4093

21   enet  CE         vxlan-16646014

22   enet  CE         vlan-305

leaf101#

من هنا يمكنك أن ترى أن BD مبرمج بشكل صحيح على الورقة مع VLAN داخلي 21. يستخدم النظام شبكة VXLAN 16646014 للنقل داخل البنية عبر BD هذا. التضمين VLAN (wire-vlan) 305. هذا ال VLAN المضيف سيرى على ال DVS ميناء مجموعة. هذا أحد شبكات VLAN التي تم سحبها من تجمع VLAN المرفق.

تحقق من Visore للتكوين المتوقع. في هذا المثال، اسم EPG هو "TEST_DB".

قائمة التحقق من سير العمل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يمكن إستخدام هذا الرقم لعرض تصويري وكذلك قائمة إختيار لتكامل VMM.