المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

تنظيف المحول البديل

التكوينات

الخطوة 1. فك إرتباط المحول الحالي/الفاشل

الخطوة 2. تفويض المحول الجديد

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

السيناريو 1. لم يتم اكتشاف العقدة الجديدة في البنية

السيناريو 2. يتم عرض المحول الذي تمت إضافته حديثا على أنه غير مدعوم

السيناريو 3. إصدار شهادة SSL

السيناريو 4. لا يحصل المحول الجديد على TEP IP معين

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستبدال محول طرفي أو أساسي في بنية Application Centric Infrastructure (ACI).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- البنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات

- واجهة المستخدم الرسومية ACI APIC

- واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالمحول الخلفي والورقة لواجهة سطر الأوامر (CLI) للبنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- نموذج المحول الطرفي ACI N9K-C9372TX-E

- ACI Fabric، الإصدار 2.x

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

ملاحظة: ينطبق الإجراء المذكور هنا على أي طراز للمحول وأي إصدار من قائمة التحكم في الوصول (ACI) يتم تشغيله على البنية.

هذه هي الخطوات اللازمة لضمان أن المحول في وضع قائمة التحكم في الوصول (ACI).

1. قم بتشغيل المحول واتصل بوحدة تحكم.

2. قم بتشغيل الأمر show version وتحقق مما إذا كان المحول في وضع NxOS أو وضع ACI.

3. إذا كان يعمل في وضع NxOS، فارجع إلى تحويل المحول من NxOS إلى وضع قائمة التحكم في الوصول لتحويل المحول إلى وضع قائمة التحكم في الوصول (ACI).

ملاحظة: إذا كنت في الولايات المتحدة، فعليك إختيار الإصدار المفضل من برنامج واجهة برمجة التطبيقات (ACI) الذي سيتم تحميله مسبقا عند تقديم طلب RMA.

التكوين

تنظيف المحول البديل

بمجرد تأكيد أن المحول في وضع قائمة التحكم في الوصول (ACI)، فإن هذه هي الخطوات اللازمة لتنظيف المحول البديل.

1. من وحدة تحكم المحول الجديدة، قم بتشغيل الأمر setup-clean-config.sh

2. إعادة التحميل (تشغيل الأمر)  reload) لتنظيف أي تكوينات موجودة بالفعل على المحول.

وهذا يؤدي إلى منع المشكلة بسبب بعض التكوينات الموجودة بالفعل في المحول الجديد التي تتعارض مع البنية الحالية، حتى إذا تم تكوين المحول الجديد باستخدام بنية واجهة تحكم في الوصول (ACI) أخرى من قبل.

التكوينات

الخطوة 1. فك إرتباط المحول الحالي/الفاشل

1. في واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للبنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات، انتقل إلى Fabric > Inventory > Fabric Membership ، والتعرف على المحول المراد إستبداله. في هذا المثال، كما هو موضح في الصورة، يتم إستبدال الورقة 103.

2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق المحول المراد إستبداله ومن الاختيار المنسدل Decommission Switch. تفتح الآن نافذة منبثقة جديدة، كما هو موضح في الصورة.

3. تحديد Remove from Controller ثم انقر فوق Submit .

4. كما هو موضح في الصورة، انقر فوق  Yes  لتأكيد عملية فك التشفير. الآن يختفي المحول من صفحة عضوية البنية.

5. قم بفصل المحول المراد إستبداله من البنية وقطع اتصال كبل الطاقة

6. قم بإلغاء تحميل المحول القديم وتمهيد المحول الجديد.

تلميح: Remove from Controller يعمل الخيار على إزالة العقدة بالكامل من "بنية واجهة التحكم في الوصول (ACI)" ويتم فصل الرقم التسلسلي عن معرف العقدة. يعرض الأمر Regular يتم إستخدام الخيار لإزالة العقدة مؤقتا من بنية واجهة التحكم في الوصول (ACI)، مع توقع إعادة انضمام العقدة نفسها إلى البنية بنفس معرف العقدة في المستقبل. على سبيل المثال، إذا كانت العقدة بحاجة إلى إيقاف التشغيل مؤقتا للصيانة.

الخطوة 2. تفويض المحول الجديد

ملاحظة: تأكد من أن المحول الأساسي/الطرفي الجديد متصل بجميع محولات العمود الرئيسي/الأوراق في البنية. إذا قمت باستبدال مفتاح ورقي، قم بتوصيل كبلات الوصل بالعمود الفقري فقط. انتظر أن يكون المحول الطرفي نشطا(الخطوة 5) في البنية قبل توصيل كبلات الارتباط السلبي.

ملاحظة: قبل إضافة المحول البديل الجديد إلى البنية، يجب ترقيته يدويا إلى الصورة الهدف أو صورة تحتوي على مسار ترقية مباشرة إلى الصورة المستهدفة (في حالة الرغبة في أن يتم إجراء آخر خطوة ترقية من خلال ترقية النهج للتأكد من تحديث BIOS/FPGA بشكل صحيح). عند إضافة محول مع صورة تحتوي على خطوات ترقية متعددة إلى الصورة المستهدفة، فإنه يتسبب في مشاكل متعددة ويؤثر على بيئة الإنتاج الخاصة بك.

إعتبار، المحول في وضع قائمة التحكم في الوصول (ACI) وقد قمت بتوصيله بالقناة، ويمكن اكتشاف المحول الجديد، بمجرد تشغيله، تلقائيا من خلال بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP).

1. قم بتشغيل المحول الجديد وتوصيل المحول الجديد بالقناة الليفية.

2. العودة إلى GUI > Fabric > Inventory > Fabric Membership وابحث عن محول جديد ليس له أي عنوان IP معين (0.0.0.0) ولا معرف عقدة معين، كما هو موضح في الصورة. تحقق من المحول باستخدام رقمه التسلسلي.

3. كما هو موضح في الصورة، انقر بزر الماوس الأيمن على المحول الجديد ومن القائمة المنسدلة إختيار Register Switch .

4. الحقول، كما هو موضح في الصورة، يجب تعبئتها بالمعلومات المطلوبة.

- معرف POD: الافتراضي هو 1. إذا كان لديك بنية متعددة القوائم، فاستخدم معرف POD الصحيح.

- معرف العقدة: من المهم للغاية تكوين معرف العقدة الصحيح. أدخل معرف العقدة نفسه كالمحول السابق لأن APIC يدفع التكوين بناء على معرف العقدة. بمجرد التعيين والحصول على تسجيل، لا يمكنك تغيير هذا الأمر دون إيقاف تشغيل المحول.

- اسم العقدة: أدخل نفس الاسم للعقدة كما كان من قبل.

5. كما هو موضح في الصورة، تحصل الورقة الجديدة على IP معين من تجمع بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) الخاص ب APIC.

6. إن يستبدل أنت الورقة مفتاح، ربطت ال downlink كبل الآن وتأكد كل ميناء يكون فوق.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

1. يمكنك التحقق من حالة المحول في GUI > Fabric > Inventory > Topology . المحول الجديد هو جزء من المخطط، كما هو موضح في الصورة.

2. قم بالاتصال ب APIC IP من خلال القشرة الآمنة (SSH) وقم بتشغيل الأمر  acidiag fnvread لتأكيد حالة المحول الجديد التي تظهر ك active.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

السيناريو 1. لم يتم اكتشاف العقدة الجديدة في البنية

1. توصيل وحدة تحكم وتشغيل الأمر show version.

2. إذا كنت في وضع NxOS، قم بالتحويل إلى وضع ACI.

3. قم بتشغيل الأمر show lldp neighbors وتحقق ما إذا هو يكتشف المفتاح متصل مباشرة.

4. إذا لم يكن مذكورا فتحقق من صحة الكبل وتأكده. وإلا، فافتح حالة باستخدام TAC للحصول على المساعدة.

ملاحظة: للحصول على إجراء تحويل وضع NXos إلى وضع ACI، ارجع إلى Background Information قسم.

السيناريو 2. يتم عرض المحول الذي تمت إضافته حديثا على أنه غير مدعوم

1. انتقل إلى GUI > Fabric > Inventory > Fabric Membership.

2. تحقق ما إذا كان المحول الجديد مدرجا على أنه No  تحت Supported Model  عمود.

3. إذا No، قد تكون مشكلة البرامج الثابتة لكتالوج APIC الخاصة بك قديمة جدا. وبالتالي، لا يتم سرد نموذج المحول الجديد في الكتالوج.

لحل هذه المشكلة، قم بترقية APIC إلى نفس إصدار الرمز الخاص بالمحول الجديد. وبعد ذلك يمكن للمحول الجديد الانضمام إلى البنية.

السيناريو 3. إصدار شهادة SSL

إذا فشل المحول في التسجيل مع البنية بعد تعيين معرف عقدة واسم عقدة، فقد تكون هناك مشكلة في شهادة SSL. أنت هذا أمر أن يدقق ال نفسه.

من وحدة التحكم، قم بتشغيل الأمر netstat -an | grep

والبحث عن ESTABLISHED  جلسة مع APIC على المنفذ 12215. يمكن إنشاء هذه الجلسة باستخدام أي من APICs في البنية الخاصة بك. للتحقق، قم بإعادة تشغيل الأمر باستخدام عناوين APIC IP مختلفة.

مثال:

تعني جلسة العمل التي تم إنشاؤها مع أي من APIC على المنفذ 12215 أن المحول الجديد قادر على الاتصال بمدير سياسة APIC. إن لا يرى أنت هذا جلسة مع أي من ال APICs، هو يستطيع كنت SSL شهادة إصدار. افتح حالة مع TAC للحصول على مزيد من المساعدة.

السيناريو 4. لا يحصل المحول الجديد على TEP IP معين

إن لا يتلقى المفتاح جديد TEP IP يعين بعد أن أنت تسجل المفتاح، هو يستطيع كنت بسبب بعض إصدار في DHCP ip توزيع من ال APIC. يرجى فتح حالة مع TAC للحصول على المساعدة.