المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

السيناريوهات

2 EP في نفس EPG/نفس الورقة - إطار محول

طوبولوجيا

ELAM

2 EP في مختلف EPG/نفس الورقة - الحزمة الموجهة

طوبولوجيا

ELAM

2 EP في EPG مختلفة/ورقة مختلفة - حزمة موجهة

طوبولوجيا

ELAM

خرج واحد EP —> L3 - تدفق موجه

طوبولوجيا

ELAM

1 EP —> التحقق من EP عن بعد أو SVI - التحقق من العمود الفقري

طوبولوجيا

منطق

IP الصناعي

وحدة النسيج ELAM

السيناريو الإضافي: الحصول على ناتج ليس في إخراج "هال داخلي-port pi"

طوبولوجيا

منطق

المقدمة

يصف هذا المستند سيناريوهات إعادة توجيه مختلفة باستخدام محولات ACI المستندة إلى "EX" في "البنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات" (ACI). وسيظهر كيفية التحقق من برمجة الأجهزة بشكل صحيح ونحن نقوم بإعادة توجيه الحزم إلى نقاط النهاية الوجهة الصحيحة (EP) في مجموعات نقاط النهاية المناسبة (EPG).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات المكونات المادية والبرامج التالية:

- بنية قائمة على التطبيقات (ACI) تتكون من محولين عموديين ومحولين طرفيين باستخدام الأجهزة طراز EX

- مضيف ESXi مع وصلتين التي تذهب إلى كل من المحولات الطرفية

- جهاز Nexus 5000 يعمل كموجه.

- وحدة التحكم الخاصة بتطبيق سياسة البنية الأساسية (APIC) التي يتم إستخدامها للإعداد الأولي

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

السيناريوهات

2 EP في نفس EPG/نفس الورقة - إطار محول

طوبولوجيا

بافتراض هذه الطوبولوجيا، فإن التدفق من EP1 إلى EP2 هو تدفق L2 ويجب تحويلها محليا على أي ورقة يتم تشغيلها مصدر حركة المرور.  أول شيء للتحقق مع تدفقات الطبقة 2 (L2) هو جدول عناوين MAC لتحديد ما إذا كان المحول قد استلم إطارات وأين:

leaf4# show mac address-table | grep fccc

* 30       0050.56a5.fccc    dynamic      -       F    F    po3

leaf4# show mac address-table | grep 6794

* 30       0050.56a5.6794    dynamic      -       F    F    po4

in order to رأيت العملية كبسلة VLAN، نحن يستطيع فحصت ال EP قاعدة معطيات أيضا:

leaf4# show endpoint mac 0050.56a5.fccc

Legend:

O - peer-attached    H - vtep             a - locally-aged     S - static

V - vpc-attached     p - peer-aged        L - local            M - span

s - static-arp       B - bounce

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

30                                        vlan-2268    0050.56a5.fccc LV                        po3

Joey-Tenant:Joey-Internal                 vlan-2268      192.168.20.2 LV                        po3

calo2-leaf4# show endpoint mac 0050.56a5.6794

Legend:

O - peer-attached    H - vtep             a - locally-aged     S - static

V - vpc-attached     p - peer-aged        L - local            M - span

s - static-arp       B - bounce

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

30                                        vlan-2268    0050.56a5.6794 LV                        po4

Joey-Tenant:Joey-Internal                 vlan-2268      192.168.20.3 LV                        po4

نحن نعلم أن ال FD_VLAN 30 تطابق، ولكن يمكننا دائما التحقق من صحة التعيين في البرنامج:

leaf4# show vlan extended | grep 2268

30   enet  CE         vlan-2268

وبالطبع، يمكننا التحقق من الأجهزة للتأكد من خرائط VLAN 30 إلى شبكة VLAN 2268 كعملية تضمين اللوحة الأمامية.

leaf4# vsh_lc

module-1# show system internal eltmc info vlan 30

vlan_id:             30   :::      hw_vlan_id:             22

vlan_type:        FD_VLAN   :::         bd_vlan:             28

access_encap_type:         802.1q   :::    access_encap:           2268

fabric_encap_type:          VXLAN   :::    fabric_encap:          11960

sclass:          32778   :::           scope:             11

untagged:              0

acess_encap_hex:          0x8dc   :::  fabric_enc_hex:         0x2eb8

pd_vlan_ft_mask:            0x8

fd_learn_disable:              0

qos_class_id:              0   :::      qos_pap_id:              0

qq_met_ptr:             25   :::      ipmc_index:              0

ingressBdAclLabel:              0   ::: ingBdAclLblMask:              0

egressBdAclLabel:              0   ::: egrBdAclLblMask:              0

qos_map_idx:              0   :::     qos_map_pri:              0

qos_map_dscp:              0   :::      qos_map_tc:              0

vlan_ft_mask:          0xe30

hw_bd_idx:              0   :::      hw_epg_idx:          11267

intf_count:              2   ::: glbl_scp_if_cnt:              2

<SNIPPED>

ونظرا لأن معالجات EP مثقفة في البرامج، يمكننا أيضا التحقق من أن الأجهزة برمجت معلومات المستوى الثاني من معالجات EP هذه أيضا.  في الأجهزة الجديدة، توجد طبقة تجريد الأجهزة (HAL) التي تمثل حالة البرامج الخاصة بالأجهزة.  وتتلخص وظيفة هال في التعامل مع طلبات برمجة البرامج ودفعها إلى الأجهزة.

لعرض معلومات أجهزة L2 حول نقطة نهاية، يمكننا الاطلاع على جدول L2 في HAL لعناوين MAC المحددة:

leaf4# vsh_lc

module-1# show platform internal hal ep l2 mac 0050.56a5.fccc

LEGEND:

-------

BDId:              BD Id                                                   BD Name:        BD Name

T:                 EP Type (Pl: Physical Vl: Virtual Xr: Remote            EP Mac:         Mac

L2 IfId:           L2 Interface                                            L2 IfName:      L2 IfName

FDId:              FD Id                                                   FD Name:        FD Name

S Class:           S Class                                                 Age Intvl:      Age Interval

P A:               Packet Action (F: Forward, T: Trap to CPU,

L: Log & Forward, D: Drop, N: None)

S T:               Static Ep                                               S E:            Secure EP

L D:               Learn Disable                                           B N D:          Bind Notify Disable

E N D:             Epg Notify Disable                                      B E:            Bounce Enable

I D L:             IVxlan Dont Learn                                       SPI:            Source Policy Incomplete

DPI:               Dest Policy Incomplete                                  SPA:            Source Policy Applied

DPA:               Dest Policy Applied                                     DSS:            Dest Shared Service

IL:                Is Local                                                VUB:            Vnid Use Bd

SO:                SA Only

L2 EP Count: 1

======================================================================================================================

B E   I S D S D D   V

BD           EP                L2       L2               FD        S     Age   P S S L N N B D P P P P S I U S

BdId Name      T  Mac               IfId     Ifname      FDId Name      Class Intvl A T E D D D E L I I A A S L B O

======================================================================================================================

1c   BD-28     Pl 00:50:56:a5:fc:cc 16000002 Po3         1e   FD-30     800a  29f   F 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

module-1# show platform internal hal ep l2 mac 0050.56a5.6794

======================================================================================================================

B E   I S D S D D   V

BD           EP                L2       L2               FD        S     Age   P S S L N N B D P P P P S I U S

BdId Name      T  Mac               IfId     Ifname      FDId Name      Class Intvl A T E D D D E L I I A A S L B O

======================================================================================================================

1c   BD-28     Pl 00:50:56:a5:67:94 16000003 Po4         1e   FD-30     800a  29f   F 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

الآن بعد أن قمنا بتخطيط المعدات، دعونا نقوم ب ELAM ونرى أين يجب أن تذهب الحزمة.

ELAM

leaf4# vsh_lc

module-1# debug platform internal tah elam asic 0

module-1(DBG-TAH-elam)# trigger reset

module-1(DBG-TAH-elam)# trigger init in-select 6 out-select 0

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# set outer l2 src_mac 0050.56a5.fccc dst_mac 0050.56a5.6794

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# start

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# stat

ELAM STATUS

===========

Asic 0 Slice 0 Status Armed

Asic 0 Slice 1 Status Triggered

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# report | grep ovec

sug_elam_out_sidebnd_no_spare_vec.ovector_idx: 0x9E

عظيم، حتى Leaf4 تلقي الإطار على Asic 0 Slice 1. مع ELAM على الأجهزة الجديدة، هناك مجال جديد مهم جدا عند أستكشاف الأخطاء وإصلاحها: ovector_idx.  هذا الفهرس هو فهرس المنفذ الفعلي الذي يجب إعادة توجيه الإطار/الحزمة منه.  بمجرد أن يكون لديك server_idx، يمكننا إستخدام هذا الأمر للعثور على المنفذ الذي تخطط له:

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# show platform internal hal l2 port gpd

Legend:

-------

IfId:       Interface Id                                    IfName:      Interface Name

I P:        Is PC Mbr                                       IfId:           Interface Id

Uc PC Cfg:      UcPcCfg Idx                                 Uc PC MbrId:    Uc Pc Mbr Id

As:             Asic                                        AP:             Asic Port

Sl:             Slice                                       Sp:             Slice Port

Ss:             Slice SrcId                                 Ovec:           Ovector (slice | srcid)

L S:            Local Slot                                  Reprogram:

L3:             Is L3

P:    PifTable                                          Xla Idx:        Xlate Idx

RP:   Rw PifTable                                       Ovx Idx:        OXlate Idx

IP:   If Profile Table                                  N L3:           Num. of L3 Ifs

RS:   Rw SrcId Table                                    NI L3:          Num. of Infra L3 Ifs

DP:   DPort Table                                       Vif Tid:        Vif Tid

SP:   SrcPortState Table                                RwV Tid:        RwVif Tid

RSP:  RwSrcPortstate Table                              Ing Lbl:        Ingress Acl Label

UC:   UCPcCfg                                           Egr Lbl:        Egress Acl Label

UM:   UCPcMbr                                           Reprogram:

PROF ID:        Lport Profile Id

VS:   VifStateTable                                     HI:             LportProfile Hw Install

RV:   Rw VifTable

Num. of Sandboxes: 1

Sandbox_ID: 0, BMP: 0x0

Port Count: 8

============================================================================================================================================

Uc   Uc                          |       Reprogram       |                                         | Rep |

I PC   Pc                        L |   R I R D    R  U U X | L Xla Ovx N  NI Vif    RwV    Ing  Egr  | V R | PROF H

IfId     Ifname      P Cfg  MbrID As AP Sl Sp Ss Ovec S | P P P S P Sp Sp C M L | 3 Idx Idx L3 L3 Tid    Tid    Lbl  Lbl  | S V | ID   I

=============================================================================================================================================

1a004000 Eth1/5      1 0    1d    0  d  0  c  18 18   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      800  0      0 1   0    0

1a005000 Eth1/6      1 0    b     0  e  0  d  1a 1a   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      800  0      0 1   0    0

1a006000 Eth1/7      0 26   5     0  f  0  e  1c 1c   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  D-256  -      800  0      0 1   e    0

1a007000 Eth1/8      0 2e   7     0  10 0  f  1e 1e   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  D-84   -      800  0      0 1   30   0

1a01e000 Eth1/31     1 0    2d    0  37 1  e  1c 9c   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      0    0      0 1   0    0

1a01f000 Eth1/32     1 0    3d    0  38 1  f  1e 9e   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      0    0      0 1   0    0

1a030000 Eth1/49     0 2    1     0  49 1  20 38 b8   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 8   6   2  2  D-24d  -      400  0      0 0   1    0

1a031000 Eth1/50     0 3    3     0  29 1  0  0  80   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 9   7   2  2  D-350  -      400  0      0 0   1    0

يعتقد المحول أنه يجب إعادة توجيه الحزمة من واجهة إيثرنت 1/32. هل هذا هو PO4 حيث تعلمنا عنوان MAC هذا؟

leaf4# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/5(P)

2     Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/6(P)

3     Po3(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)

4     Po4(SU)     Eth      LACP      Eth1/32(P)

نعم، لذلك سيتم إعادة توجيه الحزمة من الواجهة 1/32 إلى المضيف الوجهة.

2 EP في مختلف EPG/نفس الورقة - الحزمة الموجهة

طوبولوجيا

في هذا المثال، سنقوم بتتبع تدفق الحزمة من الحزمة EP1 إلى EP2 حيث توجد على زوج صفحات vPC نفسه.  EP في EPG مختلفة باستخدام BD مختلف.

أول شيء يجب القيام به دائما هو مراجعة قاعدة بيانات EP لمعرفة ما إذا كنا قد تعلمنا ميزات EP:

leaf4# show endpoint ip 192.168.20.2

Legend:

O - peer-attached    H - vtep             a - locally-aged     S - static

V - vpc-attached     p - peer-aged        L - local            M - span

s - static-arp       B - bounce

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

30                                        vlan-2268    0050.56a5.fccc LV                        po3

Joey-Tenant:Joey-Internal                 vlan-2268      192.168.20.2 LV                        po3

calo2-leaf4# show endpoint ip 192.168.21.2

Legend:

O - peer-attached    H - vtep             a - locally-aged     S - static

V - vpc-attached     p - peer-aged        L - local            M - span

s - static-arp       B - bounce

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

8                                         vlan-2200    0050.56a5.0c11 LV                        po4

Joey-Tenant:Joey-Internal                 vlan-2200      192.168.21.2 LV                        po4

بما أننا قد تعلمنا ميزات EP ونعرف معلومات IP، فيجب أن نكون قادرين على الاطلاع على معلومات تعلم EP في الأجهزة:

leaf4# vsh_lc

module-1# show platform internal hal ep l3 all

LEGEND:

-------

VrfName:           Vrf Name                                                T:              Type (Pl: Physical, Vl: Virtual, Xr: Remote)

EP IP:             Endpoint IP

S Class:           S Class                                                 Age Intvl:      Age Interval

S T:               Static Ep                                               S E:            Secure EP

L D:               Learn Disable                                           B N D:          Bind Notify Disable

E N D:             Epg Notify Disable                                      B E:            Bounce Enable

I D L:             IVxlan Dont Learn                                       SPI:            Source Policy Incomplete

DPI:               Dest Policy Incomplete                                  SPA:            Source Policy Applied

DPA:               Dest Policy Applied                                     DSS:            Dest Shared Service

IL:                Is Local                                                VUB:            Vnid Use Bd

SO:                SA Only                                                 EP NH L3IfName: EP Next Hop L3 If Name

NHT:               Next Hop Type (L2: L2 Entry L3: L3 Next Hop)            BD Name:        L2 NH BD Name

EP Mac:            EP Mac                                                  L3 IfName:      L3 NH If Name

L2 IfName:         L2 If Name                                              FD Name:        L2 Entry FD Name

IP:                L3 NH IP

L3 EP Count: 12

===========================================================================================================================================================================================

B E   I S D S D D   V   EP-NH        N  |

Vrf              EP                              S     Age   S S L N N B D P P P P S I U S L3           H  | BD        EP                L3           L2          FD

Name          T  IP                              Class Intvl T E D D D E L I I A A S L B O IfName       T  | Name      Mac               IfName       Ifname      Name      IP

===========================================================================================================================================================================================

common*rewall Pl 10.6.112.1                      1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

common*rewall Pl 10.6.114.1                      1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

common*rewall Pl 10.6.114.129                    1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

common*efault Pl 100.100.101.1                   1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

Joey-T*ternal Pl 192.168.1.1                     1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

Joey-T*ternal Xr 192.168.1.100                   8013  128   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -            L3   -         00:0c:0c:0c:0c:0c Tunnel2      Tunnel2     -         0.0.0.0

Joey-T*ernal2 Pl 192.168.3.1                     1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

Joey-T*ternal Pl 192.168.20.1                    1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

Joey-T*ternal Pl 192.168.20.2                    800a  0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -            L2   BD-28     00:50:56:a5:fc:cc -            Po3         FD-30     -

Joey-T*ternal Pl 192.168.21.1                    1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

Joey-T*ternal Pl 192.168.21.2                    800c  0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -            L2   BD-7      00:50:56:a5:0c:11 -            Po4         FD-8      -

Joey-T*ternal Pl 2001:0:0:100::1                 1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

جدول HAL للطبقة 3 (l3) مفيد للغاية لأنه يوفر لنا معلومات شبكة VLAN/المنفذ الخاصة بمركبات EP التي تم تعلمها من المستوى الثالث.  نعلم أن الغاية موجودة من Po4، لذلك الربط ينبغي كنت أرسلت من أي ميناء في Po4.

دعونا ندير ELAM ونرى ما نحصل عليه!

ELAM

leaf4# vsh_lc

module-1# debug platform internal tah elam asic 0

module-1(DBG-TAH-elam)# trigger init in-select 6 out-select 0

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# set outer ipv4 src_ip 192.168.20.2 dst_ip 192.168.21.2

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# start

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# stat

ELAM STATUS

===========

Asic 0 Slice 0 Status Armed

Asic 0 Slice 1 Status Armed

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# stat

ELAM STATUS

===========

Asic 0 Slice 0 Status Armed

Asic 0 Slice 1 Status Triggered

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# report | grep ovec

sug_elam_out_sidebnd_no_spare_vec.ovector_idx: 0x9E

عظيم، لذلك قمنا بتشغيل الحزمة، ووجدنا أن "ovector_idx" هو 0x9E. فهرس الموزع هو فهرس الواجهة المادية الصادر الذي يجب إعادة توجيه الحزمة منه.  دعونا نرى ما هو المنفذ الذي يحتوي على ذلك الفهرس:

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# show platform internal hal l2 port gpd

Legend:

-------

IfId:       Interface Id                                    IfName:      Interface Name

I P:        Is PC Mbr                                       IfId:           Interface Id

Uc PC Cfg:      UcPcCfg Idx                                 Uc PC MbrId:    Uc Pc Mbr Id

As:             Asic                                        AP:             Asic Port

Sl:             Slice                                       Sp:             Slice Port

Ss:             Slice SrcId                                 Ovec:           Ovector (slice | srcid)

L S:            Local Slot                                  Reprogram:

L3:             Is L3

P:    PifTable                                          Xla Idx:        Xlate Idx

RP:   Rw PifTable                                       Ovx Idx:        OXlate Idx

IP:   If Profile Table                                  N L3:           Num. of L3 Ifs

RS:   Rw SrcId Table                                    NI L3:          Num. of Infra L3 Ifs

DP:   DPort Table                                       Vif Tid:        Vif Tid

SP:   SrcPortState Table                                RwV Tid:        RwVif Tid

RSP:  RwSrcPortstate Table                              Ing Lbl:        Ingress Acl Label

UC:   UCPcCfg                                           Egr Lbl:        Egress Acl Label

UM:   UCPcMbr                                           Reprogram:

PROF ID:        Lport Profile Id

VS:   VifStateTable                                     HI:             LportProfile Hw Install

RV:   Rw VifTable

Num. of Sandboxes: 1

Sandbox_ID: 0, BMP: 0x0

Port Count: 8

============================================================================================================================================

Uc   Uc                          |       Reprogram       |                                         | Rep |

I PC   Pc                        L |   R I R D    R  U U X | L Xla Ovx N  NI Vif    RwV    Ing  Egr  | V R | PROF H

IfId     Ifname      P Cfg  MbrID As AP Sl Sp Ss Ovec S | P P P S P Sp Sp C M L | 3 Idx Idx L3 L3 Tid    Tid    Lbl  Lbl  | S V | ID   I

=============================================================================================================================================

1a004000 Eth1/5      1 0    1d    0  d  0  c  18 18   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      800  0      0 1   0    0

1a005000 Eth1/6      1 0    b     0  e  0  d  1a 1a   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      800  0      0 1   0    0

1a006000 Eth1/7      0 26   5     0  f  0  e  1c 1c   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  D-256  -      800  0      0 1   c    0

1a007000 Eth1/8      0 2f   7     0  10 0  f  1e 1e   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  D-199  -      800  0      0 1   2e   0

1a01e000 Eth1/31     1 0    2d    0  37 1  e  1c 9c   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      0    0      0 1   0    0

1a01f000 Eth1/32     1 0    3d    0  38 1  f  1e 9e   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      0    0      0 1   0    0

1a030000 Eth1/49     0 2    1     0  49 1  20 38 b8   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 6   4   2  2  D-24d  -      400  0      0 0   1    0

1a031000 Eth1/50     0 3    3     0  29 1  0  0  80   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 5   3   2  2  D-350  -      400  0      0 0   1    0

يبدو أنه علينا إرساله إلى المنفذ 1/32، هل هذا صحيح؟

leaf4# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/5(P)

2     Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/6(P)

3     Po3(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)

4     Po4(SU)     Eth      LACP      Eth1/32(P)

نعم، هذا صحيح.

2 EP في EPG مختلفة/ورقة مختلفة - حزمة موجهة

طوبولوجيا

في هذا المثال، سنقوم بتتبع تدفق الحزمة من الحزمة من EP1 إلى EP2 حيث توجد EP1 على زوج أجهزة الكمبيوتر المحمولة طراز EX vPC ويوجد EP2 على الجيل البعيد من زوج الأجهزة الطرفية الذي يدعم الإصدار 1 من vPC.  EP في EPG مختلفة باستخدام BD مختلف.

مرة أخرى، دعونا نتحقق من أين تم تعلم EP:

leaf4# show endpoint ip 192.168.20.2

Legend:

O - peer-attached    H - vtep             a - locally-aged     S - static

V - vpc-attached     p - peer-aged        L - local            M - span

s - static-arp       B - bounce

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

30                                        vlan-2268    0050.56a5.fccc LV                        po3

Joey-Tenant:Joey-Internal                 vlan-2268      192.168.20.2 LV                        po3

calo2-leaf4# show endpoint ip 192.168.1.100

Legend:

O - peer-attached    H - vtep             a - locally-aged     S - static

V - vpc-attached     p - peer-aged        L - local            M - span

s - static-arp       B - bounce

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

Joey-Tenant:Joey-Internal                               192.168.1.100                       tunnel2

الآن، دعونا نتحقق مما برمجته الأجهزة:

leaf4# vsh_lc

module-1# show platform internal hal ep l3 all

LEGEND:

-------

VrfName:           Vrf Name                                                T:              Type (Pl: Physical, Vl: Virtual, Xr: Remote)

EP IP:             Endpoint IP

S Class:           S Class                                                 Age Intvl:      Age Interval

S T:               Static Ep                                               S E:            Secure EP

L D:               Learn Disable                                           B N D:          Bind Notify Disable

E N D:             Epg Notify Disable                                      B E:            Bounce Enable

I D L:             IVxlan Dont Learn                                       SPI:            Source Policy Incomplete

DPI:               Dest Policy Incomplete                                  SPA:            Source Policy Applied

DPA:               Dest Policy Applied                                     DSS:            Dest Shared Service

IL:                Is Local                                                VUB:            Vnid Use Bd

SO:                SA Only                                                 EP NH L3IfName: EP Next Hop L3 If Name

NHT:               Next Hop Type (L2: L2 Entry L3: L3 Next Hop)            BD Name:        L2 NH BD Name

EP Mac:            EP Mac                                                  L3 IfName:      L3 NH If Name

L2 IfName:         L2 If Name                                              FD Name:        L2 Entry FD Name

IP:                L3 NH IP

L3 EP Count: 12

===========================================================================================================================================================================================

B E   I S D S D D   V   EP-NH        N  |

Vrf              EP                              S     Age   S S L N N B D P P P P S I U S L3           H  | BD        EP                L3           L2          FD

Name          T  IP                              Class Intvl T E D D D E L I I A A S L B O IfName       T  | Name      Mac               IfName       Ifname      Name      IP

===========================================================================================================================================================================================

common*rewall Pl 10.6.112.1                      1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

common*rewall Pl 10.6.114.1                      1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

common*rewall Pl 10.6.114.129                    1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

common*efault Pl 100.100.101.1                   1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

Joey-T*ternal Pl 192.168.1.1                     1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

Joey-T*ternal Xr 192.168.1.100                   8013  128   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -            L3   -         00:0c:0c:0c:0c:0c Tunnel2      Tunnel2     -         0.0.0.0

Joey-T*ernal2 Pl 192.168.3.1                     1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

Joey-T*ternal Pl 192.168.20.1                    1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

Joey-T*ternal Pl 192.168.20.2                    800a  0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -            L2   BD-28     00:50:56:a5:fc:cc -            Po3         FD-30     -

Joey-T*ternal Pl 192.168.21.1                    1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

Joey-T*ternal Pl 192.168.21.2                    800c  0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -            L2   BD-7      00:50:56:a5:0c:11 -            Po4         FD-8      -

Joey-T*ternal Pl 2001:0:0:100::1                 1     0     1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -            L3   -         00:00:00:00:00:00 -            -           -         0.0.0.0

يعتقد الجهاز أن EP موجود على النفق 2. ما هو الوجهة للنفق 2؟

module-1# show system internal eltmc info interface tunnel2

IfInfo:

interface:        Tunnel2   :::         ifindex:      402718722

iod:             66   :::           state:             up

Mod:              0   :::            Port:              0

Tunnel Index:              0   :::   Tunnel Dst ip:     0xc0a87843

Tunnel Encap:         ivxlan   ::: Tunnel VPC Peer:              0

Tunnel Dst ip str: 192.168.120.67   :::      Tunnel ept:            0x1

[SDK Info]:

tunnl_name:

vrf_id:              2   :::        if_index:     0x18010002

hwencapidx:              0   :::       encaptype:              1

mac_proxy:              0   :::        v4_proxy:              0

v6_proxy:              0   :::    ip_addr_type:              0

ipv4_address:     0xc0a87843

[SDB INFO]:

iod:             66

pc_if_index:              0

fab_if_index:              0

sv_if:              0

src_idx:              0

int_vlan:              0

encap_vlan:              0

mod_port_status:     0x41620003

v6_tbl_id:     0x80000002

v4_tbl_id:            0x2

router_mac:00.00.00.00.00.00

unnumbered:              0

trunk_id:              0

tunnel_mod:              0

tunnel_port:              0

tep_ip:     0xc0a87843

ip_if_mode:              0

sdk_vrf_id:              2

mtu:           9366   :::        ipmtu_id:              0

is_fex_fabric:              0

نظرا لأن الوجهة موجودة خارج نطاق vPC، يجب أن يكون IP الوجهة هو عنوان IP الظاهري vPC الخاص بالمنشورات البعيدة.  لنتحقق من الورقة البعيدة ونرى:

leaf1# show system internal epm vpc

Local TEP IP                  : 192.168.160.95

Peer TEP IP                   : 192.168.160.93

vPC configured                : Yes

vPC VIP                       : 192.168.120.67

MCT link status               : Up

Local vPC version bitmap      : 0x7

Peer vPC version bitmap       : 0x7

Negotiated vPC version        : 3

Peer advertisement received   : Yes

Tunnel to vPC peer            : Up

مثالي، لذلك فقد تعلم الطراز Destination EP من زوج أجهزة الكمبيوتر المحمولة عن بعد.  دعونا نرى ما تراه ELAM ونتأكد من أننا نرسل الحزمة بشكل صحيح:

ELAM

module-1# debug platform internal tah elam asic 0

module-1(DBG-TAH-elam)# trigger init in-select 6 out-select 0

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# set outer ipv4 src_ip 192.168.20.2 dst_ip 192.168.1.100

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# start

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# stat

ELAM STATUS

===========

Asic 0 Slice 0 Status Armed

Asic 0 Slice 1 Status Triggered

الآن، مع وجود وجهات بعيدة على أجهزة EX، هناك قيمتان ELAM مهمتان جدا عند أستكشاف أخطاء تدفق الحزم وإصلاحها.  الموزع_idx كما كان من قبل، و encap_idx:

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# report | grep ovec

sug_elam_out_sidebnd_no_spare_vec.ovector_idx: 0xB8

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# report | grep encap

sug_lurw_vec.encap_l2_idx: 0x0

sug_lurw_vec.encap_pcid: 0x0

sug_lurw_vec.encap_idx: 0x6

sug_lurw_vec.encap_vld: 0x1

على أجهزة EX، لدينا القدرة على تشغيل المنفذ الوجهة التي يجب إعادة توجيه الحزمة منها.  قبل ذلك، كنا عادة نتحقق من إيدx و نتأكد من أن إيدx الوجهة هو النفق الصحيح.  هنا يمكننا التحقق من خرائط المنفذ إلى 8B:

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# show platform internal hal l2 port gpd

Legend:

-------

IfId:       Interface Id                                    IfName:      Interface Name

I P:        Is PC Mbr                                       IfId:           Interface Id

Uc PC Cfg:      UcPcCfg Idx                                 Uc PC MbrId:    Uc Pc Mbr Id

As:             Asic                                        AP:             Asic Port

Sl:             Slice                                       Sp:             Slice Port

Ss:             Slice SrcId                                 Ovec:           Ovector (slice | srcid)

L S:            Local Slot                                  Reprogram:

L3:             Is L3

P:    PifTable                                          Xla Idx:        Xlate Idx

RP:   Rw PifTable                                       Ovx Idx:        OXlate Idx

IP:   If Profile Table                                  N L3:           Num. of L3 Ifs

RS:   Rw SrcId Table                                    NI L3:          Num. of Infra L3 Ifs

DP:   DPort Table                                       Vif Tid:        Vif Tid

SP:   SrcPortState Table                                RwV Tid:        RwVif Tid

RSP:  RwSrcPortstate Table                              Ing Lbl:        Ingress Acl Label

UC:   UCPcCfg                                           Egr Lbl:        Egress Acl Label

UM:   UCPcMbr                                           Reprogram:

PROF ID:        Lport Profile Id

VS:   VifStateTable                                     HI:             LportProfile Hw Install

RV:   Rw VifTable

Num. of Sandboxes: 1

Sandbox_ID: 0, BMP: 0x0

Port Count: 8

============================================================================================================================================

Uc   Uc                          |       Reprogram       |                                         | Rep |

I PC   Pc                        L |   R I R D    R  U U X | L Xla Ovx N  NI Vif    RwV    Ing  Egr  | V R | PROF H

IfId     Ifname      P Cfg  MbrID As AP Sl Sp Ss Ovec S | P P P S P Sp Sp C M L | 3 Idx Idx L3 L3 Tid    Tid    Lbl  Lbl  | S V | ID   I

=============================================================================================================================================

1a004000 Eth1/5      1 0    1d    0  d  0  c  18 18   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      800  0      0 1   0    0

1a005000 Eth1/6      1 0    b     0  e  0  d  1a 1a   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      800  0      0 1   0    0

1a006000 Eth1/7      0 26   5     0  f  0  e  1c 1c   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  D-256  -      800  0      0 1   c    0

1a007000 Eth1/8      0 2f   7     0  10 0  f  1e 1e   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  D-199  -      800  0      0 1   2e   0

1a01e000 Eth1/31     1 0    2d    0  37 1  e  1c 9c   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      0    0      0 1   0    0

1a01f000 Eth1/32     1 0    3d    0  38 1  f  1e 9e   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      0    0      0 1   0    0

1a030000 Eth1/49     0 2    1     0  49 1  20 38 b8   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 6   4   2  2  D-24d  -      400  0      0 0   1    0

1a031000 Eth1/50     0 3    3     0  29 1  0  0  80   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 5   3   2  2  D-350  -      400  0      0 0   1    0

يعتقد المحول أنه يجب إعادة توجيهه إلى العمود الرئيسي على الواجهة ETH1/49. ولكن كيف يمكننا التحقق من صحة التضمين؟

نحتاج أولا إلى الاطلاع على معلومات الأجهزة حول النفق.  يمكننا القيام بذلك من خلال تشغيل الأمر HAL هذا:

module-1(DBG-TAH-elam-insel6)# show platform internal hal tunnel rtep pi

Non-Sandbox Mode

LEGEND:

-------

Tun Ifid:  Tunnel Ifid                                             IfName:     Tunnel If Name

Lid:       Logical Id                                              ET:        Encap Type V: Vxlan I: IVxlan N: NVGRE

VrfId:     Vrf Id                                                  Vrf Name: Vrf Name

IP:        Tunnel's IP

Hw Enc:    Hw Encap Idx                                            IVP:        Is VPC Peer

IL:        Is Local                                                P4:         Proxy for v4

P6:        Proxy for V6                                            PM:         Proxy for Mac

II:        Is Ingress Only                                         IC:         Is Copy Service

C OBd:     Copy Service Outer Bd                                   U D:        Use DF

NBT:       Next Base Type E: ECMP N: Next-Hop                      NB Id:      Next Base Id

NH cnt:    Next Hop Count                                          VrfId:      Vrf Id

Vrf Name:  Vrf Name                                                IP:         IP Address

Mac:       Mac                                                     L3 IfId:    L3 IfId

L3IfName:  L3 If Name                                              L2 IfId:    L2 IfId

L2IfName:  L2 If Name

Num. of Sandboxes: 1

Sandbox_ID: 0, BMP: 0x0

Remote Tep Count: 15

================================================================================================================================================================================================

=======

I                   N N          |

E             Vrf                        Hw   V I P P P I I C   U B B      NH  |        Vrf                                          L3       L3           L2       L2

IfId     Ifname       T Lid  VrfId  Name         IP            Enc  P L 4 6 M I C OBd D T Id     Cnt | VrfId  Name         IP            Mac               IfId     IfName       IfId     IfName

================================================================================================================================================================================================

=======

18010002 Tunnel2      I 3005 2      overlay-1    192.168.120.670    0 0 0 0 0 0 0 1   0 E 2      2     2      overlay-1    0.0.0.0       0d:0d:0d:0d:0d:00 1a030001 Eth1/49.1    1a030000 Eth1/4

9

2      overlay-1    0.0.0.0       0d:0d:0d:0d:0d:00 1a031002 Eth1/50.2    1a031000 Eth1/5

0

هذا المخرج يعطينا بعض القيم التي نهتم بها:

IfId - معرف الواجهة المخصص للنفق

IP - عنوان IP الخاص بالوجهة.  يجب أن يتوافق هذا مع ELTMC.

L3 IfId - الطبقة 3 قارن (واجهات) يمكن للمحول إستخدامها لإعادة التوجيه إلى الوجهة المناسبة.

بمجرد أن نعرف IfId، يمكننا التحقق من أن التضمين الذي حصلنا عليه في ELAM يطابق وجهة النفق:

module-1(DBG-TAH-elam-insel9)# show platform internal hal tunnel rtep apd

Non-Sandbox Mode

LEGEND:

-------

ifId:        Interface Id                                   IP:           IP address

HwVrfId:     Hardware Vrf Id                                SrcTepIdx:    Source Tep Index

BDXlate:     Egress BDXlate                                 DstInfoIdx:   Destination info index

RwEncapIdx:  Rw Encap Index                                 ECMPIdx:      ECMP Index

Num:         Number of hops                                 ECMPMbrIdx:   ECMP member Index

L2 Index:    L2 Index                                       RwDmacIdx:    Rw Dmax Index

Num. of Sandboxes: 1

Sandbox_ID: 0, BMP: 0x0

Remote Tep Count: 15

==============================================================================================================================

ifId     IP             HwVrfId BDXlate SrcTepIdx DstInfoIdx RwEncapIdx ECMPIdx  ECMPMbrIdx Num     L2Index  RwDmacIdx

==============================================================================================================================

18010002 192.168.120.67 2       1       3a9a      3005       6          0        0          2       1a030000 0         <---- RwEncapIdx is 6!  Same as the "encap_idx" in the ELAM Report.

1a031000 1

يحتوي هذا النفق على RwEncapIdx (فهرس Encap لإعادة الكتابة) 6، وهو ما تم عرضه في ELAM.

خرج واحد EP —> L3 - تدفق موجه

طوبولوجيا

في هذا المثال، سنقوم بتتبع تدفق الحزمة من حزمة EP1 التي ترسل ICMP إلى إسترجاع على N5K التي تشغل OSPF. يتم توصيل N5K عبر L3Out على الزوج نفسه من محولات EX.

بما أننا قد تحققنا من برمجة EP المحلية في بداية هذه الوثيقة، لنفترض أن EP تم تعلمه بشكل صحيح في الأجهزة ونستمر في التحقق من المسار.

أولا، دعنا التحقق من حالة OSPF وجدول التوجيه:

leaf6# show ip ospf neighbors vrf jr:sb

OSPF Process ID default VRF jr:sb

Total number of neighbors: 2

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

27.27.27.1        1 FULL/BDR         00:22:39 10.10.27.1      Vlan28   <---- Leaf5

27.27.27.3        1 FULL/DROTHER     00:22:37 10.10.27.3      Vlan28   <----  N5K

leaf6# show ip route vrf jr:sb 100.100.100.100

IP Route Table for VRF "jr:sb"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

100.100.100.100/32, ubest/mbest: 1/0

*via 10.10.27.3, vlan28, [110/5], 00:16:58, ospf-default, intra

إذا نحن نعلم أن الجدول الدائري يعرض الخطوة التالية على أنها 5 ك على 10.10.27.3 بداية جيدة، ولكن كيف يمكننا التحقق من الأجهزة الموجودة؟

دعنا أولا نفحص جدول التجاور في الأجهزة للتأكد من أن ARP قد تم حله إلى 10.10.27.3، وأنه تم برمجته باستخدام الواجهة الصحيحة:

leaf6# vsh_lc

module-1# show forwarding adjacency

IPv4 adjacency information, adjacency count 20

next-hop        rewrite info   interface       phy i/f

--------------  -------------- --------------- ---------------

10.10.27.1      0022.bdf8.19ff Vlan28          Tunnel3

10.10.27.3      8c60.4f02.88fc Vlan28          port-channel5

عناوين MAC تطابق تلك الموجودة في 5K:

ACI-5548-B# show interface vlan 3117

Vlan3117 is up, line protocol is up

Hardware is EtherSVI, address is  8c60.4f02.88fc

Internet Address is 10.10.27.3/29

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

على الأنظمة الأساسية السابقة، هناك "hw_vrf_idx" مخصص ل VRF. ستتم الإشارة إلى هذا الفهرس عند التحقق من برمجة الأجهزة.  دعونا نبحث عن الفهرس:

module-1# show system internal eltmc info vrf jr:sb

VRF-TABLE: jr:sb

vrf_type:         tenant   :::      context_id:              6

overlay_index:              0   :::            vnid:        2129921

scope:              5   :::          sclass:          16386

v4_table_id:            0x5   :::     v6_table_id:     0x80000005

intf_count:              5   :::   intrn_vlan_id:              0

VRF Intf:         Vlan11   ::: src_plcy_incomp:              0

vnid_hex:       0x208001   :::  ingress_policy:            0x1

vrf_intf_list: Vlan28,Vlan16,Vlan9,Vlan11,loopback2,

hw_vrf_idx:           4612   ::: nb_egr_outer_bd:              0

sb_egr_outer_bd:              0

vrf_bd_list: 28,16,11,9,

sb_egr_outer_bd:              0   :::      sdk_vrf_id:              5

[SDK Info]:

vrf_name:          jr:sb

vrf_id:              5   :::      hw_vrf_idx:           4612

vrf_vnid:        2129921   :::        is_infra:              0

tornbinfrahwbd:              0   :::  torsbinfrahwbd:              0

ingressBdAclLabel:              0   ::: ingBdAclLblMask:              0

egressBdAclLabel:              0   ::: egrBdAclLblMask:              0

sg_label:              5   :::          sclass:          16386

sp_incomplete:              1   :::      sclassprio:              3

[SDB INFO]:

v4 table

vrf type:              1

vrf id:              5

vnid:        2129921

internal infra vlan:              0

external router mac:00:22:bd:f8:19:ff

v6 table

vrf type:              1

vrf id:              5

vnid:        2129921

internal infra vlan:              0

external router mac:00:22:bd:f8:19:ff

::::

بعد الكشف عن التجاور، يجب على HAL برمجة مسار.  يمكننا التحقق من ذلك باستخدام الأمر التالي:

module-1# show platform internal hal l3 routes | head

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGEND:                                                                                                                                                                                        |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LID: Logical ID           RID: Route ID               PID: Physical ID       NB-ID:Next-Base ID       HIT IDX: Next-Hop HitIndex   CLP : Class Priority       TBI: Trie Base Index             |

SC : Sup-Copy             SSR: Src Sup-Redirect       DSR: Dst Sup-Redirect  TDD  :TTL Disable        NB: NextBaseType             SDC : Src Direct Connect   TRO: Trie Offset                 |

SPI: Src Policy Inc       DPI: Dst Policy Inc         DR : Default Route     LE   :Learn Enable        [E:Ecmp/A:Adj]              ILL : Is Link Local        ISS: Is Shared Services          |

RT : Route Type           FWD: Forwarding             HR : Host Routes       EP   :Ext Prefixes       DLR: Default Lpm Route       CLSS: Class Id             RDEL: Route in Deletion          |

BNE: Bind Notify Enable   SNE: Sclass Notify Enable   BE : Bounce Enable     IDL  :Ivxlan DoNotLearn  DL : Dest Local              SA  : Src Only             AI : Age Interval                |

SF : Static Flag          SH : Src Hit                DH: Dest Hit                                                                                                                             |

module-1# show platform internal hal l3 routes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGEND:                                                                                                                                                                                        |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LID: Logical ID           RID: Route ID               PID: Physical ID       NB-ID:Next-Base ID       HIT IDX: Next-Hop HitIndex   CLP : Class Priority       TBI: Trie Base Index             |

SC : Sup-Copy             SSR: Src Sup-Redirect       DSR: Dst Sup-Redirect  TDD  :TTL Disable        NB: NextBaseType             SDC : Src Direct Connect   TRO: Trie Offset                 |

SPI: Src Policy Inc       DPI: Dst Policy Inc         DR : Default Route     LE   :Learn Enable        [E:Ecmp/A:Adj]              ILL : Is Link Local        ISS: Is Shared Services          |

RT : Route Type           FWD: Forwarding             HR : Host Routes       EP   :Ext Prefixes       DLR: Default Lpm Route       CLSS: Class Id             RDEL: Route in Deletion          |

BNE: Bind Notify Enable   SNE: Sclass Notify Enable   BE : Bounce Enable     IDL  :Ivxlan DoNotLearn  DL : Dest Local              SA  : Src Only             AI : Age Interval                |

SF : Static Flag          SH : Src Hit                DH: Dest Hit                                                                                                                             |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|     |                                           |   |     |          | LID |<------------------ Trie ------------->|<Dleft Trie>|                                                            |

| VRF |                 Prefix/Len                | RT| RID |    LID   | Type| PID | FPID/| HIT |N|  NB-ID  |  NB Hw | PID | FPID/|   TBI   |TRO|Ifindex|CLSS|CLP| AI |SH|DH| Flags            |

|-----|-------------------------------------------|---|-----|----------|-----|     | TID  | IDX |B|         |  Idx   |     |  TID |---------|---|-------|----|---|----|--|--|------------------|

|-----|-------------------------------------------|---|-----|----------|-----|<------------------ DLEFT ------------>|-----|------|---------|---|-------|----|---|----|--|--|------------------|

|     |                                           |   |     |          |     | PID | FPID/| HIT |N|  NB-ID  |  NB Hw |     |      |         |   |       |    |   |    |  |  |                  |

|     |                                           |   |     |          |     |     |  TID | IDX |B|         |  Idx   |     |      |         |   |       |    |   |    |  |  |                  |

|     |                                           |   |     |          |     |<------------------ TCAM ------------->|     |      |         |   |       |    |   |    |  |  |                  |

|     |                                           |   |     |          |     | PID | TCAM | HIT |N|  NB-ID  |  NB Hw |     |      |         |   |       |    |   |    |  |  |                  |

|     |                                           |   |     |          |     |     |  ID  | IDX |B|         |  Idx   |     |      |         |   |       |    |   |    |  |  |                  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Sandbox_ID: 0  Asic Bitmap: 0x0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

module-1# show platform internal hal l3 routes | egrep 100.100.100.100

| 4612|                        100.100.100.100/ 32| UC|   e4|      4a04| TRIE|   10| 5/  0| 6010|A|     7567|    802e| 186a| 1/  2|       10|  0|      0|   f|  3|   0| 0| 0|spi,dpi

هذا المخرج يعطينا معلومات حول مسار الخطوة التالية.  4612 هو HW_VRF_idx الخاص ب JR:sb VRF. من أجل التحقق من الخطوة التالية، سيتم إستخدام "NB hw idx" في TCAM مع الجدول التالي:

module-1# show platform internal hal l3 nexthops

Non-Sandbox Mode

LEGEND:

-------

NHOP ID       : Nhop Identifier (Hex)             CONS          : H/W S/W info Consistency

TYPE          : Nexthop Type                      ACTN          : Nexthop Action

Vrf           : L3 Vrf of the Nhop                L3 INTF       : L3 interface index (Hex)

L2 INTF       : L2 interface index (Hex)          BDID Or RwVRF : Bridge Domain Id Or Rewrite Vrfid (Hex)

INFR          : ACI Infra valid                   PVRF          : Preserve VRF

LRN           : Learn Enabled                     VRFR          : VRF Rewrite

PID           : Physical ID                       FPID          : FP of this nexthop

TLID          : Tile Id within FP                 HIT IDX       : Location of this Nhop (Hex)

Mac Entry:

TYP         : Type                      INTF        : Interface related Info (Hex)

LRN         : Learn Info                DL          : Destination Local

MLD         : Unused                    VNB         : Vnid use BD

DFL         : Default Entry             VLD         : MacKey Valid

FT          : FID Type                  FV          : FID Valid

FID         : FID value (Hex)           Mac         : L2 MAC Address

L2 Ifabric Info:

CLSS        : Source Class                        CLP         : Source Class Priority

EPG         : EndPoint Group                      BNE         : Bind Notification Enabled

SNE         : Source Address Notification Enabled CNE         : Source class Notification Enabled

DL          : iVxlan DL                           SPI         : Source Policy Incomplete

DPI         : Dest Policy Incomplete

IP Address  : IP address

Sandbox_ID: 0  Asic Bitmap: 0x0

Summary info for 31 L3 Nexthop objects

C T A                       BDID  I P   V         T    |---------------------Mac Entry-------------------|----L2 Ifabric Info----|

NHOP    O Y C         L3       L2    Or   N V L R         L HIT|T        L   M V D V|--------------Mac Key-------|     C      B S C   S D|

ID     N P T        INTF     INTF  RwVRF F R R F      FP I IDX|Y  INTF  R D L N F L|F F  FID                    |     L      N N N D P P|

(Hex)   S E N Vrf    (H)       (H)   (H)  R F N R PID  ID D (H)|P  (H)   N L D B L D|T V  (H)       Mac          |CLSS P EPG  E E E L I I| IP Address

--------+-+-+-+----+--------+--------+----+-+-+-+-+----+--+-+----+-+------+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-----------------+----+-+----+-+-+-+-+-+-+-----------------------------

module-1# show platform internal hal l3 nexthops | grep 802e

7567 N I F    5  901001c 16000004   1c 0 0 0 0   2e  9 0 802e 0     22 0 0 0 0 0 1 1 1   1214 8c:60:4f:02:88:fc    0 0 2c0d 0 0 0 0 0 0 10.10.27.3

هنا، نأخذ "NB HW IDX" ونقوم بتعيينه إلى "HIT IDX". هذا يظهر لنا الإدخال المتوافق مع Hop Mac/IP التالي. هذا يعادل النظر إلى "L3 Challenge show" و "L3 egress show" في Broadcom على الجيل 1 من محولات ACI الطرفية.

كما نرى، يحتوي الجدول على المعلومات الصحيحة:

L2 INTF: 0x1600004 —> IfIndex of Port-channel 5

HIT IDX: تم إستخدام الفهرس بواسطة NB HW IDX في مسارات Al3

ماك: 8c:60:4f:02:88:fc —> ماك من الخطوة التالية SVI على 5K

EPG: SCLASS ل L3 EPG

عنوان IP: 10.10.27.3 —> عنوان IP للخطوة التالية من SVI على 5K

ELAM

leaf6# pwd

/var/sysmgr/tmp_logs

leaf6# cat elam_report.txt | grep ip.da

sug_pr_lu_vec_l3v.ip.da: 0x0000000000000000064646464

leaf6# cat elam_report.txt | grep ip.sa

sug_pr_lu_vec_l3v.ip.sa: 0x00000000000000000C0A8140A

leaf6# cat elam_report.txt | grep adj

sug_lurw_vec.dst_addr.adj: 0x8C604F0288FC

sug_lurw_vec.dst_addr.adj.padfield: 0x04F0288FC

sug_lurw_vec.dst_addr.adj.idx: 0x2318

sug_lurw_vec.adj_vld: 0x0

leaf6# cat elam_report.txt | grep macdarslt.hit_idx

sug_fpc_lookup_vec.fplu_vec.rslt.macdarslt.hit_idx: 0x802E

1 EP —> التحقق من EP عن بعد أو SVI - التحقق من العمود الفقري

طوبولوجيا

منطق

في هذا المثال، سوف نتتبع تدفق الحزمة من EP1 الموجهة إلى واجهة BD الظاهرية المحولة (SVI) البعيدة. سيكون الغرض من هذا المثال هو التحقق من إعادة توجيه العمود الرئيسي لضمان إرسال الحزمة إلى الصفحة الصحيحة.  لنفترض أن الحزمة أرسلت إلى وكيل العمود الفقري على ورقة الدخول.

على العامود الرئيسي، دعنا أولا نتحقق من بروتوكول مجلس المحاور (COOP) للغاية IP بما أن الحزمة يتم إرسالها إلى وكيل العامود الرئيسي للبحث:

calo1-spine1# show coop internal info ip-db | grep -A 10 192.168.20.1

IP address : 192.168.20.1

Vrf : 2129921

Flags : 0

EP vrf vnid : 2129921

EP IP :  192.168.20.1

Publisher Id : 10.0.224.88

Record timestamp : 11 04 2016 16:41:16 422062712

Publish timestamp : 11 04 2016 16:41:16 424633605

Seq No: 0

Remote publish timestamp: 01 01 1970 00:00:00 0

URIB Tunnel Info

Num tunnels : 1

Tunnel address : 10.0.224.88    <---- REMOTE LEAF

Tunnel ref count : 1

دعنا التحقق مما تحتوي عليه الورقة عنوان TEP هذا:

spine1# acidiag fnvread | grep 10.0.224.88

105        1          calo1-leaf5      FDO20160TPS     10.0.224.88/32    leaf         active   0

بما أننا نعلم أن الحزمة تأتي إلى العامود الرئيسي على وحدة نمطية 2، ميناء 6، فيمكننا إرفاق الوحدة نمطية 2 وإلقاء نظرة على تخطيط المنفذ.

spine1# vsh

Cisco iNX-OS Debug Shell

This shell should only be used for internal commands and exists

for legacy reasons. User should use ibash infrastructure as this

will be deprecated.

calo1-spine1# attach module 2

Attaching to module 2 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

No directory, logging in with HOME=/

Bad terminal type: "xterm-256color". Will assume vt100.

Cisco iNX-OS Debug Shell

This shell should only be used for internal commands and exists

for legacy reasons. User should use ibash infrastructure as this

will be deprecated.

Loading parse tree (LC). Please be patient...

module-2#

module-2# show platform internal hal l2 port gpd

Legend:

-------

IfId:       Interface Id                                    IfName:      Interface Name

I P:        Is PC Mbr                                       IfId:           Interface Id

Uc PC Cfg:      UcPcCfg Idx                                 Uc PC MbrId:    Uc Pc Mbr Id

As:             Asic                                        AP:             Asic Port

Sl:             Slice                                       Sp:             Slice Port

Ss:             Slice SrcId                                 Ovec:           Ovector (slice | srcid)

L S:            Local Slot                                  Reprogram:

L3:             Is L3

P:    PifTable                                          Xla Idx:        Xlate Idx

RP:   Rw PifTable                                       Ovx Idx:        OXlate Idx

IP:   If Profile Table                                  N L3:           Num. of L3 Ifs

RS:   Rw SrcId Table                                    NI L3:          Num. of Infra L3 Ifs

DP:   DPort Table                                       Vif Tid:        Vif Tid

SP:   SrcPortState Table                                RwV Tid:        RwVif Tid

RSP:  RwSrcPortstate Table                              Ing Lbl:        Ingress Acl Label

UC:   UCPcCfg                                           Egr Lbl:        Egress Acl Label

UM:   UCPcMbr                                           Reprogram:

PROF ID:        Lport Profile Id

VS:   VifStateTable                                     HI:             LportProfile Hw Install

RV:   Rw VifTable

Num. of Sandboxes: 1

Sandbox_ID: 0, BMP: 0x0

Port Count: 7

============================================================================================================================================

Uc   Uc                          |       Reprogram       |                                         | Rep |

I PC   Pc                        L |   R I R D    R  U U X | L Xla Ovx N  NI Vif    RwV    Ing  Egr  | V R | PROF H

IfId     Ifname      P Cfg  MbrID As AP Sl Sp Ss Ovec S | P P P S P Sp Sp C M L | 3 Idx Idx L3 L3 Tid    Tid    Lbl  Lbl  | S V | ID   I

=============================================================================================================================================

1f5      SpInBndMgmt 0 9de  1a    0  0  0  0  0  0    0   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  D-2d4  D-3e1  0    0      0 0   1    0

1a080000 Eth2/1      0 9a   1c    0  11 0  10 20 20   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 b   b   1  1  D-f3   D-61   100  0      0 0   1    0

1a081000 Eth2/2      0 9b   22    0  d  0  c  18 18   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 c   c   1  1  D-1ee  D-30b  100  0      0 0   1    0

1a084000 Eth2/5      0 9e   1e    0  3d 1  14 28 a8   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 1   1   1  1  D-19a  D-2ee  100  0      0 0   1    0

1a085000 Eth2/6      0 9f   24    0  39 1  10 20 a0   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 e   e   1  1  D-87   D-184  100  0      0 0   1    0

1a086000 Eth2/7      0 a0   26    0  35 1  c  18 98   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 d   d   1  1  D-1d0  D-357  100  0      0 0   1    0

1a088000 Eth2/9      0 a2   20    1  d  0  c  18 18   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  D-3ea  D-1a9  100  0      0 0   1    0

Ethernet 2/6 هو القارن أن يربط إلى ورقة 6 على ASIC 0 شريحة 1

الآن نعرف أي ASIC لتشغيل ELAM.  معيار ASIC 0.

module-2# debug platform internal tah elam asic 0

module-2(DBG-TAH-elam)# trigger reset

module-2(DBG-TAH-elam)# trigger init in-select 13 out-select 0

module-2(DBG-TAH-elam-insel13)# set inner ipv4 src_ip 10.100.17.11 dst_ip 192.168.20.1

module-2(DBG-TAH-elam-insel13)# start

stat

module-2(DBG-TAH-elam-insel13)# stat

ELAM STATUS

===========

Asic 0 Slice 0 Status Armed

Asic 0 Slice 1 Status Armed

module-2(DBG-TAH-elam-insel13)# stat

ELAM STATUS

===========

Asic 0 Slice 0 Status Triggered   <---- Packet triggered from FM

Asic 0 Slice 1 Status Triggered   <---- Packet triggered from Front Panel

بالنظر إلى ELAM، يمكننا أن نجد مؤشر العاكس:

Front Panel ELAM drove sug_elam_out_sidebnd_no_spare_vec.ovector_idx: 0xB8

الآن، كيف يمكننا تعيين 0xb8 إلى منفذ؟  بما أننا نعلم أن الحزمة ينبغي أن أرسلت إلى وحدة نمطية (FM) للبحث، يمكننا أن ننظر إلى تخطيط المنفذ الداخلي للعثور على أقدم FM:

module-2# show platform internal hal l2 internal-port pi

Num. of Sandboxes: 1

Legend:

-------

IfId:      Interface Id                IfName:     Interface Name

As:        Asic                        AP:         Asic Port

Sl:        Slice                       SP:         Slice Port

Ss:        Slice SrcId                 Ovec:       Ovector

UcPcCfgId: Uc Pc CfgId                 Lb Mbrid:   LB MbrId

Sandbox_ID: 0, BMP: 0x0

Internal Port Count: 32

======================================================================

UcPc  Lb

IfId     IfName                      As AP Sl SP Ss Ovec CfgId MbrId

======================================================================

7d       -                           0  21 0  20 38 38   0     4

7e       -                           0  29 1  0  0  80   0     8

7f       -                           1  21 0  20 38 38   0     c

80       -                           1  29 1  0  0  80   0     10

81       -                           2  21 0  20 38 38   0     14

82       -                           2  29 1  0  0  80   0     18

83       -                           3  21 0  20 38 38   0     1c

84       -                           3  29 1  0  0  80   0     20

95       -                           0  19 0  18 30 30   0     3

96       -                           0  49 1  20 38 b8   0     7

97       -                           1  19 0  18 30 30   0     b

98       -                           1  49 1  20 38 b8   0     f

99       -                           2  19 0  18 30 30   0     13

9a       -                           2  49 1  20 38 b8   0     17

9b       -                           3  19 0  18 30 30   0     1b

9c       -                           3  49 1  20 38 b8   0     1f

ad       -                           0  25 0  24 40 40   0     1

ae       -                           0  41 1  18 30 b0   0     6

af       -                           1  25 0  24 40 40   0     9

b0       -                           1  41 1  18 30 b0   0     e

b1       -                           2  25 0  24 40 40   0     11

b2       -                           2  41 1  18 30 b0   0     16

b3       -                           3  25 0  24 40 40   0     19

b4       -                           3  41 1  18 30 b0   0     1e

dd       -                           0  15 0  14 28 28   0     2

de       -                           0  4d 1  24 40 c0   0     5

df       -                           1  15 0  14 28 28   0     a

e0       -                           1  4d 1  24 40 c0   0     d

e1       -                           2  15 0  14 28 28   0     12

e2       -                           2  4d 1  24 40 c0   0     15

e3       -                           3  15 0  14 28 28   0     1a

e4       -                           3  4d 1  24 40 c0   0     1d

باستخدام ASIC0 / OVEC B8، نحصل على MbrId 0x7، لا يهم الشريحة.

MbrId هذا هو الواجهة على $US التي تقوم بالتعيين على واجهة على FM.  تذكر أن MbrId هذا سداسي عشر ويجب تحويله إلى عشري.

يمكننا معرفة أي موجة FM من خلال النظر إلى الواجهات بالدولار الأمريكي وتفتيش المنفذ 7:

module-2# show platform internal usd port info | grep -A 3 "Int 7"(if the interface has multiple digits, will be "Int##" with no space)

Port  73.0 (Int 7)    : Admin UP   Link UP   Remote slot22.asic0

slice:1 slice port:32 lcl srcid:56 gbl srcid:184

asic mrl:0xd07c010, mac mrl:0x12c84010, mac:16, chan:0

speed 106G serdes: 0x328 0x329 0x32a 0x32b

تعتمد "slot" على 0، وترقيم FM على 1، لذلك نحتاج إلى إضافة 1 إلى الرقم المدرج هنا.  وهذا يعني أنه يجب إرسال الحزمة إلى FM 23.

IP الصناعي

كما هو الحال في الألب، هناك عنوان IP صناعي يستخدم كعنوان خارجي لتحديد التجزئة للبحث عن COOP.  in order to وجدت هذا، يحتاج أنت أن يركض هذا أمر و GREP للداخل DST ip:

module-2(DBG-TAH-elam-insel7)# show forwarding route synthetic vrf all | grep 192.168.20.1

SYNTH-88        1.203.211.185/32    0x208001          192.168.20.1

هذا يوضح لنا أن 1.203.211.185 هو IP الصناعي الخاص بنا. وبناء على ذلك، يمكننا أيضا تعيين "DST IP الخارجي" على FM ELAM الخاص بنا ليكون هذا.  لازم نفتح على "FM":

وحدة النسيج ELAM

module-23(DBG-TAH-elam-insel7)# trigger reset

module-23(DBG-TAH-elam)# trigger init in-select 13 out-select 0

module-23(DBG-TAH-elam-insel13)# set outer ipv4 dst_ip 1.203.211.185   <----- DST IP IS THE SYNTHETIC IP

module-23(DBG-TAH-elam-insel13)# set inner ipv4 src_ip 10.100.17.11 dst_ip 192.168.20.1

module-23(DBG-TAH-elam-insel13)# start

stat

module-23(DBG-TAH-elam-insel13)# stat

ELAM STATUS

===========

Asic 0 Slice 0 Status Armed

Asic 0 Slice 1 Status Armed

Asic 0 Slice 2 Status Armed

Asic 0 Slice 3 Status Armed

Asic 0 Slice 4 Status Armed

Asic 0 Slice 5 Status Armed

module-23(DBG-TAH-elam-insel13)# stat

ELAM STATUS

===========

Asic 0 Slice 0 Status Armed

Asic 0 Slice 1 Status Armed

Asic 0 Slice 2 Status Triggered    <---- Triggered on SLICE 2

Asic 0 Slice 3 Status Armed

Asic 0 Slice 4 Status Armed

Asic 0 Slice 5 Status Armed

من الواضح، أن تفريغ التقرير بالكامل، ولكن دعونا ننظر إلى OVECTOR_IDX لهذه الحزمة التي قمنا بإطلاقها:

lac_elam_out_sidebnd_no_spare_vec.ovector_idx: 0x20 <— يستخدم فهرس المخرجات في الأمر أدناه

كيف يمكننا معرفة أي واجهة لديها ذلك الموزع؟.  على FM، قم بتشغيل التالي:

** بسبب الخطأ CSCvf42796 ، قم بإلحاق جميع أوامر FM باستخدام "| no-more". وإلا، فقد لا يتم عرض إدخالات جدول معينة في الإخراج النهائي.

module-23(DBG-TAH-elam-insel13)# show platform internal hal l2 port gpd | no-more

Legend:

-------

IfId:       Interface Id                                    IfName:      Interface Name

I P:        Is PC Mbr                                       IfId:           Interface Id

Uc PC Cfg:      UcPcCfg Idx                                 Uc PC MbrId:    Uc Pc Mbr Id

As:             Asic                                        AP:             Asic Port

Sl:             Slice                                       Sp:             Slice Port

Ss:             Slice SrcId                                 Ovec:           Ovector (slice | srcid)

L S:            Local Slot                                  Reprogram:

L3:             Is L3

P:    PifTable                                          Xla Idx:        Xlate Idx

RP:   Rw PifTable                                       Ovx Idx:        OXlate Idx

IP:   If Profile Table                                  N L3:           Num. of L3 Ifs

RS:   Rw SrcId Table                                    NI L3:          Num. of Infra L3 Ifs

DP:   DPort Table                                       Vif Tid:        Vif Tid

SP:   SrcPortState Table                                RwV Tid:        RwVif Tid

RSP:  RwSrcPortstate Table                              Ing Lbl:        Ingress Acl Label

UC:   UCPcCfg                                           Egr Lbl:        Egress Acl Label

UM:   UCPcMbr                                           Reprogram:

PROF ID:        Lport Profile Id

VS:   VifStateTable                                     HI:             LportProfile Hw Install

RV:   Rw VifTable

Num. of Sandboxes: 1

Sandbox_ID: 1, BMP: 0x1

Port Count: 8

============================================================================================================================================

Uc   Uc                          |       Reprogram       |                                         | Rep |

I PC   Pc                        L |   R I R D    R  U U X | L Xla Ovx N  NI Vif    RwV    Ing  Egr  | V R | PROF H

IfId     Ifname      P Cfg  MbrID As AP Sl Sp Ss Ovec S | P P P S P Sp Sp C M L | 3 Idx Idx L3 L3 Tid    Tid    Lbl  Lbl  | S V | ID   I

=============================================================================================================================================

ae       fc0-lc1:0-0 1 0    3     0  11 0  10 20 20   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      0    0      0 0   0    0

af       fc0-lc1:0-1 1 0    4     0  3d 2  c  18 98   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      0    0      0 0   0    0

b0       fc0-lc1:1-0 1 0    13    0  d  0  c  18 18   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      0    0      0 0   0    0

b1       fc0-lc1:1-1 1 0    14    0  39 2  8  10 90   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      0    0      0 0   0    0

b2       fc0-lc1:2-0 1 0    23    0  5d 3  14 28 e8   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      0    0      0 0   0    0

b3       fc0-lc1:2-1 1 0    24    0  21 1  8  10 50   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      0    0      0 0   0    0

b4       fc0-lc1:3-0 1 0    33    0  51 3  8  10 d0   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  -      -      0    0      0 0   0    0

تلك الخريطة إلى LC1 (بطاقة الخط في الفتحة 2، بما أنها 0 مبنية)، على ASIC 0 / Slice 0. كما نعلم من ELAM التي تعمل أصلا على LC، قمنا بتفعيل هذه الشريحة:

module-2# debug platform internal tah elam asic 0

module-2(DBG-TAH-elam)# trigger reset

module-2(DBG-TAH-elam)# trigger init in-select 13 out-select 0

module-2(DBG-TAH-elam-insel13)# set inner ipv4 src_ip 10.100.17.11 dst_ip 192.168.20.1

module-2(DBG-TAH-elam-insel13)# start

stat

module-2(DBG-TAH-elam-insel13)# stat

ELAM STATUS

===========

Asic 0 Slice 0 Status Armed

Asic 0 Slice 1 Status Armed

module-2(DBG-TAH-elam-insel13)# stat

ELAM STATUS

===========

Asic 0 Slice 0 Status Triggered   <---- Packet triggered from FM

Asic 0 Slice 1 Status Triggered   <---- Packet triggered from Front Panel

المتجه في هذا ELAM sug_elam_out_sidebnd_no_spare_vec.ovector_idx: 0x98، الذي نعرفه من "هال l2 port gpd"، خرائط إلى الواجهة الصحيحة على ال LC:

============================================================================================================================================

Uc   Uc                          |       Reprogram       |                                         | Rep |

I PC   Pc                        L |   R I R D    R  U U X | L Xla Ovx N  NI Vif    RwV    Ing  Egr  | V R | PROF H

IfId     Ifname      P Cfg  MbrID As AP Sl Sp Ss Ovec S | P P P S P Sp Sp C M L | 3 Idx Idx L3 L3 Tid    Tid    Lbl  Lbl  | S V | ID   I

=============================================================================================================================================

1f5      SpInBndMgmt 0 9de  1a    0  0  0  0  0  0    0   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  D-2d4  D-3e1  0    0      0 0   1    0

1a080000 Eth2/1      0 9a   1c    0  11 0  10 20 20   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 b   b   1  1  D-f3   D-61   100  0      0 0   1    0

1a081000 Eth2/2      0 9b   22    0  d  0  c  18 18   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 c   c   1  1  D-1ee  D-30b  100  0      0 0   1    0

1a084000 Eth2/5      0 9e   1e    0  3d 1  14 28 a8   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 1   1   1  1  D-19a  D-2ee  100  0      0 0   1    0

1a085000 Eth2/6      0 9f   24    0  39 1  10 20 a0   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 e   e   1  1  D-87   D-184  100  0      0 0   1    0

1a086000 Eth2/7      0 a0   26    0  35 1  c  18 98   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 d   d   1  1  D-1d0  D-357  100  0      0 0   1    0

1a088000 Eth2/9      0 a2   20    1  d  0  c  18 18   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  D-3ea  D-1a9  100  0      0 0   1    0

Ethernet 2/7 هو الواجهة التي تتصل بالصفحة 5.

السيناريو الإضافي: الحصول على ناتج ليس في إخراج "هال داخلي-port pi"

طوبولوجيا

منطق

هناك بعض السيناريوهات حيث نمسك حزمة لا تحتوي على موزع في جدول show platform الداخلي ل L2 Internal-port PI".  في السيناريو أدناه، نحن في الواقع نمسك الحزمة القادمة من ال FM، لذلك نحن بحاجة إلى النظر في جدول مختلف لمعرفة أي منفذ للوحة الأمامية تقوم الحزمة بتحديده.

لاحظ أن المخطط أعلاه هو بيئة مختلفة تماما حيث يتم تعلم حركة مرور النقل (لا يوجد توجيه وكيل).   الوحدة هي N9K-X9732C-EX.

@module-1# debug platform internal tah elam asic 3

@module-1(DBG-elam)# trigger reset

@module-1(DBG-elam)# trigg init in-select 13 out-select 0

@module-1(DBG-elam-insel13)# set inner ipv4 src_ip 192.85.1.2 dst_ip 192.85.2.67

@module-1(DBG-elam-insel13)# star

@module-1(DBG-elam-insel13)# stat

ELAM STATUS

===========

Asic 3 Slice 0 Status Armed

Asic 3 Slice 1 Status Triggered

@module-1(DBG-elam-insel13)# report | grep ovector

sug_elam_out_sidebnd_no_spare_vec.ovector_idx: 0xA0    <<<<<<<<<<<<<<<<<  now we look for this in the "hal internal-port pi" command

@module-1# show platform internal hal l2 internal-port pi

No sandboxes exist

Num. of Sandboxes: 1

Legend:

-------

IfId:      Interface Id                IfName:     Interface Name

As:        Asic                        AP:         Asic Port

Sl:        Slice                       SP:         Slice Port

Ss:        Slice SrcId                 Ovec:       Ovector

UcPcCfgId: Uc Pc CfgId                 Lb Mbrid:   LB MbrId

Sandbox_ID: 0, BMP: 0x0

Internal Port Count: 24

======================================================================

UcPc  Lb

IfId     IfName                      As AP Sl SP Ss Ovec CfgId MbrId

======================================================================

7d       -                           0  21 0  20 38 38   0     4

7e       -                           0  29 1  0  0  80   0     8

7f       -                           1  21 0  20 38 38   0     c

80       -                           1  29 1  0  0  80   0     10

81       -                           2  21 0  20 38 38   0     14

82       -                           2  29 1  0  0  80   0     18

83       -                           3  21 0  20 38 38   0     1c

84       -                           3  29 1  0  0  80   0     20

ad       -                           0  25 0  24 40 40   0     1

ae       -                           0  41 1  18 30 b0   0     6

af       -                           1  25 0  24 40 40   0     9

b0       -                           1  41 1  18 30 b0   0     e

b1       -                           2  25 0  24 40 40   0     11

b2       -                           2  41 1  18 30 b0   0     16

b3       -                           3  25 0  24 40 40   0     19

b4       -                           3  41 1  18 30 b0   0     1e

dd       -                           0  15 0  14 28 28   0     2

de       -                           0  4d 1  24 40 c0   0     5

df       -                           1  15 0  14 28 28   0     a

e0       -                           1  4d 1  24 40 c0   0     d

e1       -                           2  15 0  14 28 28   0     12

e2       -                           2  4d 1  24 40 c0   0     15

e3       -                           3  15 0  14 28 28   0     1a

e4       -                           3  4d 1  24 40 c0   0     1d  <<<<<<<  we cant find an entry that matches 0xA0

@module-1# show platform internal hal l2 port gpd

Legend:

-------

<snip>

Sandbox_ID: 0, BMP: 0x0

Port Count: 6

============================================================================================================================================

Uc   Uc                          |       Reprogram       |                                         | Rep |

I PC   Pc                        L |   R I R D    R  U U X | L Xla Ovx N  NI Vif    RwV    Ing  Egr  | V R | PROF H

IfId     Ifname      P Cfg  MbrID As AP Sl Sp Ss Ovec S | P P P S P Sp Sp C M L | 3 Idx Idx L3 L3 Tid    Tid    Lbl  Lbl  | S V | ID   I

=============================================================================================================================================

1f5      SpInBndMgmt 0 9de  1a    0  0  0  0  0  0    0   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   0 0   0   0  0  D-2d4  D-3e1  0    0      0 0   1    0

1a000000 Eth1/1      0 1b   1c    0  11 0  10 20 20   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 1   1   1  1  D-13b  D-33b  500  0      1 0   3    0

1a01c000 Eth1/29     0 37   1e    3  3d 1  14 28 a8   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 8   8   1  1  D-3f2  D-7a   100  0      0 0   2    0

1a01d000 Eth1/30     0 38   20    3  39 1  10 20 a0   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 5   5   1  1  D-36e  D-362  100  0      0 0   2    0

1a01e000 Eth1/31     0 39   22    3  35 1  c  18 98   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 9   9   1  1  D-273  D-8    100  0      0 0   2    0

1a01f000 Eth1/32     0 3a   24    3  31 1  8  10 90   1   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0   1 a   a   1  1  D-154  D-5d   100  0      0 0   2    0

1/30 هو واجهة PHYS التي تتصل بورقة 102، تم التحقق منها بالطبولوجيا، ASIC 3، الشريحة 1