المحتويات

نظرة عامة

ما هي؟

كيف أستخدمه؟

نظرة عامة

تمت كتابة هذه المقالة ضد ACI Verison 2.1.  قد تختلف لقطات الشاشة والمخرجات إذا كنت تستخدم إصدارات أحدث.

لاحظ أنه يمكن تبادل مصطلح VRF (التوجيه وإعادة التوجيه الظاهري) مع "السياق" و"الشبكة الخاصة" في جميع الإصدارات المختلفة من واجهة التحكم في الوصول (ACI).

ما هي؟

مجموعة نقاط النهاية "any"، هي مجموعة من جميع بروتوكولات EPG (مجموعات نقاط النهاية) داخل VRF، a.k.a (VRF (مرفق التوجيه الظاهري)، الشبكة الخاصة)، التي تتيح طريقة مختصرة للإشارة إلى جميع بروتوكولات EPG داخل هذا VRF. وتعمل هذه الإحالة المختصرة على تسهيل الإدارة من خلال السماح بنقطة واحدة لتكوين العقد لجميع مجموعات إدارة البرامج (EPG) داخل إطار التردد اللاسلكي (VRF)، كما تعمل على تحسين إستهلاك موارد الأجهزة من خلال تطبيق العقد على هذه المجموعة الواحدة بدلا من كل EPG على حدة.

وبكلمات أخرى، إذا كان لإحداها 1000 EPG تعد جميعها جزءا من شبكة VRF/VRF/خاصة نفسها، فيمكنك تطبيق العقد (العقود) على هذه المجموعة الواحدة من VZany ضمن الشبكة الخاصة/VRF/VRF، بدلا من كل EPG.

كيف أستخدمه؟

تطبيق عقد على مجموعة VZany بسيط. في واجهة المستخدم الرسومية (APIC)، انتقل إلى صفحة تكوين VZany ضمن الشبكة الخاصة/VRF/VRF التي تريد تطبيق عقد. المسار لهذا هو المستأجرين -> (المستأجر الخاص بك) -> الشبكة -> الشبكات الخاصة أو VRF -> (الشبكة الخاصة أو VRF) -> مجموعة EPg ل VRF.

لتطبيق عقد على هذه المجموعة، انقر فوق الرمز "+" المجاور للعقود المقدمة، ثم أختر العقد الذي تريد تطبيقه. انقر فوق "تحديث" لتطبيق العقد. بعد ذلك، انقر فوق الرمز "+" الموجود بجوار العقود المستهلكة، واختر العقد الذي تريد تطبيقه. انقر فوق "تحديث"، ثم انقر فوق "إرسال" بعد إضافة كافة العقود.

================== يرجى اتباع هذه القواعد عند إستخدام VZANY ===============

إذا كان اتصال "أي إلى أي" بين بروتوكولات EPG في مجال Bridge مطلوبا، فإن الطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي جعل تردد الراديو (VRF) يعمل في الوضع "غير مفروض".

ما لا يجب على المستخدمين فعله عند إستخدام VZany مجموعة من EPGs، هو تكوينها لكل من الموفر والمستهلك للعقد الشائع/الافتراضي.  يجب إستخدام قواعد تصفية العقود الأكثر تحديدا عند نشر العقود عبر خيار vzAny.

التركيبة التالية غير معتمدة وقد تؤدي إلى مشاكل في الاتصال المتقطع.

يعتبر العقد المفروض و/المشترك/الافتراضي للموفر والمستهلك مزيجا غير صالح.

الطريقة الصحيحة لاستخدام ThevzAny إذا كنت تريد أن يتمكن أي من EPG في VRF من إستهلاك عقد خدمات الويب.

ثم على EPG حيث يتم توفير خدمات الويب، قم بتكوين عقد خدمات الويب كعقد تم توفيره.

مثال إستخدام آخر:

وهنا توفر كافة مجموعات إدارة الحدود (EPG) بموجب مجموعة إدارة الحدود (EPG) العقد (A)، (لأن تردد الراديو الظاهري (VRF) يوفر ذلك) ولكن إدارة إدارة مجموعة إدارة الحدود (EPG) فقط هي التي تستهلكه. دعنا نفترض أن العقد مسموح به لبروتوكول SSH، وأن العميل يريد بدء بروتوكول SSH من الأجهزة الموجودة في الإدارة إلى أي جهاز آخر في التردد اللاسلكي (VRF).  قم بتوفير العقد على VRF باستخدام VZany، واستهلكه على بروتوكول EPG الوحيد الذي سيتم بدء تشغيل SSH منه.  من حيث الجوهر، توفر إدارة EPG أيضا العقد A، ولكن ما لم تستهلكه بعض وحدات EPG الأخرى، فيمكن فقط للأجهزة الموجودة في إدارة EPG فتح SSH.

تحذيرات لتبقي في الذهن:

يتم معالجة الشرط الذي يتم إنشاؤه باستخدام VZany لتوفير واستهلاك العقد المشترك/الافتراضي، بالإضافة إلى الوضع الالزامي على VRF، في CSCus74188 .

لا يتضمن إستخدام vzAny L3 out EPG.  وقد تم تصحيح ذلك في الإصدار 1.11j.  ويتم تناول هذا الأمر في CSCuu13617 .