المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

1. إرفاق FEX بنسيج واجهة التحكم في الوصول (ACI)

التكوين باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

تحقق من FEX باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

دققت على المفتاح CLI

إرفاق FEX بورقة باستخدام REST API

2. تكوين FEX HIF

التحقق من خلال واجهة المستخدم الرسومية

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين موسع الموصلات البينية (FEX) باستخدام البنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات (ACI) وكيفية تكوين واجهات المضيف (HIF) على FEX.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى برنامج ACI الإصدار 1.1(3f).

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

1. إرفاق FEX بنسيج واجهة التحكم في الوصول (ACI)

في وقت كتابة هذا المقال:

- يتم دعم الربط المباشر من FEX إلى ورقة.

- تم دعم نماذج FEX هذه:

- n2k-c2232PP-10GE

- N2K-C2232TM-E-10GE

- N2K-C2348UPQ

- N2K-C2348TQ

- N2K-C2332TQ

- N2K-C2248TP-E-1GE

- n2k-c2248TP-1GE

- N2K-C2248PQ-10GE

- N2K-B22IBM-P

- N2K-B22DELL-P

ومع ذلك، نظرا لأنه قد يتم تحديث هذه القائمة بشكل متكرر، ارجع إلى ملاحظات إصدار المحول Nexus 9000 Switch لبرنامج ACI للحصول على قائمة دقيقة ومحدثة.

يمكن إرفاق FEX في قائمة التحكم في الوصول (ACI) فقط بورقة واحدة مع منفذ واحد أو أكثر. ستكون المنافذ التي تصل FEX بالمنافذ جزءا من قناة منفذ.

في هذا المثال، تم إرفاق FEX بورقة ACI رقم 1 على المنفذ 1/17-18.

التكوين باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

1. في شريط القائمة العلوي، انقر فوق Fabric ثم انقر فوق نهج الوصول.

2. حدد بداية سريعة في جزء التنقل الأيسر ثم انقر فوق الارتباط تكوين واجهة وجهاز كمبيوتر وجهاز VPC كما هو موضح في الصورة.

3. انقر أيقونة الأخضر + كما هو موضح في هذه الصورة.

4. انقر فوق زر خيارات متقدمة، وفي قسم المحولات انقر على الصغير + وحدد الورقة التي يكون FEX متصلا بها (في هذه الحالة، صفحة 101) كما هو موضح في هذه الصورة.

5. أكمل الخطوات التالية:

1. في حقل اسم ملف تعريف المحول، أدخل اسم ملف تعريف FEX (في هذه الحالة، fex101).

2. في قسم FEX، أدخل معرف FEX (سيكون هذا هو رقم FEX) وقائمة المنافذ الموجودة على الورقة التي تتصل بذلك FEX (1/17-18).

3. طقطقة تحديث.

6. طقطقة حفظ.

7. انقر على إرسال.

8. تم توصيل نظام FEX الخاص بك الآن بالقناة الليفية.

تحقق من FEX باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

1. في شريط القائمة العلوي، انقر فوق Fabric ثم انقر فوق نهج الوصول.

2. في جزء التنقل الأيسر، سترى سياسات المحول > ملفات التعريف، واسم FEX الذي أستخدمته في الخطوة 3.، وملف تعريف واجهة مقترن بنفس الاسم وسلسلة if_selector ملحقة.

3. في سياسات الواجهة > ملفات التعريف، سترى اسم نهج الواجهة الذي تم إنشاؤه تلقائيا: name_ifselector. يحتوي هذا على معلومات مرفق FEX في جزء العمل، والذي يتضمن المنفذ المستخدم على الورقة للاتصال ب FEX (في منفذ المثال من 17 إلى 18).

4. في شريط القائمة العلوي، انقر فوق نسيج ثم انقر فوق جرد.

5. في جزء التنقل الأيسر، انتقل إلى Pod 1 > موسع الموصلات البينية. سترى تفاصيل FEX وتفاصيل FEX في جزء العمل.

قد يستغرق هذا الأمر لحظة بين الوقت الذي تقوم بتكوينه والوقت الذي يكون فيه مرئيا في المخزون (حوالي دقيقة واحدة). إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بإرفاق FEX هذا أو تكوينه إلى "البنية" أو إذا كانت "بنية واجهة التحكم في الوصول (ACI)" قد تمت ترقيتها فقط، فمن المحتمل أن تقوم "قائمة التحكم في الوصول (ACI)" بتنزيل برنامج جديد لترقية FEX. وفي حالة حدوث مثل هذا السيناريو، يستغرق ظهور FEX وقتا أطول (من المتوقع أن يستغرق أكثر من 10 دقائق). في هذا السيناريو، إذا قمت بتأمين طبقة (SSH) إلى الورقة وانقر فوق عرض تفاصيل الأمر show fex، فأنت ترى أن تنزيل برنامج يحدث.

بينما لا يزال في البنية > المخزون، قم بتوسيع Pod 1 > Leaf1 > الواجهات، سترى قائمة الواجهات على Leaf1 ويجب أن تسرد واجهات المضيف من FEX المرقمة من قبل fex_id/1/x. معرف FEX هو رقم المعرف الذي إخترته في الخطوة 5. و x هو HIF في FEX.

ملاحظة: يتضمن ترقيم الواجهة الكامل لمنفذ مضيف FEX من نقطة عرض البنية معرف العقدة. وبالتالي، فإن واجهة المضيف Z على FEX Y على الورقة X ستكون مرقمة X/Y/1/Z. على سبيل المثال، يكون المنفذ 1 على FEX 101 على صفحة 101 هو 101/101/1.

دققت على المفتاح CLI

SSH إلى المحول (pod2-leaf1) والتحقق باستخدام الأوامر التالية:

- show fex

- إظهار تفاصيل fex

قد يكون من الممكن أن تحتاج صفحة واجهة برمجة التطبيقات (ACI) إلى تنزيل صورة جديدة إلى FEX. إذا كان هذا هو الحال، فسترى:

pod2-leaf1# show fex

FEX         FEX           FEX                       FEX

Number    Description      State            Model              Serial

101       FEX0101          Image Download   N2K-C2248TP-1GE    SSI14280VQE

عندما يتم اكتشاف FEX بالكامل، سترى:

pod2-leaf1# show fex

FEX         FEX           FEX                       FEX

Number    Description      State            Model              Serial

101       FEX0101          Online           N2K-C2248TP-1GE    SSI14280VQE

pod2-leaf1# show fex  detail

FEX: 101  Description: FEX0101   state: Online

FEX version: 11.1(3f) [Switch version: 11.1(3f)]

FEX Interim version: 11.1(3f)

Switch Interim version: 11.1(3f)

Extender Model: N2K-C2248TP-1GE,  Extender Serial: SSI14280VQE

Part No: 68-3601-05

Card Id: 99, Mac Addr: c4:71:fe:42:d7, Num Macs: 64

Module Sw Gen: 22  [Switch Sw Gen: 21]

pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth1/17

Fabric interface state:

Eth1/17 - Interface Up. State: Active

Eth1/18 - Interface Up. State: Active

Po7 - Interface Up. State: Active

Fex Port        State  Fabric Port

Eth101/1/1    Up         Po7

Eth101/1/2  Down         Po7

Eth101/1/3  Down         Po7

Eth101/1/4  Down         Po7

Eth101/1/5  Down         Po7

Eth101/1/6  Down         Po7

Eth101/1/7  Down         Po7

Eth101/1/8  Down         Po7

Eth101/1/9  Down         Po7

Eth101/1/10    Up         Po7

Eth101/1/11  Down         Po7

Eth101/1/12  Down         Po7

Eth101/1/13  Down         Po7

Eth101/1/14  Down         Po7

Eth101/1/15  Down         Po7

Eth101/1/16  Down         Po7

Eth101/1/17  Down         Po7

Eth101/1/18  Down         Po7

Eth101/1/19  Down         Po7

Eth101/1/20  Down         Po7

Eth101/1/21  Down         Po7

Eth101/1/22  Down         Po7

Eth101/1/23  Down         Po7

Eth101/1/24  Down         Po7

Eth101/1/25  Down         Po7

Eth101/1/26  Down         Po7

Eth101/1/27  Down         Po7

Eth101/1/28  Down         Po7

Eth101/1/29  Down         Po7

Eth101/1/30  Down         Po7

Eth101/1/31  Down         Po7

Eth101/1/32  Down         Po7

Eth101/1/33  Down         Po7

Eth101/1/34  Down         Po7

Eth101/1/35  Down         Po7

Eth101/1/36  Down         Po7

Eth101/1/37  Down         Po7

Eth101/1/38  Down         Po7

Eth101/1/39  Down         Po7

Eth101/1/40  Down         Po7

Eth101/1/41  Down         Po7

Eth101/1/42  Down         Po7

Eth101/1/43  Down         Po7

Eth101/1/44  Down         Po7

Eth101/1/45  Down         Po7

Eth101/1/46  Down         Po7

Eth101/1/47  Down         Po7

Eth101/1/48  Down         Po7

إرفاق FEX بورقة باستخدام REST API

يضيف رمز XML هذا المنشور إلى x.x.x.x/api/mo/uni.xml FEX101 إلى ورقة 1 (SW 101) على المنفذ 1/17-18:

<infraInfra>

<infraNodeP descr="GUI Interface Selector Generated Profile: FEX101" dn="uni/infra/nprof-FEX101" name="FEX101" ownerKey="" ownerTag="">

<infraLeafS descr="" name="FEX101_selector_101" ownerKey="" ownerTag="" type="range">

<infraNodeBlk from_="101" name="single0" to_="101"/>

</infraLeafS>

<infraRsAccPortP tDn="uni/infra/accportprof-FEX101_ifselector"/>

</infraNodeP>

<infraFexP descr="GUI Interface Selector Generated FexP Profile: FEX101_FexP101" dn="uni/infra/fexprof-FEX101_FexP101" name="FEX101_FexP101" ownerKey="" ownerTag="">

<infraFexBndlGrp descr="GUI Interface Selector Generated FexBundleP Profile" name="FexBndleP101" ownerKey="" ownerTag="">

<infraRsMonFexInfraPol tnMonInfraPolName=""/>

</infraFexBndlGrp>

</infraFexP>

<infraAccPortP descr="GUI Interface Selector Generated PortP Profile: FEX101" dn="uni/infra/accportprof-FEX101_ifselector" name="FEX101_ifselector" ownerKey="" ownerTag="">

<infraHPortS descr="" name="FexCard101" ownerKey="" ownerTag="" type="range">

<infraRsAccBaseGrp fexId="101" tDn="uni/infra/fexprof-FEX101_FexP101/fexbundle-FexBndleP101"/>

<infraPortBlk fromCard="1" fromPort="17" name="block1" toCard="1" toPort="18"/>

</infraHPortS>

</infraAccPortP>

</infraInfra>

2. تكوين FEX HIF

في هذه المرحلة، تكون FEX HIFs مرئية من خلال ورقة التحكم بالوصول (ACI)، ومع ذلك، عندما تقوم بتكوين الخصائص الفيزيائية ل FEX HIF، فإنها لا تزال غير منجزة.

في هذا المثال، قم بتعيين الواجهة 1 و 2 من FEX 101 على سرعة 1 جيجابت إيثرنت.

1. حدد البنية > سياسة الوصول. في لوحة التصفح، انتقل إلى سياسات الواجهة > ملفات التعريف وحدد FEX101_FEXp101. (تم إنشاء هذا تلقائيا عندما تم إرفاق FEX بالصفحة كما هو موضح مسبقا في هذا المستند. يسمى هذا الكائن باسم FEX الملاحق ب FexP<fexId>).
في جزء العمل، انقر فوق الزر + الموجود أمام محدد الواجهة ل FEX:

2. في نافذة إنشاء محدد منفذ الوصول:
ملاحظة: في هذه الخطوة، حدد منفذ المضيف وتكوينه. لذلك، يكون معرف الواجهة المختار هنا HIF على FEX 101 وليس أي منافذ طرفية فعلية.
أ. دخلت في الإسم مجال، إسم لمجموعة الميناء أن يشكل، هنا Fex101_access_port_select.

ب. في حقل معرفات الواجهة، أدخل معرفات الواجهة التي تريد تكوينها، هنا: 1/1-2.

c. من القائمة المنسدلة "مجموعة سياسات الواجهة"، حدد السياسة الخاصة بسرعة واجهة إيثرنت جيجابت 1 (المسماة 1Gig) التي تم تكوينها مسبقا. قد ترغب في إنشاء نهج جديد لمجموعة المنافذ هذه.

د. انقر على إرسال.

التحقق من خلال واجهة المستخدم الرسومية

في جرد البنية، انتقل إلى Pod 1 > LeafX (صفحة حيث يتم توصيل FEX) > الواجهات. أختر FEX HIF كما هو موضح في هذه الصورة.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.