المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

الإعداد الأولي

خطوات التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل سريع خطوة تراكم تحكم بروتوكول (LACP) مؤقت لقناة الميناء في cisco تطبيق مرتكز بنية أساسية (ACI).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة. ومع ذلك، تم تنفيذ جميع اللقطات والأوامر التي تم عرضها هنا على بنية قائمة التحكم في الوصول (ACI) التي تشغل البرنامج 1.1(4e).

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

في بداية دليل التكوين هذا، تم تكوين بنية قائمة التحكم في الوصول (ACI) بالفعل باستخدام قناة اتصال على المنفذ 1/37-38 على الجهاز Nexus6000.

التكوين

الإعداد الأولي

تم تكوين بنية قائمة التحكم في الوصول (ACI) بالفعل باستخدام بروتوكول LACP الخاص بقنوات المنافذ على المنفذ 1/37-38 الخاص بواجهة مستخدم اسم بروتوكول التحكم في الوصول (ACI). ومع ذلك، تقوم هذه قناة المنفذ بتشغيل وحدات توقيت LACP الافتراضية كما هو موضح بإصدار الأمر على جلسة SSH على صفحة قائمة التحكم في الوصول (ACI).

pod2-leaf2# show port-channel summary interface

port-channel  Port Channel interface

pod2-leaf2# show port-channel summary interface port-channel 3

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SU)     Eth      LACP      Eth1/37(P)   Eth1/38(P)

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/37 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/37   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/38 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/38   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

من وجهة نظر واجهة المستخدم الرسومية، تظهر قناة الميناء في سياسات الوصول/البنية:

انتقل إلى سياسات الواجهة > ملفات التعريف وتسمية المنفذ-channel n6k2-pc، الذي يحتوي على المنفذ 37 و 38

واستخدام سياسات الواجهة > اسم مجموعات السياسات: n6k2-pc.

كما هو موضح في هذه الصورة، موقع التكوين.

خطوات التكوين

الخطوة 1. قم بإنشاء سياسة لمؤقت LACP السريع.

1. انتقل إلى سياسات البنية/الوصول وسياسات الواجهة > السياسات > سياسات أعضاء قناة المنفذ وانقر بزر الماوس الأيمن هناك.

2. قم بتعبئة الإطارات المنبثقة (Create Port Member Policy) باسم (هنا FastLACP).

3. حدد معدل الإرسال: سريع.

4. انقر فوق "إرسال".

الخطوة 2. إضافة نهج التجاوز إلى مجموعة نهج قناة المنفذ

1. انتقل إلى سياسات البنية/الوصول > سياسات الواجهة > مجموعات السياسات.

2. أختر اسم السياسة n6k2-pc (الاسم الذي تريد تطبيق مؤقت LACP السريع عليه).

3. في جزء العمل، انتقل إلى أسفل الخيار وانقر فوق أيقونة +(زائد) المجاورة لتخطي مجموعات النهج.

في النافذة المنبثقة (إنشاء مجموعة نهج التجاوز)، قم بإصدار اسم (FAST) وأضف في سياسة عضو القناة المنفذ، النهج الذي أنشأته في الخطوة 1. (FastLACP)

الخطوة 3. إضافة سياسة التجاوز هذه إلى مجموعة المنافذ التي تشكل قناة المنفذ

1. انتقل إلى سياسات البنية/الوصول > سياسات الواجهة > ملفات التعريف وحدد كتلة المنفذ 37-38 ضمن

n6k-2-pc.

2. في جزء العمل، انقر فوق السطر مع مجموعة المنافذ وأضف سياسة التجاوز التي تم إنشاؤها في المنفذ 2 (الاسم السريع) في قسم "تجاوز مجموعة النهج".

3. انقر فوق تحديث

4. انقر فوق إرسال

اكتمل التكوين الآن.

التحقق من الصحة

دققت أن شكلت الميناء-channel حقا أن يرسل سريع LACP ربط ب يفحص في جلسة SSH من الورقة أمر التالي:

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/37 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/37   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Short Timeout (1s)

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/38 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/38   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Short Timeout (1s)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.