المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند العملية التي يتم إستخدامها لاستبدال وحدة تحكم واحدة خاصة بتطبيق سياسة البنية الأساسية (APIC) في مجموعة قنوات ليفية تفشل بسبب مشكلة في الأجهزة.

المشكلة

هناك بنية Application Centric Infrastructure (ACI) قابلة للتشغيل موجودة وفشل APIC. يتم تحديد الفشل على أنه متعلق بمشكلة في الأجهزة ويجب إستبدال الوحدة بأكملها.

الحل

أتمت هذا steps in order to حللت هذا إصدار:

1. التعرف على APIC الذي فشل وإعدادات البنية الحالية:

1. من واجهة ويب الخاصة ب APIC التشغيلي، أختر نظام > وحدات التحكم.

2. على الجانب الأيسر من الشاشة، أختر وحدات التحكم > (أي APIC) > التجميع.

3. يظهر APIC الفاشل غير متاح في عمود حالة التشغيل. لاحظ اسم البنية، الحجم الهدف، ومعرف العقدة ل APIC الذي فشل، بالإضافة إلى مساحة عنوان نقطة نهاية النفق (TEP):

تلميح: يمكنك أيضا إدخال الأمر acidag avread في CLI الخاص ب APIC للحصول على هذه المعلومات.

2. إلغاء تحميل ملف APIC الفاشل:

1. قم بتمييز APIC الذي فشل.

2. من القائمة المنسدلة "إجراءات"، أختر إلغاء التشغيل. يجب تغيير APIC الآن إلى حالة مسؤول خارج الخدمة.

3. قم بإزالة APIC المعطل من الحامل وتثبيت البديل. يجب أن يتم تمهيد APIC الجديد إلى البرنامج النصي للإعداد الأولي.

4. أستخدم المعلومات التي قمت بجمعها في الخطوة 1 لمطابقة قيم APIC الذي فشل ومباشرة من خلال برنامج الإعداد النصي.

ملاحظة: تأكد من إستخدام نفس إعدادات التكوين التي لاحظتها من APIC القديم (مثل اسم البنية ومعرف وحدة التحكم وتجمع عناوين TEP). قد يؤدي الفشل في تكوين APIC بنفس الإعدادات إلى أستفزاز البنية لإدخال حالة متباعدة جزئيا. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تقوم واجهة برمجة التطبيقات (APIC) البديلة بتشغيل نفس إصدار برنامج واجهة برمجة التطبيقات (ACI) الخاص بفتحتي APIC المتبقيتين للانضمام إلى نظام المجموعة.

5. تفويض APIC الجديد:

1. بمجرد تمهيد APIC، قم بتمييز APIC التي انتهت الخدمة حاليا على صفحة نظام المجموعة.

2. من القائمة المنسدلة إجراءات، أختر العمولة:

يتلقى APIC عنوان IP، وينعكس في واجهة الويب الخاصة ب APIC.

ملاحظة: قد يستغرق ذلك ما يصل إلى عشر دقائق قبل حدوث ذلك. كما يمكن أن تدور دورة APIC الجديدة بين الدول التشغيلية المتاحة وغير المتاحة قبل أن تظهر حالته الصحية على أنها ملائمة تماما.

3. in order to دققت أن ال APIC جديد يتلقى يتلاقى النسيج، استعملت ال CLI من ال APIC جديد in order to login النسيج. أستخدم بيانات الاعتماد التي تم تكوينها لباقي البنية عند تسجيل الدخول.