المحتويات

المقدمة

إصدارات الأجهزة والبرامج

وظائف جديدة مقدمة من DOCSIS 1.1

تدفقات الخدمة

إنشاء الخدمة الديناميكية وخدمات الجدولة المتقدمة للتحميل

مصنفون

تشظية

قمع رأس الحمولة

الخصوصية الأساسية الإضافية

ترحيل uBR CMTS إلى برنامج DOCSIS 1.1

قطارات الإصدار DOCSIS 1.1-CISCO IOS

أجهزة CMTS التي تدعم DOCSIS 1.1

المعلمة DOCSIS 1.0 Maximum Upstream Transmit Burst Size

الترقية إلى برنامج Cisco IOS قادر على DOCSIS 1.1

تحضير CMTS لتشغيل BPI+

مراقبة CMTS بعد الترقية

أجهزة مودم كبل DOCSIS 1.0 التي تعمل باستخدام DOCSIS 1.1 CMTS

كيف يتم تحويل فئة DOCSIS 1.0 من الخدمة إلى معلمات جودة خدمة DOCSIS 1.1 المكافئة

عرض ملف تعريف DOCSIS 1.0 QoS المعين لمودم كبل DOCSIS 1.0

عرض مجموعات معلمات DOCSIS 1.1 QoS المعينة لمودم كبل DOCSIS 1.0

ترحيل أجهزة مودم كبل DOCSIS 1.0 إلى DOCSIS 1.1

طرق إجراء ترقية البرنامج الثابت لمودم الكبل إلى DOCSIS 1.1

تحديد إمكانات مودم الكبل المتصل

إنشاء ملف تكوين DOCSIS 1.1 بسيط للحصول على خدمة أفضل الجهود

تدفق خدمة تدفق البيانات

تدفق خدمة الخادم

معدات موقع العميل

الخصوصية الإضافية للأساس (BPI+)

تغييرات واجهة سطر الأوامر بين DOCSIS 1.0 و DOCSIS 1.1

show cable modem

show interface cable <slot>/<port>

القرار

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتيح مواصفات واجهة خدمة البيانات المنقولة عبر الكبلات (DOCSIS) 1.1 لمزودي خدمة الكبلات الفرصة لنشر مجموعة جديدة كاملة من خدمات الوسائط المتعددة المتطورة وفي الوقت الفعلي. قبل نشر هذه الخدمات، من المهم أن يمكن ترحيل خدمات البيانات الحالية من بيئة تشغيل DOCSIS 1.0 إلى بيئة تشغيل DOCSIS 1.1.

يوضح هذا المستند كيفية تحويل نظام DOCSIS 1.0 وظيفيا إلى النظام المختلط DOCSIS 1.1 و DOCSIS 1.0، وأخيرا، إلى نظام مستند إلى DOCSIS 1.1 بالكامل. يناقش هذا المستند أيضا أوامر برنامج Cisco IOS® المستخدمة بشكل شائع والتي تم تعديلها أو تعزيزها أو إستبدالها في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكينه من DOCSIS 1.1.

يركز هذا المستند في المقام الأول على ترحيل خدمات بيانات أفضل الجهود الحالية من بيئة DOCSIS 1.0 إلى بيئة DOCSIS 1.1.

إصدارات الأجهزة والبرامج

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.0 المستخدم لإعداد هذا المستند هو 12.1(10)EC1. في هذا المستند، تحتوي أي جلسة عمل لواجهة سطر الأوامر (CLI) التي يتم تشغيلها على نظام توصيل مودم الكبل (CMTS) الذي يشغل الإصدار 12.1(10)EC1 على موجه الأمر uBR7246VXR_1.0.

- برنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.1 المستخدم لإعداد هذا المستند هو 12.2(4)BC1a. في هذا المستند، تحتوي أي جلسة CLI ملتقطة يتم تشغيلها على CMTS الذي يشغل 12.2(4)BC1a على موجه الأمر uBR7246VXR_1.1.

- الأجهزة المستخدمة لإعداد هذا المستند هي uBR7246VXR، ومع ذلك، يمكن لجميع منصات CMTS من Cisco تشغيل برنامج DOCSIS 1.1 Cisco IOS Software - مع مراعاة متطلبات الذاكرة ومراجعات أجهزة بطاقة خط الكبلات - كما هو محدد في ملاحظات إصدار النظام الأساسي ذات الصلة.

وظائف جديدة مقدمة من DOCSIS 1.1

على الرغم من أن هذا المستند لا يتناول تفاصيل حول نشر الوظائف الجديدة المتوفرة في DOCSIS 1.1، فإنه يناقش بإيجاز بعض المفاهيم والإمكانات الجديدة التي يقدمها DOCSIS 1.1 إلى بيئة البيانات المنقولة عبر الكبلات.

تدفقات الخدمة

في بيئة DOCSIS 1.0، يتم ربط مودم الكبل بمعرف الخدمة (SID). إذا قمت بتكوين المعلمات المناسبة في ملف تكوين DOCSIS، فيمكن حينئذ اقتران SID بملف تعريف جودة الخدمة (QoS) الذي يتم تطبيقه على كل من حركة مرور البيانات من الخادم الخادم الخادم الخادم بين مودم الكبل و CMTS.

يقدم DOCSIS 1.1 مفهوم تدفق الخدمة ومعرف تدفق الخدمة (SFID). يمثل تدفق الخدمة إما تدفق بيانات من الخادم أو من الخادم يمكن تعريفه بشكل فريد بواسطة SFID. يمكن تعيين معلمات جودة الخدمة لكل تدفق خدمة، المعروفة باسم مجموعة معلمات جودة الخدمة. يكمن التأثير الرئيسي لهذا في أن معلمات فئة الخدمة (CoS) من الخادم والتدفق تم فصلها، أو أنها مستقلة عن بعضها البعض، في DOCSIS 1.1. لا يزال مصطلح SID مستخدما في DOCSIS 1.1 ويتوافق مع تدفق خدمة الخادم في بيئة DOCSIS 1.1.

في التكوين الأكثر أساسية، يتم تعيين SFID أساسي لتدفق البيانات في الخادم و SFID أساسي للتدفق، لكل منها مجموعة معلمات جودة الخدمة الفريدة الخاصة بها. تحدد مجموعة معلمات جودة الخدمة سمات CoS الخاصة ب SFID. يحتوي SFID الأساسي أيضا على SID أساسي متوافق. تكون تدفقات الخدمة هذه مسؤولة بشكل أساسي عن تمرير إدارة MAC وحركة مرور keepalive بين مودم الكبل و CMTS.

يمكن تعيين تدفقات خدمة متعددة لكل مودم كبل في إتجاه إما الخادم أو الإتجاه الهابط، ويمكن أن تتوافق كل تدفقات الخدمة هذه مع مجموعة معلمات جودة الخدمة المختلفة ذات الخصائص المختلفة. وهذا يساعد على السماح لمودم الكبل بتضمين أنواع متعددة من حركة مرور البيانات في نفس الوقت، مثل حركة مرور الإنترنت القياسية وحركة مرور الصوت عبر IP (VoIP).

إنشاء الخدمة الديناميكية وخدمات الجدولة المتقدمة للتحميل

في أنظمة DOCSIS 1.0، كانت أجهزة مودم الكبلات بحاجة إلى البحث عن إذن لإجراء عمليات الإرسال والمنافسة مع أجهزة مودم الكبلات الأخرى للنطاق الترددي. يعرف وضع التشغيل هذا باسم خدمة أفضل الجهود. وهذا مناسب لتطبيقات الإنترنت الكلاسيكية مثل البريد الإلكتروني وتصفح الويب، وهي تطبيقات لا تتطلب زمن وصول معين أو تشويش أو سعة معالجة (في كثير من الحالات).

تتطلب الخدمات الحديثة التي تدعم بروتوكول IP، مثل VoIP و MPEG VoIP، معدل إنتاجية مضمونا. كما أن لها متطلبات صارمة فيما يتعلق بزمن الوصول والترنح، وهو ما لا يمكن توفيره في بيئة تبذل فيها أفضل الجهود. وبالإضافة إلى ذلك، لا تكون هذه الأنواع من الخدمات نشطة دائما، ولذلك لا يلزم تخصيص الموارد اللازمة لإيوائها إلا عندما تكون هذه الخدمات مطلوبة. ولهذا السبب، يوفر DOCSIS 1.1 مجموعة من الأوضاع لإرسال بيانات مودم الكبل التي يمكن بدؤها وإنهاؤها بشكل ديناميكي، لاستيعاب خدمات IP المتقدمة هذه. يمكن تطبيق كل من هذه الأوضاع على مجموعة معلمات DOCSIS 1.1 QoS، والتي تحدد خصائص تدفق الخدمة. يتم وصف الأوضاع كما يلي:

- خدمة المنح غير المرغوب فيها (UGS) — يتم إنشاء تدفق خدمة يسمح لمودم الكبل بإرسال دفعات ثابتة الحجم من البيانات بمعدل مضمون. يوفر تدفق الخدمة هذا مستوى مضمونا من الرجفان لأنه يوفر فرص إرسال دورية إلى مودم الكبل، للإطارات ذات الحجم الثابت. هذا النوع من تدفق الخدمة مناسب بشكل خاص لتطبيقات VoIP.

- خدمة البحث في الوقت الفعلي (RTPS)—يتم إنشاء تدفق خدمة يوفر فرصة دورية لمودم الكبل لطلب إذن لنقل البيانات عن طريق فحص مودم كبل واحد لطلب النطاق الترددي، بدلا من جميع أجهزة المودم. وهذا يفي بالتطبيقات التي تتطلب إرسال البيانات في الوقت الفعلي ويسمح لمودم الكبل بإرسال دفعات بيانات ذات طول مختلف. هذا النوع من تدفق الخدمة مناسب بشكل خاص ل MPEG VoIP.

- خدمة المنح غير المرغوب فيها مع اكتشاف النشاط (UGS-AD) - هذا النوع من تدفق الخدمة هو مزيج من UGS و RTPS. وهو مفيد للخدمات التي تتطلب نمط UGS لفرص الإرسال ذات الحجم الثابت والسعر الثابت، ولكن هناك فترات طويلة لا يتم فيها إرسال أية بيانات. أحد الأمثلة على ذلك هو مكالمة هاتفية عبر بروتوكول VoIP، حيث قد تكون نسبة تصل إلى 50 بالمائة أو أكثر من المكالمة عبارة عن صمت ولا تتطلب إرسال بيانات. وبينما يتم إنطق الكلمات ويلزم نقل الصوت المزود بحزم، يستقبل مودم الكبل منح على غرار UGS من CMTS. عندما يكون هناك صمت، يكتشف CMTS غياب البيانات والمحولات إلى وضع على نمط RTPS، والذي يعمل على تحرير عرض النطاق الترددي للتدفق مؤقتا. عند إعادة تشغيل المحادثة ويحتاج مودم الكبل إلى إرسال صوت أكثر حزمة، يرسل مودم الكبل طلبا آخر إلى CMTS عبر فرصة تم منحها من قبل RTPS، ثم يمنح نمط UGS البدء.

- خدمة الاقتراع في غير الوقت الحقيقي - يشبه هذا النوع من تدفق الخدمات RTPS، ومع ذلك، يحدث الاقتراع عادة بمعدل أقل بكثير وقد لا يكون بالضرورة دوريا. وينطبق هذا على التطبيقات التي لا تتطلب خدمة في الوقت الفعلي ولكنها قد تحتاج إلى مستوى عال من النطاق الترددي المضمون. وقد يكون أحد الأمثلة على ذلك نقل البيانات بكميات كبيرة أو تطبيق ألعاب إنترنت.

قد يكون كل نوع من أنواع تدفقات الخدمة هذه نشطا لمودم الكبل، وذلك لضمان إمكانية التعايش بسلاسة بين التطبيقات في الوقت الفعلي والتطبيقات غير الوقت الفعلي في نفس الوقت.

مصنفون

يوفر DOCSIS 1.1 آلية لأجهزة مودم الكبلات و CMTS لتوجيه أنواع مختلفة من حركة مرور IP إلى تدفقات خدمة مختلفة، وبالتالي، يوفر مستويات مختلفة من الخدمة لأنواع مختلفة من حركة المرور. يمكن تحديد التصنيفات استنادا إلى هذه القيم:

- عنوان MAC للمصدر أو الوجهة

- معرف الشبكة المحلية الظاهرية 802.1Q

- أولوية الطراز 802.1p

- EtherType

- عنوان IP المصدر والوجهة أو الشبكة

- نوع بروتوكول IP

- رقم منفذ المصدر أو الوجهة

- وحدات بت نوع خدمة IP (ToS)

- أي مزيج من هذه القيم

على سبيل المثال، يمكن إستخدام المصنف لمطابقة حركة مرور VoIP من عنوان IP مصدر معين ومنفذ UDP، ومن ثم توجيه حركة المرور هذه إلى تدفق خدمة تم إنشاؤه بشكل ديناميكي يحتوي على مجموعة معلمات QoS التي توفر وضع UGS لإرسال البيانات.

تشظية

في بيئات DOCSIS 1.0، لم تتمكن أجهزة مودم الكبلات من تقسيم إطارات إيثرنت الكبيرة إلى أجزاء متعددة للإرسال في أوقات مختلفة. وهذا يعني أنه، عند عرض قناة المنبع المنخفض ومعدلات الرمز، فإن أجهزة مودم الكبلات الأخرى من المحتمل أن تنتظر لفترة طويلة حتى يتم إرسال الإطارات الكبيرة قبل أن تتمكن من إجراء عمليات الإرسال الخاصة بها. هذا النوع من التأخير بسبب تسلسل الإطارات الكبيرة غير مقبول للتطبيقات في الوقت الفعلي، حيث أنه يزيد من التردد وزمن الوصول.

يوفر DOCSIS 1.1 إمكانية أجهزة مودم الكبلات لتقسيم الإطارات الكبيرة من البيانات إلى أجزاء أصغر، حتى يمكن تلوين البيانات من الخدمات في الوقت الفعلي بأجزاء أكبر من البيانات من الخدمات غير الوقت الفعلي. وهذا يضمن إمكانية ضمان متطلبات التردد وزمن الوصول للخدمات في الوقت الفعلي حتى على القنوات التي تحتوي على معدل رمز منخفض أو إزدحام كبير.

قمع رأس الحمولة

قد تستخدم أنواع عديدة من تطبيقات الوقت الفعلي، مثل VoIP، قيما ثابتة في حقول رؤوس الحزم عبر دورة عمل أو معاملة. يقدم DOCSIS 1.1 منع رأس الحمولة (PHS)، والذي يمكن أن يستخدمه كيان الإرسال لمنع حقول رأس الحزمة ذات القيم الثابتة. ويتم بعد ذلك إستعادة هذه الحقول بواسطة الكيان المتلقي، الذي يعمل على حفظ النطاق الترددي أثناء الإرسال.

يتم إستخدام هذه الميزة بشكل نموذجي بالاقتران مع إحدى خدمات نمط UGS التي تم وصفها سابقا، لتقليل التكاليف الإضافية المرتبطة بتضمين إيثرنت أو IP أو UDP للبيانات المحددة في الوقت الفعلي.

الخصوصية الأساسية الإضافية

يتوفر مخطط تشفير حركة مرور بسيط يسمى واجهة خصوصية الخط الأساسي (BPI) في DOCSIS 1.0، لتوفير خدمات فحص أمان البيانات وسلامتها بشكل أولي.

وقد تم تعزيز هذا النظام بدرجة كبيرة في DOCSIS 1.1 لإنتاج BPI+. ويتمثل التحسن المعماري الرئيسي في مؤشر الأداء الأساسي + في إستخدام الشهادات الرقمية للمفتاح X.509 والهياكل الأساسية للمفتاح العام. يضمن إستخدام تراخيص رقمية فريدة - والتي يتم تخزينها بشكل دائم في كل مودم كبل من قبل مصنع المودم - عدم قيام المستخدمين النهائيين بتزوير هوية مودم الكبل الخاص بهم، أو سرقة الخدمة أو مقاطعتها.

والميزة الرئيسية الأخرى ل BPI+ هي دعم جلسات البث المتعدد المشفرة. وبدلا من السماح باستقبال حركة مرور البث المتعدد بواسطة جميع المستخدمين على مقطع كبل، تسمح خدمة BPI+ لمزودي خدمة الكبلات بالمشاركة، باستخدام أجهزة المودم المعتمدة، بتفاصيل حول كيفية فك تشفير تدفقات البث المتعدد. وهذا يسمح للمزود بالتحكم في الوصول إلى تدفقات البث المتعدد لكل كبل-مودم.

ترحيل uBR CMTS إلى برنامج DOCSIS 1.1

يناقش هذا القسم من هذا المستند الخطوات التي يلزم إتخاذها والاحتياطات التي يلزم مراعاتها لترحيل نظام CMTS القائم على DOCSIS 1.0 الوظيفي إلى برنامج DOCSIS 1.1. في هذه المرحلة، يفترض أنه، قبل ترقية CMTS وبعدها، لا تزال جميع أجهزة مودم الكبلات تعمل في وضع DOCSIS 1.0. لا يعني هذا بالضرورة أن أجهزة مودم الكبلات يجب ألا تقوم بتشغيل البرامج الثابتة التي تدعم DOCSIS 1.1 في هذه المرحلة. وهو يعني أنه يفترض أنه، قبل الترقية وبعدها، يتم توجيه أجهزة مودم الكبلات لتنزيل ملفات تكوين DOCSIS من النوع 1.0 وأنها تعمل كأجهزة مودم DOCSIS 1.0.

لا يعد الترحيل إلى برنامج DOCSIS 1.1 تغييرا بسيطا. توصي Cisco بأن يتصرف موفرو خدمة الكبلات بحذر ويختبر إصدار برنامج DOCSIS 1.1 Cisco IOS software الذي يرغبون في الترحيل إليه في بيئة معملية أو على جزء آمن من شبكة الإنتاج قبل نشره. وهذا يضمن أن موظفي مزود خدمة الكبلات يمكن أن يصبحوا أكثر كفاءة على دراية بالمظهر والإحساس المختلفين قليلا ببرنامج DOCSIS 1.1 Cisco IOS Software. وبالإضافة إلى ذلك، يقلل هذا الإجراء من احتمال ظهور مشاكل أو مشاكل غير متوقعة عند المضي قدما في تحسين شبكة الإنتاج.

يجب أن يكون موفرو خدمة الكبلات على دراية أيضا بأن جميع إصدارات برنامج Cisco IOS المتوفرة للسلسلة uBR 10000 ممكنة DOCSIS 1.1؛ وبالتالي، لا تكون جميع هذه الأقسام ذات صلة بسلسلة uBR 10000.

قطارات الإصدار DOCSIS 1.1-CISCO IOS

هناك عدد من قطارات Cisco IOS القادرة على DOCSIS 1.1 لسلسلة uBR من CMTS. في الوقت الذي يتم فيه نشر هذا المستند، يكون قطار الإصدار الأكثر حداثة وثباتا الذي يدعم DOCSIS 1.1 هو برنامج Cisco IOS Software الإصدار 12.2BC.

تكون الأقطار السابقة لبرنامج Cisco IOS التي تدعم DOCSIS 1.1 على 12.1CX و 12.2XF. ومع ذلك، نظرا لأن برنامج Cisco IOS Software Training 12.2BC يعتمد على هذه الإصدارات ويحتوي على عدد كبير من الميزات الإضافية وتحسينات الاستقرار، توصي Cisco بأن يقوم العملاء الذين يرغبون في الترحيل إلى DOCSIS 1.1 بنشر برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2BC على وحدات التحكم في الوصول للوسائط (CMTS) الخاصة بوحدة التخزين (uBR) الخاصة بهم.

كما توصي Cisco بشدة بأن يقوم العملاء بقراءة ملاحظات إصدار البرنامج من السلسلة Cisco uBR7200 Series Software أو ملاحظات إصدار البرنامج من السلسلة Cisco uBR7100 Series Software أو ملاحظات إصدار البرنامج من السلسلة Cisco uBR1000 Series Software قبل ترقية برنامج Cisco IOS software، لتأكيد دعم جميع وظائف البرنامج المطلوبة في إصدار برنامج Cisco IOS الذي يتم الترحيل إليه.

أجهزة CMTS التي تدعم DOCSIS 1.1

يمكن أن تقوم المجموعة الكاملة من منتجات Cisco CMTS بتشغيل برنامج Cisco IOS الذي تم تمكين DOCSIS 1.1، مع القيود المدرجة في قسم الأجهزة المدعومة من ملاحظات الإصدار ذات الصلة. هذه هي أهم المعلومات، فيما يتعلق بدعم الأجهزة:

- بطاقة خط مودم MC11-FPGA لسلسلة uBR7200 غير مدعومة من إصدارات برنامج Cisco IOS الذي يدعم DOCSIS 1.1.

- بطاقة خط مودم MC16B لسلسلة uBR7200 غير مدعومة من إصدارات برنامج Cisco IOS بإمكانية DOCSIS 1.1.

يعمل برنامج Cisco IOS الذي يدعم DOCSIS 1.1 على الأنظمة الأساسية ل uBR7246 و uBR7223 CMTS. ومع ذلك، توصي Cisco بأن يراعي موفرو خدمة الكبلات الذين يخططون لنشر DOCSIS 1.1 أحد منتجات CMTS، أو السلسلة uBR7200VXR، أو السلسلة uBR7100، أو السلسلة uBR10000.

تقدم Cisco هذه التوصية لأن DOCSIS 1.1 يوفر مستوى جديدا من التطور والوظائف في شبكة البيانات المنقولة عبر الكبلات، من خلال ميزات مثل تدفقات الخدمة الديناميكية والجدولة المتقدمة للتحميل و BPI+. ونظرا لهذه الدرجة الإضافية من التعقيد، من المفيد أن تتوفر قوة معالجة إضافية في نظام CMTS الخاص بك للاستفادة الكاملة من الخدمات التي يمكن أن يقدمها DOCSIS 1.1.

للتأكيد مجددا، تأكد من التحقق من ملاحظات الإصدار التي تتوافق مع إصدار برنامج Cisco IOS الذي تقوم بالترقية إليه، للتأكد من دعم جميع أجهزة مودم الكبل وبطاقات الواجهة الحالية.

المعلمة DOCSIS 1.0 Maximum Upstream Transmit Burst Size

تنص مواصفات DOCSIS 1.1 على أنه يجب أن تكون أجهزة مودم الكبلات التي تعمل في وضع DOCSIS 1.0 قادرة على التشغيل بشكل صحيح باستخدام DOCSIS 1.1 CMTS. يتوافق تنفيذ Cisco ل DOCSIS 1.1 مع هذا المتطلب.

هناك حالة واحدة، ومع ذلك، حيث لا يسمح CMTS من Cisco الذي يشغل برنامج DOCSIS 1.1 Cisco IOS software بمودم كبل DOCSIS 1.0 بالاتصال، حيث كان يمكن لمودم الكبل في السابق الوصول إلى الإنترنت، إذا كان CMTS يشغل برنامج DOCSIS 1.0 Cisco IOS Software. تنشأ هذه المشكلة من قدرة مودم DOCSIS 1.0 على تجميع عدة إطارات إيثرنت كبيرة معا وإرسالها كدفعة كبيرة من البيانات غير المتقطعة.

إذا قام مودم كبل DOCSIS 1.0 بربط العديد من إطارات الإيثرنت الكبيرة وأرسل مجموعة من حركة مرور البيانات ذات الحجم الأقصى (والذي يمكن أن يكون بالترتيب من 4000 بايت)، فقد يكون لهذا تأثير سلبي على زمن وصول حركة المرور في الوقت الفعلي التي تم إنشاؤها بواسطة أجهزة مودم الكبلات الأخرى التي تعمل في وضع DOCSIS 1.1.

لهذا السبب، لا يسمح برنامج Cisco CMTS الذي يشغل برنامج DOCSIS 1.1 لمودم DOCSIS 1.0 بالاتصال، إذا كان قد تمت برمجته لاستخدام الحد الأقصى غير المحدود لحجم تدفق البيانات من الخادم (أو حجم تدفق أقصى من الخادم أكبر من 2000 بايت) أثناء تمكين التكوين على منفذ البث المناسب.

يتم تسجيل رسالة مماثلة لمخرج المثال هذا لأي أجهزة مودم كبلات تعمل في وضع DOCSIS 1.0 وتحاول انتهاك هذه القاعدة:

%UBR7200-4-OUT_OF_RANGE_MAX_UPSTREAM_BURST: <133>CMTS[DOCSIS]:<73011601>

Bad Max US CH Transmit Burst Configuration setting - Out of Range.

CM Mac Addr <0005.43a6.381f>

%UBR7200-4-SERVICE_PERMANENTLY_UNAVAILABLE: <133>CMTS[DOCSIS]:<73000403>

Failed, Service unavailable - Permanent.

CM Mac Addr <0005.43a6.381f>

للتأكد من أن جميع أجهزة مودم الكبلات التي تعمل في وضع DOCSIS 1.0 قادرة على الاتصال بالإنترنت، يجب التأكد من أنه - في ملف تكوين DOCSIS ذي الصلة - لم يتم توجيه أجهزة مودم الكبلات لاستخدام الحد الأقصى لحجم تدفق إرسال الخادم أكبر من 2000 بايت أو يساوي صفر (والذي يمثل حجم اندفاع غير محدود). توصي Cisco بشكل خاص بأن يقوم موفرو خدمة الكبلات بتعيين الحد الأقصى لحجم دفعة بث الخادم لفئات DOCSIS 1.0 من الخدمة إلى 1600، لاستيعاب حد أقصى لإطار إيثرنت واحد بالحجم الكامل وأي مصروفات عامة للإطارات المقترنة.

إذا كانت لديك حاليا أجهزة مودم كبلات على الإنترنت على CMTS التي تعمل ببرنامج DOCSIS 1.0 Cisco IOS Software، فيمكنك التحقق مما إذا كانت أي أجهزة مودم كبلات تعمل باستخدام الحد الأقصى لأحجام تدفق إرسال البث المتعارض. قم بإصدار الأمر show cable qoS profile وتحقق من عمود Max tx burst لكل صف حيث يتم تعيين العمود Create by على cm أو mgmt.

uBR7246VXR# show cable qos profile

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

1   0    0         0         0          0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

2   0    64000     0         1000000    0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

3   7    31200     31200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

4   7    87200     87200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

6   0    200000    40000     1500000    0     0x0  0x0   cm      no    no

7   0    400000    0         3000000    2500  0x0  0x0   cm      no    no

في هذا المثال، يمكنك أن ترى عدد من الصفوف التي تحتوي على اندفاع Max TX يساوي صفر أو أكبر من 2000. يمكن تجاهل الصفوف التي ليس لها cm أو mgmt المسرودة في العمود Create by.

الصف 5 مقبول، لأن عمود اندفاع Max TX تم تعيينه على 1600، وهو أقل من 2000.

الصف 6 غير مقبول، لأن عمود تدفق Max TX تم تعيينه على 0، مما يعني حجم اندفاع إرسال غير محدود إلى الخادم.

الصف 7 غير مقبول، لأن عمود تدفق Max TX تم تعيينه على 2500، وهو أكبر من 2000.

في هذا المثال، يجب أن تتغير ملفات تكوين DOCSIS التي تطابق هذه السطور في الأمر show cable qos profile، حقول الحد الأقصى لحجم انفجار إرسال الإرسال من الخادم، لتتلاءم مع المعلمات المقبولة لبرنامج DOCSIS 1.1 Cisco IOS.

إذا لم يكن من المقبول تغيير الحد الأقصى لحجم تدفق إرسال البث من الخادم، فالبديل هو إيقاف تشغيل تكوين البث على منافذ البث التي تحتوي على أجهزة مودم كبل DOCSIS 1.0-mode متصلة بها. قم بإصدار أمر واجهة كبل no cable upstream upstream-port-number لكل منفذ تدفق يتأثر.

توصيك Cisco بتعديل الحد الأقصى لحجم تدفق بث البث من الخادم في ملفات تكوين DOCSIS 1.0، بدلا من تعطيل التكوين، لأن القيام بذلك لا يؤثر بأي تأثير ضار على أجهزة مودم كبل DOCSIS 1.0. بالإضافة إلى ذلك، عند تعطيل التكوين، لا تتمكن أجهزة مودم كبل DOCSIS 1.0 و DOCSIS 1.1 من تجميع إطارات الإيثرنت الصغيرة معا. يعد تجميع إطارات الإيثرنت الصغيرة مصدرا رئيسيا لتحسينات الأداء لأجهزة مودم كبلات DOCSIS.

راجع محفوظات المعلمة Maximum Upstream Burst Parameter للحصول على مزيد من المعلومات حول الحد الأقصى لحجم UpStream Transmit Burst وتفاعلها مع برنامج Cisco IOS الذي يدعم DOCSIS 1.1.

الترقية إلى برنامج Cisco IOS قادر على DOCSIS 1.1

بعد قراءة ملاحظات الإصدار ذات الصلة ويمكنك التأكد من أن جميع أجهزة CMTS الحالية مدعومة ببرنامج DOCSIS 1.1 IOS الذي ترغب في الترحيل إليه، ثم يكون إجراء ترقية CMTS الخاص بك كما هو الحال مع أي ترقية أخرى لبرنامج Cisco IOS. ارجع إلى إجراءات تثبيت البرامج وترقيتها ل ... uBR71XX و uBR72XX و uBR10000 للحصول على تعليمات حول كيفية ترقية برنامج Cisco IOS على Cisco CMTS.

إخراج النموذج التالي هو جلسة مثال تظهر كيفية نسخ صورة برنامج Cisco IOS ممكنة ل DOCSIS 1.1 من خادم TFTP إلى وسائط Flash على CMTS. كما توضح كيفية تكوين CMTS لتحميل الإصدار الجديد من برنامج Cisco IOS software. في هذا المثال، تم تنزيل صورة برنامج Cisco IOS الذي تم تمكينه ل DOCSIS 1.1 من تنزيلات Cisco.com وحفظها على خادم TFTP. لاحظ أن اسم صورة برنامج Cisco IOS وعنوان IP لخادم TFTP في حالتك مختلف على الأرجح.

!--- First, determine what kind of flash media that you have in your CMTS.

!--- If it is a PCMCIA flash disk then use the term 'disk' when you refer

!--- to the media.

!--- If it is a PCMCIA flash memory then use the term 'slot' when you refer

!--- to the media.

!--- If you use the wrong term then you may get an error message such as

!--- "Device not ready" or "No device available".

!--- Try to view the directory of files on the device, to confirm that you

!--- are using the right kind of media and that there is enough space

!--- to store your Cisco IOS software image.

uBR7246VXR_1.0# dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-     8644616   Jan 09 2002 07:55:12  ubr7200-k1p-mz.121-10.EC.bin

47890432 bytes total (39239680 bytes free)

!--- In this case, there is one Cisco IOS software image file currently on the

!--- PCMCIA flash disk, but there are over 39 MB of free disk space. This

!--- should be enough to place another Cisco IOS software image on the flash

!--- disk. If you do not have enough free space then you may have to delete

!--- files from the media with the delete disk0:

or

!--- delete slot0:

command.

!--- If you have PCMCIA flash memory, then you must execute the

!--- squeeze slot0: command after the file deletion, to reclaim

!--- any free space.

!--- At this stage, you can start to copy the new Cisco IOS software image

!--- from a TFTP server to the CMTS:

uBR7246VXR_1.0# copy tftp disk0:

Address or name of remote host []? 172.17.110.131

!--- Use your TFTP server's IP address.

Source filename []? ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1a.bin

!--- Use the name of your new Cisco IOS software image.

Destination filename [ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1a.bin]?

!--- Press Enter.

Accessing tftp://172.17.110.131/ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1a.bin...

Loading ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin from 172.17.110.131 (via FastEthernet0/0):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output suppressed.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 9422548/18844672 bytes]

9422548 bytes copied in 214.264 secs (44030 bytes/sec)

!--- Now view the directory listing of your media and confirm that the new

!--- image is present and has the same file size as the source file.

uBR7246VXR_1.0# dir disk0:

Directory of disk0:/

2  -rw-     9422548   Feb 21 2002 12:54:42  ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin

1  -rw-     9477892   Feb 13 2002 22:17:20  ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

47890432 bytes total (28983296 bytes free)

!--- Once the new image has been successfully transferred to the PCMCIA flash !--- disk or flash memory, the router needs to be configured to load this !--- image. Remove any old boot system commands from the configuration and !--- replace them with the boot system flash

!--- command. In addition, specify that, if the first image fails to load, !--- then the original Cisco IOS software image should be loaded instead.

uBR7246VXR_1.0# show run | include boot_system

boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

!--- The current Cisco IOS software image name.

uBR7246VXR_1.0# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

uBR7246VXR_1.0(config)# no boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

uBR7246VXR_1.0(config)# boot system flash disk0:ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin

uBR7246VXR_1.0(config)# boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

uBR7246VXR_1.0(config)# end

!--- Now confirm that the configuration changes took effect as desired

!--- and that the new Cisco IOS software image will be loaded first,

!--- but if it fails to load, the original Cisco IOS software image

!--- will be loaded. Finally, save the configuration so that, when the

!--- router is reloaded, the new Cisco IOS software image is loaded.

uBR7246VXR_1.0# show run | include boot_system

boot system flash disk0:ubr7200-k8p-mz.122-4.BC1.bin

boot system flash disk0:ubr7200-ik1s-mz.121-10.EC1

uBR7246VXR_1.0# write memory

Building configuration...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!![OK]

في هذه المرحلة، عندما تتم إعادة تمهيد CMTS بواسطة الأمر reload أو بواسطة دورة الطاقة، يتم تحميل وتنشيط برنامج Cisco IOS الجديد الذي تم تمكينه 1.1.

تحضير CMTS لتشغيل BPI+

يمكن توفير أجهزة مودم كبل DOCSIS 1.0 للعمل مع BPI، والتي توفر تشفير حركة مرور بسيطا بين مودم الكبل و CMTS. لا يلزم وجود تكوين خاص على CMTS لتشغيل BPI بهذه الطريقة، باستثناء أنه يجب على CMTS إستخدام مجموعة ميزات برنامج Cisco IOS باستخدام الأحرف "k1" أو "k8" في اسم صورة برنامج Cisco IOS software.

تستخدم أجهزة مودم الكبلات التي تعمل في وضع DOCSIS 1.1 نظام تشفير محسن، بين مودم الكبل و CMTS، يسمى BPI+. هذا النظام أكثر تعقيدا من DOCSIS 1.0-based BPI، لأنه يستخدم شهادات X.509. توفر هذه الوحدات طريقة لمنع أجهزة مودم الكبلات من الانتحال أو من إختطاف حركة مرور مودم كبل آخر.

ولهذا السبب، لتشغيل BPI+ مع الإصدارات الحالية من برنامج Cisco IOS الذي تم تمكين DOCSIS 1.1، من الضروري تحميل شهادة DOCSIS الجذر ل CA في ذاكرة التمهيد ل CMTS. قم بتنزيل الشهادة من صفحة ويب الإصدار. ويمكن بعد ذلك وضع هذه الشهادة على خادم TFTP ونسخها إلى وسائط CMTS bootflash. يجب نسخ الملف إلى ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) وتسميته "root-cert"، ليتم التعرف عليه بواسطة CMTS.

بعد إضافة الشهادة الجذر، يجب عليك إصدار أمر إنشاء شهادة كبل إختبار، لكي يقوم CMTS بتحميل الشهادة. كما يمكنك توصيل مودم يحاول التشغيل في وضع BPI+.

uBR7246VXR_1.1# test cable generate-certificate ?

cablemodem                Generate CM Test certificate

manufacturer              Generate Manufacturer Test certificate

root                      Generate Root Test certificate

self-signed-manufacturer  Generate Self-signed Manufacturer Test certificate

uBR7246VXR_1.1# test cable generate-certificate root

Generating DOCSIS root test certificate.

Building Root certificate.

Building Root certificate done.

Generating DOCSIS root test certificate.

Building Root certificate.

Building Root certificate done.

قد يتم تخزين ملف الشهادة الجذر على slot0: أو slot1: media، إذا كان ذلك مطلوبا. تحتاج إلى إصدار من برنامج Cisco IOS software لاحقا من الإصدار 12.2(4)BC1a للتمكن من تخزين ملف المرجع الجذري على disk0: أو disk1: media.

ملاحظة: تذكر أن أمر الاختبار السابق هو مجرد إختبار. لن يتم التحقق من شهادة المصنع الحقيقية، بل من شهادة تم إنشاؤها فقط للاختبار. سيتم إنشاء شهادة الجذر التي تم إنشاؤها بواسطة أمر الاختبار لإنشاء شهادة جذر يبلغ طولها 958 بايت بدلا من 996 بايت. عند تنفيذ بروتوكول BPI+ في بيئة حية، يجب عليك دائما إستخدام الجذر مع الطول 996 الذي يستخدم أجهزة مودم الكبلات في عملية حقيقية على المصنع الموجود لديك. ترتيب البحث ل الجذر هو bootflash، slot0، slot1، disk0، disk1، وهكذا دواليك. بمجرد العثور على شهادة جذر، لن تقوم بالبحث مطلقا مرة أخرى، حتى إذا تم رفض أجهزة مودم الكبلات عند قراءة شهادة الجذر الخطأ. لذلك، تأكد من أن الجذر بحجم ملف 996 بايت موجود فقط حيث تريده (على سبيل المثال، slot0 أو disk0) ولا في أي مكان آخر. ومع ذلك، يقترح أن تحتفظ بثقب الجذر على ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash)، لكل من الأسباب التشغيلية والأمنية.

هنا مثال جلسة أن يبدي كيف أن ال DOCSIS جذر CA شهادة يستطيع كنت حملت في cisco CMTS. يفترض أنه يمكنك تنزيل الشهادة من موقع ويب الإصدار وحفظ شهادة DOCSIS إلى خادم TFTP الخاص بك. بشكل افتراضي، يسمى ملف الشهادة هذا "CableLabs_DOCSIS.509." لاحظ أنه يمكن تنفيذ هذا الإجراء إما قبل ترقية CMTS إلى برنامج Cisco IOS الذي تم تمكين DOCSIS 1.1 أو بعد ترقيته. ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك قبل أن تحاول أجهزة مودم الكبل إستخدام BPI+، وإلا، فسيتعذر اتصال أجهزة مودم الكبل.

!--- First, make sure that the bootflash is clean and has enough space

!--- to store the DOCSIS Root CA Certificate. The bootflash only needs

!--- about 1000 bytes free to store the Certificate, but it is good to

!--- make sure that the bootflash is clean anyway.

!--- If you decide to delete any files from the bootflash then you will

!--- need to issue a squeeze bootflash: command to reclaim freed space.

uBR7246VXR_1.1# dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     3156920   Mar 06 2002 15:53:23  ubr7200-boot-mz.120-16.SC3.bin

3407872 bytes total (250824 bytes free)

!--- Next, copy the DOCSIS Root CA Certificate file from the TFTP server

!--- to the bootflash. When you copy the file, you must name it “root-cert.”

uBR7246VXR_1.1# copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 172.17.110.131

!--- Replace with your TFTP server's IP address.

Source filename []? CableLabs_DOCSIS.509

!--- The name of the Certificate file downloaded from Verisign.

Destination filename [CableLabs_DOCSIS.509]? root-cert

!--- File name must be set to “root-cert.”

Loading CableLabs_DOCSIS.509 from 172.17.110.131 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 996/1024 bytes]

996 bytes copied in 4.104 secs (249 bytes/sec)

!--- Finally, confirm that the root-cert file is present on the bootflash

!--- of the CMTS. The file size for the current DOCSIS Root CA Certificate

!--- should be 996 bytes.

uBR7246VXR_1.1# dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     3156920   Mar 06 2002 15:53:23  ubr7200-boot-mz.120-16.SC3.bin

2  -rw-         996   Mar 06 2002 16:03:46  root-cert

3407872 bytes total (249700 bytes free)

مراقبة CMTS بعد الترقية

وكما هو الحال مع أي عملية ترقية رئيسية لأي جزء من البنية الأساسية التكنولوجية، من المهم أن تكون قادرا على مراقبة النظام عن كثب خلال الفترة التي تعقب عملية الترقية مباشرة. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم أيضا أن يكون المرء في وضع يسمح له بالعودة إلى تنقيح البرامجيات الأصلي، في حالة حدوث مشاكل غير متوقعة أو إذا لم يتم الإعداد الكافي.

ولهذا السبب، توصي Cisco بأن يضمن موفرو خدمة الكبلات الحصيفة أن لديهم وصول وحدة تحكم إلى نظام CMTS تمت ترقيته، قبل أن يقوموا بإعادة تحميل النظام وتنشيط الإصدار الجديد من برنامج Cisco IOS software. وبالإضافة إلى ذلك، توصي Cisco بأنه، أثناء إعادة تحميل CMTS، يتم التقاط سجل وحدة تحكم من أي رسائل تظهر على وحدة تحكم الموجه. يساعد سجل وحدة التحكم هذا بشكل كبير في أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، في حالة وجود أي مشاكل متعلقة بالترقية.

بعد إعادة تحميل CMTS الخاص بك، قم بمراقبة هذه الأشياء عن كثب:

- تأكد من أن أجهزة مودم الكبلات قادرة على الاتصال بالإنترنت ويمكن قرعها من CMTS ومن محطات إدارة الشبكة.

- تأكد من قدرة أجهزة أماكن عمل العميل (CPE) الخاصة بالمستخدم النهائي على الحصول على عقود إيجار DHCP ومن أنه يمكن سحبها من البيئات المضيفة للإنترنت البعيدة، لضمان الاتصال بالإنترنت.

- مراقبة أي رسائل سجل غير عادية تظهر على وحدة تحكم CMTS. في جلسة عمل على برنامج Telnet، قم بإصدار الأمر terminal monitor لعرض رسائل سجل وحدة التحكم، وأصدر show log لعرض أي رسائل سجل يتم تخزينها مؤقتا. إذا ظهرت أي رسائل غير عادية أو غير متوقعة، فمن المهم للغاية أن تقوم بتسجيلها لتحليلها لاحقا.

- تأكد من أنه قد تم التعرف على جميع الواجهات والمنافذ في CMTS وتم تهيئتها بشكل صحيح. يجب أن يعرض إخراج الأمر show ip interface brief الواجهات المعروفة والمنشطة.

أجهزة مودم كبل DOCSIS 1.0 التي تعمل باستخدام DOCSIS 1.1 CMTS

يصرح DOCSIS 1.1 بأنه يجب أن يكون مودم الكبل الذي يعمل في وضع DOCSIS 1.0 قادرا على العمل بسلاسة تامة باستخدام وحدات CMTS التي تدعم DOCSIS 1.1. يمكن أن يتضمن ذلك مودم كبل قادر فقط على تشغيل DOCSIS 1.0 أو مودم كبل قادر على DOCSIS 1.1 الذي تم توفيره مع ملف تكوين من نمط DOCSIS 1.0.

بعد ترقية CMTS إلى برنامج Cisco IOS الذي يدعم DOCSIS 1.1، من المتوقع أن تظل أجهزة مودم الكبلات مزودة في البداية بحيث تظهر على الإنترنت في وضع DOCSIS 1.0. وذلك لأنه، وقبل الترقية مباشرة، يجب أن تكون أجهزة مودم الكبلات قد تم توفيرها في وضع DOCSIS 1.0؛ وإلا، فما كانت ستتمكن من الاتصال باستخدام برنامج DOCSIS 1.0 CMTS القديم. حتى إذا كانت لديك أجهزة مودم كبلات في شبكتك تقوم بالفعل بتشغيل البرنامج الثابت DOCSIS 1.1، فمن غير الممكن توفير أجهزة مودم الكبلات هذه لعملية DOCSIS 1.1 حتى بعد ترقية CMTS لتضمين إمكانية DOCSIS 1.1. وذلك نظرا لأنه لا يمكن تشغيل مودم الكبل المزود في وضع DOCSIS 1.1 باستخدام CMTS الذي يشغل DOCSIS 1.0 فقط.

كيف يتم تحويل فئة DOCSIS 1.0 من الخدمة إلى معلمات جودة خدمة DOCSIS 1.1 المكافئة

من المفاهيم المهمة التي يجب فهمها، عند تشغيل أجهزة مودم DOCSIS 1.0 باستخدام CMTS قادرة على DOCSIS 1.1، كيفية إدارة CMTS لمعلمات جودة الخدمة الخاصة بنمط DOCSIS 1.0 داخل إطار نظام جودة الخدمة DOCSIS 1.1.

تستند جودة خدمة DOCSIS 1.0 إلى ملف تعريف فئة الخدمة ثنائي الإتجاه، والذي يتم فيه تحديد خصائص إنتاجية كل من الخادم الخادم الخادم والتدفق في ملف تكوين DOCSIS وتقترن خصائص الخادم والتدفق بمعرف أمان. تستند جودة خدمة DOCSIS 1.1 إلى تدفقات خدمة أحادية الإتجاه، مما يعني أنه يجب تحديد جودة خدمة الخادم الخادم الخادم الخادم الخادم الخادم الخادم الخادم ومعالجته بشكل منفصل.

الطريقة التي يستوعب بها DOCSIS 1.1 CMTS ملف تعريف جودة الخدمة DOCSIS 1.0-style هي تحويل ملف تعريف جودة الخدمة DOCSIS 1.0 ثنائي الإتجاه إلى مجموعات معلمات DOCSIS 1.1 QoS المكافئة فئة للتدفق والنهاية. ثم يتم تطبيق ذلك لفصل تدفقات خدمة تدفق البيانات إلى الخادم أو إلى الخادم.

هذه هي الطريقة التي يتم بها تقسيم فئة خدمة DOCSIS 1.0 إلى معلمات جودة الخدمة (QoS) لتدفق DOCSIS 1.1 والتدفق:

شكل 1

عرض ملف تعريف DOCSIS 1.0 QoS المعين لمودم كبل DOCSIS 1.0

لنفترض أن لديك عدد من أجهزة مودم الكبلات متصلة ب DOCSIS 1.1-CMTS. بعض أجهزة مودم الكبلات هي أجهزة مودم كبل DOCSIS 1.0، والبعض الآخر هي أجهزة مودم كبل DOCSIS 1.1 التي يتم توفيرها في وضع DOCSIS 1.0، والباقي هي أجهزة مودم كبل DOCSIS 1.1 التي تعمل في وضع DOCSIS 1.1. تتمثل العينة التالية في عرض مودم الكبل show لأجهزة مودم الكبلات هذه. لاحظ أن تنسيق الإخراج الخاص بالأمر show cable modem مختلف عن ذلك الموجود في إصدارات DOCSIS 1.0 من برنامج Cisco IOS software. تتم مناقشة الفروق بين DOCSIS 1.0 و DOCSIS 1.1 CLI بشكل إضافي في تغييرات واجهة سطر الأوامر بين DOCSIS 1.0 وقسم DOCSIS 1.1.

uBR7246VXR_1.1# show cable modem

MAC Address    IP Address    I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0090.9607.3831 10.1.1.18     C3/0/U1   online(pt)  1     0.00   3820   0    Y

0090.9607.3830 10.1.1.16     C3/0/U1   online(pt)  2     0.25   3820   0    Y

0002.fdfa.0a35 10.1.1.26     C3/0/U1   online(pt)  3     0.25   3820   1    Y

0001.9659.4461 10.1.1.21     C3/0/U1   online(pt)  4     -0.50  3828   0    Y

0001.9659.4447 10.1.1.30     C3/0/U1   online(pt)  5     -0.25  3828   0    Y

0001.64ff.e459 10.1.1.29     C3/0/U1   online      6     -0.25  3820   0    N

0001.9659.4477 10.1.1.13     C3/0/U1   online(pt)  7     0.00   3828   0    Y

0001.9659.43fd 10.1.1.32     C3/0/U1   online(pt)  8     -0.50  3828   0    Y

0001.64ff.e4ad 10.1.1.28     C3/0/U1   online      9     0.25   3840   0    N

كما يمكن رؤيته، فإن إخراج الأمر DOCSIS 1.1 show cable modem لم يعد يعرض ملف تعريف DOCSIS 1.0 QoS المرتبط بمودم كبل معين. راجع القسم الذي يصف الأمر show cable modem الجديد، للحصول على مزيد من التفاصيل حول تنسيق الإخراج الجديد للأمر.

لعرض ملف تعريف DOCSIS 1.0 QoS المرتبط بمودم كبل، يمكن إستخدام الأمر show cable modem registered. كما هو موضح في الإخراج العينة التالي، يحتوي هذا الأمر على تنسيق إخراج مشابه للنموذج DOCSIS 1.0 من الأمر show cable modem.

uBR7246VXR_1.1# show cable modem registered

Interface Prim Online      Timing Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   1    online(pt)  3820   0.25   5   0   10.1.1.18    0090.9607.3831

C3/0/U1   2    online(pt)  3816   0.25   6   0   10.1.1.16    0090.9607.3830

C3/0/U1   3    online(pt)  3820   0.25   5   0   10.1.1.26    0002.fdfa.0a35

C3/0/U1   4    online(pt)  3832   0.00   5   0   10.1.1.21    0001.9659.4461

C3/0/U1   5    online(pt)  3828   0.00   5   0   10.1.1.30    0001.9659.4447

C3/0/U1   6    online      3820   -0.25  2   0   10.1.1.29    0001.64ff.e459

C3/0/U1   7    online(pt)  3828   0.00   6   0   10.1.1.13    0001.9659.4477

C3/0/U1   8    online(pt)  3832   -0.50  5   0   10.1.1.32    0001.9659.43fd

C3/0/U1   9    online      3840   0.25   2   0   10.1.1.28    0001.64ff.e4ad

وكما يمكن ملاحظته، فإن أجهزة المودم تحتوي على ملف تعريف جودة الخدمة (QoS) مكون من 2 أو 5 أو 6. قد يتذكر القراء المطلعين على ملفات تعريف DOCSIS 1.0 QoS أن ملف تعريف QoS تم تعيينه لأجهزة مودم كبل DOCSIS 1.0 غير المتصلة أو التي لم تسجل بشكل صحيح مع CMTS. عندما يظهر الإخراج show cable modem registered على DOCSIS 1.1 CMTS أن مودم الكبل لديه ملف تعريف QoS هذا، فهذا يعني أن مودم الكبل لا يحتوي على ملف تعريف DOCSIS 1.0-style QoS مرتبط به (يتم توفير المودم في وضع DOCSIS 1.1).

تحتوي أجهزة مودم الكبلات التي يتم عرضها بملف تعريف جودة الخدمة (QoS) بخلاف 2 على ملفات تعريف جودة الخدمة (QoS) صالحة بنمط DOCSIS 1.0 مقترنة بها. في هذه الحالة، عينت QoS Profile 5 و 6 إلى رقم كبل جهاز مودم.

قم بإصدار الأمر show cable qoS profile profile-index-number verbose لعرض فئة معلمات الخدمة التي تنتمي إلى ملفات تعريف جودة الخدمة الفردية. يوضح إخراج النموذج التالي أن QoS Profile 5 يماثل فئة الخدمة DOCSIS 1.0 مع معدل تدفق أقصى يبلغ 1.5 ميجابت في الثانية ومعدل تدفق أقصى يبلغ 200 كيلوبت في الثانية ومعدل تحميل مضمون 40 كيلوبت في الثانية ومعدل تدفق بيانات من الخادم وأولوية حركة مرور من الخادم تبلغ 3 وثبة تدفق إرسال من الخادم تبلغ 1600 بايت كحد أقصى.

uBR7246VXR_1.1# show cable qos profile 5 verbose

Profile Index                           5

Name

Upstream Traffic Priority               3

Upstream Maximum Rate (bps)             200000

Upstream Guaranteed Rate (bps)          40000

Unsolicited Grant Size (bytes)          0

Unsolicited Grant Interval (usecs)      0

Upstream Maximum Transmit Burst (bytes) 1600

IP Type of Service Overwrite Mask       0x0

IP Type of Service Overwrite Value      0x0

Downstream Maximum Rate (bps)           1500000

Created By                              cm

Baseline Privacy Enabled                no

عرض مجموعات معلمات DOCSIS 1.1 QoS المعينة لمودم كبل DOCSIS 1.0

يتم توفير تدفقات خدمة DOCSIS 1.1 لفئة سمات الخدمة عبر مجموعات معلمات جودة الخدمة. على الأقل، يحتوي مودم كبل DOCSIS 1.1 على مجموعة معلمات جودة خدمة واحدة لتدفق البيانات من الخادم على الأقل والتي تتطابق مع تدفق خدمة من الخادم ولها مجموعة معلمات جودة خدمة من الخادم تتوافق مع تدفق خدمة من الخادم.

على الرغم من تعيين ملف تعريف جودة الخدمة ثنائي الإتجاه DOCSIS 1.0 في وضع DOCSIS 1.0 من خلال ملف تكوين DOCSIS الخاص به، فإن DOCSIS 1.1 CMTS يحول ملف تعريف جودة الخدمة هذا DOCSIS 1.0-style إلى مجموعات معلمات DOCSIS 1.1 QoS أحادية الإتجاه المكافئة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم CMTS الذي تم تمكين DOCSIS 1.1 بتعيين تدفق خدمة UpStream DOCSIS 1.1 وتدفق خدمة Downstream إلى مودم الكبل بدلا من SID ثنائي الإتجاه، كما كان سيحدث على DOCSIS 1.0 CMTS. ويتم القيام بذلك بحيث يمكن ل CMTS معالجة وظائف جودة الخدمة لأجهزة مودم كبل DOCSIS 1.0 و DOCSIS 1.1 بالطريقة نفسها. وبالإضافة إلى ذلك، يتم القيام بذلك بشفافية، طالما كان مودم كبل DOCSIS 1.0 معنيا.

للعثور على معلمات جودة الخدمة DOCSIS 1.1-style التي ترتبط بمودم كبل معين، قم بإصدار show cable modem {mac-address | ip-address} qos verbose . إذا أخذت في الاعتبار مودم كبل، مثل 0001.9659.4461، يحتوي على ملف تعريف DOCSIS 1.0 QoS مرتبط به، فيمكنك إصدار الأمر show cable qos profile وshow cable modem {mac address | ip-address} qoS ، للتأكد من أن ملف تعريف DOCSIS 1.0 QoS الذي تم تعيينه للمودم من قبل ملف تكوين DOCSIS يماثل مجموعات معلمات DOCSIS 1.1 QoS المرتبطة بمودم الكبل:

1. تحقق من أن مودم الكبل هذا لديه ملف تعريف DOCSIS 1.0 QoS بقيمة 5.

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.9659.4461 registered

Interface Prim Online      Timing Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   4    online(pt)  3832   0.00   5   0   10.1.1.21    0001.9659.4461

2. تحقق من أن QoS Profile 5 يماثل 1.5 Mbps down، 200 Kbps up، 40 Kbps مضمونة لأعلى، أولوية للتحميل 3، و Max Upstream Transmit Burst 1600 بايت.

uBR7246VXR_1.1# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   3    200000    40000     1500000    1600  0x0  0x0   cm      no    no

3. تحقق من مجموعات معلمات جودة الخدمة DOCSIS 1.1-style المعينة إلى مودم الكبل نفسه.

ملاحظة: SFID 9 يماثل معلمات البث المحولة، و SFID 10 يماثل معلمات تدفق البيانات المحولة.

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.9659.4461 qos verbose

Sfid                                    : 9

Current State                           : Active

Sid                                     : 4

Traffic Priority                        : 3

Maximum Sustained rate                  : 200000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1600 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 40000 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Concatenated Burst              : 1600 bytes

Scheduling Type                         : Best Effort

Request/Transmission policy             : 0x0

IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]     : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Sfid                                    : 10

Current State                           : Active

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 1500000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Latency                         : 0 usecs

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

عندما تقوم بإصدار الأمر show cable modem {mac address | ip-address} qoS الأمر، يمكنك أن ترى أن معلمات جودة الخدمة DOCSIS 1.1-style التي يتم تعيينها لمودم كبل DOCSIS 1.0 هذا مكافئة لملف تعريف DOCSIS 1.0 QoS الأصلي.

بالنسبة لاتجاه تدفق البيانات من الخادم، تم تحويل الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي من الخادم (1.5 ميجابت في الثانية) كما هو موضح في ملف تعريف DOCSIS 1.0 QoS إلى معلمة الحد الأقصى للمعدل المستدام في SFID 10.

بالنسبة لاتجاه تدفق البيانات، تم تحويل الحد الأقصى لعرض نطاق البث (200 كيلوبت/ثانية) كما هو موضح في ملف تعريف DOCSIS 1.0 QoS إلى المعلمة Maximum Sustained Rate في SFID 9. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل النطاق الترددي المضمون للتدفق إلى الحد الأدنى للمعدل المحجوز ل SFID 9؛ وتم تحويل أولوية حركة مرور بيانات الخادم (3) إلى أولوية حركة المرور ل SFID 9؛ وحجم تدفق البث الأقصى للتدفق (1600) للتدفق للتدفقالحد الأقصى للتدفق للنقل ل SFID 9.

يتم ترك معلمات DOCSIS 1.1 الأخرى ضمن تدفقات الخدمة هذه التي لا تحتوي على قيم مكافئة في DOCSIS 1.0 عند إعداداتها الافتراضية، عند تحويل فئة خدمة DOCSIS 1.0 إلى مجموعة معلمات DOCSIS 1.1.

ترحيل أجهزة مودم كبل DOCSIS 1.0 إلى DOCSIS 1.1

بعد ترقية CMTS إلى برنامج DOCSIS 1.1 IOS ويمكن أن تصبح جميع أجهزة مودم الكبلات متصلة في وضع DOCSIS 1.0، تتمثل الخطوة التالية في نقل أجهزة مودم الكبلات إلى البرنامج الثابت DOCSIS 1.1 وتوفير أجهزة مودم الكبلات هذه في وضع DOCSIS 1.1.

ملاحظة: من الممكن أيضا ترقية أجهزة مودم الكبلات إلى البرنامج الثابت DOCSIS 1.1 قبل ترقية CMTS إلى برنامج DOCSIS 1.1 IOS. ومع ذلك، ما يزال يتعين توفير أجهزة مودم الكبلات في وضع DOCSIS 1.0 أثناء تشغيل CMTS لبرنامج IOS القادر على DOCSIS 1.0.

لاحظ أيضا أنه لا يمكن ترقية البرامج الثابتة الخاصة بجميع أجهزة مودم الكبلات إلى DOCSIS 1.1، بسبب القيود الموجودة في أجهزة مودم الكبل أو بسبب نقص البرنامج الثابت DOCSIS 1.1. في هذه الحالة، يجب أن تظل أجهزة المودم هذه معينة مزودة في وضع DOCSIS 1.0. على الرغم من أن أجهزة مودم الكبلات هذه تظل مفيدة للوصول التقليدي إلى الإنترنت، إلا أنها غير قادرة على الاستفادة من جودة الخدمة الإضافية وميزات الأمان التي أصبحت ممكنة مع DOCSIS 1.1.

إذا كنت ترغب في ترقية أجهزة مودم كبلات Cisco إلى برنامج DOCSIS 1.1 في بيئة DOCSIS 1.1، قم بتنزيل الصورة 12.2(15)CZ (تم النشر في منطقة تنزيل برامج Cisco ل uBR905، و uBR925، و CVA122). هذه الصورة هي مجموعة فائقة من صورة 12.2(8)YI التي تم اعتمادها من قبل CableLabs والتي تحتوي على جميع وظائف هذه الصورة وأكثر. يجب أن تظهر أجهزة المودم الخاصة بالجهاز الأخير بشكل جيد على الإنترنت في وضع DOCSIS 1.1 باستخدام ملف تكوين DOCSIS 1.1، بمجرد تنزيل هذه الصورة إلى المودم.

قد تتضمن أجهزة المودم القديمة شهادات DOCSIS غير صحيحة بداخلها وستتطلب ترقية شهادة، بالإضافة إلى صورة CZ. ارجع إلى ترقية شهادات DOCSIS في موجهات الوصول إلى الكبلات Cisco uBR905/uBR925 ومهايئات صوت كبل CVA122، للحصول على معلومات حول كيفية ترقية شهادات المودم.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى قرص CD-ROM يحتوي على شهادات جديدة لمنتجات uBR905، و uBR925، و CVA122 التي تم شحنها مع شهادات غير صحيحة. يتوفر هذا القرص مجانا لعملاء Cisco (Cisco Part Number ubr/CVA-CERT-UPG).

ملاحظة: تعمل هذه الصورة فقط مع uBR905 أو uBR925 أو CVA122. لن تدعم منتجات uBR924 و uBR904 أبدا DOCSIS 1.1، لأنها لا تمتلك ذاكرة flash (الذاكرة المؤقتة) أو ذاكرة وصول عشوائي (RAM) كافية لدعم النفقات العامة لصور DOCSIS 1.1.

لاحظ أيضا أن أيا من هذه المنتجات لا تدعم تقنية EuroDOCSIS 1.1، لأنها لا يمكن أن تعمل بسرعة 65 ميجاهرتز. كان CVA122E هو Cisco CPE الوحيد الذي دعم EuroDOCSIS. لن تقوم Cisco بإصدار صورة EuroDOCSIS 1.1 ل CVA122E.

طرق إجراء ترقية البرنامج الثابت لمودم الكبل إلى DOCSIS 1.1

لا يجب أن يختلف إجراء ترقية البرنامج الثابت لمودم الكبل إلى البرنامج الثابت القابل ل DOCSIS 1.1 إختلافا كبيرا عن أي ترقية للبرامج الثابتة لمودم الكبل الآخر. طبيعيا، من المهم التحقق من مورد مودم الكبل الخاص بك، إذا كنت بحاجة إلى اتباع أي إجراءات خاصة عند الترقية إلى البرنامج الثابت DOCSIS 1.1.

تشغيل SNMP

تتمثل الطريقة الأولى الشائعة لترقية البرنامج الثابت لمودم الكبل عبر عملية SNMP. يتم إرسال كل من العلامة التجارية الخاصة وطراز مودم الكبل مجموعة من تعليمات SNMP التي تحتوي على عنوان IP الخاص بخادم TFTP واسم صورة برنامج ثابت جديدة يجب الترقية إليها.

يعرض التسلسل التالي محطة عمل UNIX — المزودة بمجموعة NET-SNMP من أدوات إدارة SNMP — التي تقوم بتشغيل مودم كبل بعنوان IP 10.1.1.30 لترقية برنامجها الثابت إلى صورة باسم البرنامج الثابت-1.1.bin على خادم TFTP بعنوان IP 172.17.110.131. في أي شبكة حقيقية، سيتم أتمتة هذه العملية بدلا من تنفيذها يدويا لكل مودم كبل واحد يلزم ترقيته. ارجع إلى DOCS-Cable-DEVICE-MIB للحصول على تفاصيل حول أسماء متغيرات SNMP التي يتم إستخدامها في هذا المثال.

1. قم بتعيين عنوان IP الخاص بخادم TFTP.

unix# snmpset 10.1.1.30 private docsDevSwServer.0 a 172.17.110.131

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwServer.0 = IpAddress: 172.17.110.131

2. قم بتعيين اسم صورة البرنامج الثابت لمودم الكبل للترقية.

unix# snmpset 10.1.1.30 private docsDevSwFilename.0 s firmware-1.1.bin

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwFilename.0 = ubr920-k8v6y5-mz.122-6c.bin

3. قم بتوجيه مودم الكبل للمضي قدما والترقية إلى الصورة المحددة: قم بتعيين حقل docsDevSwAdminStatus على قيمة 1.

unix# snmpset 10.1.1.30 private docsDevSwAdminStatus.0 i 1

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwAdminStatus.0 = upgradeFromMgt(1)

4. بعد بضع ثوان، تأكد من تنزيل مودم الكبل لصورة البرنامج الثابت الجديدة (قيد التقدم).

unix# snmpget 10.1.1.30 public docsDevSwOperStatus.0

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwOperStatus.0 = inProgress(1)

5. انتظر لمدة خمس دقائق تقريبا حتى يكتمل تنزيل البرنامج الثابت وإعادة ضبط مودم الكبل، ثم تحقق من إصدار البرنامج الثابت الحالي على مودم الكبل.

unix# ping 10.1.1.30

10.1.1.30 is alive

unix# snmpget 10.1.1.30 public docsDevSwCurrentVers.0

docsDev.docsDevMIBObjects.docsDevSoftware.docsDevSwCurrentVers.0 = firmware-1.1.bin

ملف تكوين DOCSIS

الطريقة الثانية الشائعة هي إرسال أجهزة مودم الكبلات الخاصة بعلامة تجارية معينة وطراز ملف تكوين DOCSIS الذي يحدد موقع أحدث صورة من البرامج الثابتة واسمها المراد الترقية إليها.

من الناحية المثالية، عند إستخدام هذه الطريقة، يجب أن يكون نظام الإمداد متطورا بشكل كاف ليتمكن من إرسال ملفات تكوين DOCSIS مختلفة إلى أنواع مختلفة من أجهزة مودم الكبلات، بحيث يتم تحديد صورة البرنامج الثابت الصحيحة للصنع الصحيح لمودم الكبل وطرازه. إذا تم طلب أجهزة مودم الكبلات لتنزيل صور برامج ثابتة غير متوافقة، فقد يتم القبض عليها في حلقة: تأتي عبر الإنترنت، وتستلم ملف تكوين DOCSIS، وتنزيل الصورة المحددة، وترفضها، وإعادة ضبطها، ثم تبدأ الدورة مرة أخرى.

يوضح المثال التالي الإضافات التي يلزم إجراؤها على ملف تكوين DOCSIS لتحديد صورة جديدة للبرنامج الثابت وموقعه. يأتي التقاط الشاشة هذا من إنشاء ملفات تكوين DOCSIS 1. 0 باستخدام مكون DOCSIS من Cisco . يمكن إستخدام أي أداة لإنشاء ملف تكوين متوافقة مع DOCSIS. إذا كنت ترغب في إصدار غير تجريبي من مكون النطاق الترددي العريض الإصدار 4.0 من Cisco، فعليك الاتصال بمندوب المبيعات لديك.

الشكل 2 - حقول ترقية البرامج، كما هو موضح في أداة Java Configurator المستقلة من Cisco

يمكن ترقية بعض أجهزة مودم الكبلات عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) أو واجهة الويب. ومع ذلك، نظرا لأن هذه الطريقة للترقية غير مشتركة بين جميع أجهزة مودم كبلات DOCSIS، فلم يتم تقديم أمثلة هنا. بدلا من ذلك، يرجى الرجوع إلى وثائق الشركة المصنعة لمودم الكبل.

تحديد إمكانات مودم الكبل المتصل

قم بإصدار الأمر show cable modem mac للاطلاع على أجهزة مودم الكبل التي يمكن أن تعمل في وضع DOCSIS 1.1:

uBR7246VXR_1.1# show cable modem mac

MAC Address    MAC         Prim  Ver     Frag  Concat PHS   Priv  DS    US

State       Sid                                    Saids Sids

0090.9607.3830 online(pt)  1     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0090.9607.3831 online(pt)  2     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0002.fdfa.0a35 online(pt)  3     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0001.9659.4447 online(pt)  4     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0001.64ff.e4ad online(pt)  5     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0001.9659.4477 online(pt)  6     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0001.9659.4461 online(pt)  7     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

يمكنك أن ترى أن أجهزة المودم مع عنوان MAC 0002.fdfa.0a35 و 0001.64ff.e4ad ترى أن يكون لها إصدار MAC من DOCSIS 1.1. يمكنها تنفيذ وظائف محددة ل DOCSIS 1.1، مثل التجزئة وكبت رأس الحمولة (PHS).

بمجرد أن يقوم مودم الكبل بتشغيل البرنامج الثابت القادر على DOCSIS 1.1، قد يتم توفيره في وضع DOCSIS 1.0 أو وضع DOCSIS 1.1، حسب نمط ملف تكوين DOCSIS الذي يتم إرساله إليه.

أصدرت العرض كبل مودم {mac address | ip-address} verbose لتحديد ما إذا كان مودم الكبل قيد التشغيل في وضع DOCSIS 1.0 أو وضع DOCSIS 1.1. في المثال الأول من إخراج الأمر هذا، يظهر حقل إصدار MAC أن مودم الكبل المعني يمكن أن يعمل في وضع DOCSIS 1.1، ولكن يظهر حقل الوضع المزود أنه تم توفيره للتشغيل في وضع DOCSIS 1.0.

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.64ff.e4ad verbose

MAC Address                         : 0001.64ff.e4ad

IP Address                          : 10.1.1.39

Prim Sid                            : 1

QoS Profile Index                   : 11

Interface                           : C3/0/U1

Upstream Power                      : 208 dBmV (SNR = 22.85 dBmV)

Downstream Power                    : 4294967168 dBmV (SNR = 35.02 dBmV)

Timing Offset                       : 2807

Received Power                      :  1.00

MAC Version                         : DOC1.1

Provisioned Mode                    : DOC1.0

Capabilities                        : {Frag=Y, Concat=Y, PHS=Y, Priv=BPI+}

Sid/Said Limit                      : {Max Us Sids=4, Max Ds Saids=0}

Optional Filtering Support          : {802.1P=N, 802.1Q=N}

Transmit Equalizer Support          : {Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 8}

Number of CPE IPs                   : 0(Max CPE IPs = 50)

CFG Max-CPE                         : 50

Flaps                               : 0()

Errors                              : 0 CRCs, 0 HCSes

Stn Mtn Failures                    : 1 aborts, 0 exhausted

Total US Flows                      : 1(1 active)

Total DS Flows                      : 1(1 active)

Total US Data                       : 117 packets, 12112 bytes

Total US Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Total DS Data                       : 105 packets, 9202 bytes

Total DS Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Active Classifiers                  : 0 (Max = NO LIMIT)

يمكنك أيضا إصدار الأمر show cable modem registered لتحديد أجهزة مودم الكبلات التي تعمل في وضع DOCSIS 1.0 أو وضع DOCSIS 1.1 بسرعة. القاعدة الناجمة عن التجربة هنا هي أنه، إذا تم تعيين رقم ملف تعريف DOCSIS 1.0 QoS الفارغ 2 على أي أجهزة مودم كبل، فإن مودم الكبل هذا يعمل في وضع DOCSIS 1.1.

uBR7246VXR_1.1# show cable modem registered

Interface Prim Online      Timing Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   1    online(pt)  3824   0.25   5   0   10.1.1.37    0090.9607.3830

C3/0/U1   2    online(pt)  3824   0.25   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

C3/0/U1   3    online(pt)  3828   -0.50  5   0   10.1.1.38    0002.fdfa.0a35

C3/0/U1   4    online(pt)  3828   -0.75  5   0   10.1.1.36    0001.9659.4447

C3/0/U1   5    online(pt)  3840   -0.25  2   0   10.1.1.39    0001.64ff.e4ad

C3/0/U1   6    online(pt)  3836   -0.50  5   0   10.1.1.34    0001.9659.4477

C3/0/U1   7    online(pt)  3836   0.00   5   0   10.1.1.33    0001.9659.4461

في المثال السابق، يتم تمييز مودم الكبل فقط الذي يحمل عنوان MAC 0001.64ff.e4ad بملف تعريف QoS 2. وهذا يشير إلى أن مودم الكبل هذا لا يستخدم ملف تعريف جودة الخدمة DOCSIS 1.0-style، بل يعمل في وضع DOCSIS 1.1. وهذا يعني أن مودم الكبل مع عنوان MAC 0001.64ff.e4ad مزود بملف تكوين من نمط DOCSIS 1.1.

إنشاء ملف تكوين DOCSIS 1.1 بسيط للحصول على خدمة أفضل الجهود

يناقش هذا القسم كيفية إنشاء ملف تكوين بسيط بتنسيق DOCSIS 1.1-style لبذل أفضل الجهود والذي يقوم بتنفيذ نفس الوظيفة كملف تكوين DOCSIS 1.0 موجود.

يحتوي ملف تكوين DOCSIS 1.0 الذي نود الترحيل منه على:

- فئة الخدمة التي تحدد الحد الأقصى لمعدل الإتجاه الهابط الذي يبلغ 1.5 ميجابت في الثانية

- حد أقصى لمعدل تدفق البيانات يبلغ 200 كيلوبت/ثانية

- أقصى تدفق إرسال للتدفق من الخادم يبلغ 1600 بايت

- تم تمكين BPI

- يسمح لثلاث أجهزة CPE بالاتصال بمودم الكبل

تظهر الأمثلة التالية إخراج الأمر show cable qoS profile -index-number verbose الذي يماثل ملف تكوين DOCSIS 1.0 هذا وتلقاط الشاشة من مكون Cisco DOCSIS CPE لهذا الملف.

uBR7246VXR_1.1# show cable qos profile 7 verbose

Profile Index                           7

Name

Upstream Traffic Priority               0

Upstream Maximum Rate (bps)             200000

Upstream Guaranteed Rate (bps)          0

Unsolicited Grant Size (bytes)          0

Unsolicited Grant Interval (usecs)      0

Upstream Maximum Transmit Burst (bytes) 1600

IP Type of Service Overwrite Mask       0x0

IP Type of Service Overwrite Value      0x0

Downstream Maximum Rate (bps)           1500000

Created By                              cm

Baseline Privacy Enabled                yes

تظهر عناصر ملف تكوين DOCSIS التي تطابق ملف تعريف جودة الخدمة هذا كما تظهر في أداة تكوين CPE من Cisco. أولا، سترى محتويات علامة التبويب "فئة الخدمة". يتم إكمال المعلمات الموجودة تحت علامة التبويب هذه فقط لملفات تكوين DOCSIS 1.0-style DOCSIS، وليس لملفات تكوين نمط DOCSIS 1.1.

شكل 3 - علامة التبويب فئة الخدمة DOCSIS 1.0. يتم إكمال علامة التبويب هذه لملفات تكوين نمط DOCSIS 1.0 فقط.

تحتوي علامة التبويب CPE أيضا على معلومات التكوين حيث تم تحديد حد 3 CPE لكل مودم. يتم إكمال الحد الأقصى لعدد حقول CPEs لكل من ملفات تكوين نمط DOCSIS 1.0 و DOCSIS 1.1. لاحظ أنه يمكن فقط إكمال الحد الأقصى لعدد CPE وحقول عنوان MAC لإيثرنت CPE في علامة التبويب هذه لملف تكوين DOCSIS 1.0 النمط.

شكل 4 - علامة التبويب CPE. الحقلين الأولين في علامة التبويب هذه هما ل DOCSIS 1.0 و DOCSIS 1.1 على حد سواء، ويتم تحديد المجالات الثلاثة الأخيرة على DOCSIS 1.1 فقط.

لإنشاء ملف تكوين DOCSIS 1.1 بالإعدادات المكافئة له، يجب إنشاء تدفق خدمة من الخادم، وإنشاء تدفق خدمة من الخادم، وتحديد الحد الأقصى لعدد CPEs المتاح، وتحديد أن BPI يجب أن تكون نشطة. وتناقش الأقسام التالية كيفية إعداد هذه المكونات.

ملاحظة: من المهم للغاية ألا تقوم بخلط السمات الخاصة ب DOCSIS 1.0 و DOCSIS 1.1 داخل ملف تكوين DOCSIS واحد. على سبيل المثال، لا تقم بتعريف تدفق خدمة نمط DOCSIS 1.1 في نفس الملف الذي تقوم فيه بتعريف سمات فئة DOCSIS 1.0 للخدمة.

تدفق خدمة تدفق البيانات

ابدأ بملف تكوين DOCSIS فارغ. قم بإكمال ذلك في الحقول ذات الصلة ضمن علامة التبويب "تدفق الخدمة من الخادم"، كما هو موضح في الشكل 5.

ملاحظة: في لقطات الشاشة التالية، تم تقليص بعض الحقول غير المرتبطة بإعداد ملف تكوين DOCSIS 1.1 البسيط هذا لتوفير مساحة لحقول أخرى ذات صلة. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الحقول من مربع الحوار "التعليمات" داخل مكون DOCSIS CPE من Cisco أو في ملخص مواصفات واجهة DOCSIS 1.1.

الشكل 5 - تكوين تدفق الخدمة من الخادم للحصول على خدمة أفضل الجهود

مرجع التدفق

مرجع التدفق هو معرف فريد لتدفق الخدمة ضمن ملف تكوين DOCSIS. يمكن إستخدام هذا الرقم في ملفات التكوين المتقدمة، لربط تدفق خدمة بمصنف أو بقاعدة منع رأس الحمولة. يجب تحديد رقم مرجع تدفق خدمة مختلف لكل تدفق خدمة يتم إنشاؤه داخل ملف تكوين DOCSIS.

في هذه الحالة، قم بتعيين مرجع التدفق على 1، ببساطة لأن هذا هو أول تدفق خدمة تقوم بإنشائه ضمن ملف تكوين DOCSIS.

اسم فئة الخدمة

في DOCSIS 1.1، من الممكن إنشاء فئات خدمة مسماة على CMTS التي تحدد معلمات جودة الخدمة لتدفق الخدمة، بدلا من تحديدها داخل ملف تكوين DOCSIS. في هذا المثال، لا يتم إستخدام هذه الوظيفة.

نوع مجموعة معلمات QoS

في DOCSIS 1.0، عندما يقوم مودم الكبل بتنزيل ملف تكوين DOCSIS، يتم تنشيط جميع فئة الخدمات المحددة في هذا الملف فورا. في DOCSIS 1.1، من الممكن وضع تدفقات الخدمة في حالات مختلفة من الاستعداد والتنشيط. يمكن أن يكون تدفق الخدمة في إحدى الحالات التالية، أو يمكن أن يكون في مجموعة من هذه الحالات، ممثلة في ثلاث وحدات بت . تتوافق كل حالة مع رقم ثنائي داخل حقل نوع مجموعة معلمات جودة الخدمة.

- مجموعة مزودة (بت 0)- يتم تعيين وحدة بت الأقل قيمة (القيمة 1) في هذا الحقل لتدفقات الخدمات التي تم تحديدها في ملف تكوين DOCSIS.

- مجموعة مسموح بها (بت 1)- يتم تعيين وحدة بت الأقل قيمة (القيمة 2) التالية في هذا الحقل لتدفقات الخدمات التي تحتاج إلى قبول سمات جودة الخدمة الخاصة بها في عملية جدولة CMTS وتحفظ الموارد المناسبة. وهذا يعني أنه إذا كنت تريد تدفق خدمة أن تكون لديك موارد مخصصة له، فيجب تعيين هذه البت. عادة ما تكون هذه هي حالة تدفقات الخدمة التي يتم إنشاؤها في ملف تكوين DOCSIS. لاحظ أن SID الخاص بالولايات المتحدة يتم تعيينه في هذه الحالة.

- مجموعة نشطة (بت 2)- يتم تعيين وحدة بت الأقل قيمة (القيمة 4) التالية في هذا الحقل لتدفقات الخدمة التي تحتاج إلى أن تسمح CMTS بإرسال حركة مرور البيانات فوقها. الفرق الدقيق بين معنى هذه البت ومعنى مجموعة البت المسموح بها هو أنه، إذا قمت بتعيين بت المجموعة المسموح بها وحدها، فإنها تحتفظ بالموارد داخل CMTS لسير الخدمة ولكنها لا، بحد ذاتها، تسمح لحركة المرور بالمرور عليها بالفعل. عندما تقوم بضبط بت المجموعة النشطة وبت المجموعة المسموح بها، فإنك تسمح لحركة المرور بالتدفق بالفعل عبر المورد المحجوز.

نظرا لأنك تريد أن تكون جميع هذه السمات مرتبطة بتدفق الخدمة الذي تقوم بإنشائه في هذا المثال (أي أنه محدد في ملف تكوين DOCSIS، فأنت تريد حجز الموارد له، وتريد أن تتدفق حركة المرور عليه)، يجب عليك تعيين جميع وحدات بت الثلاث في هذا الحقل. وهذا ينتج قيمة عشرية لهذا الحقل من 1 + 2 + 4، أي يساوي 7.

أولوية حركة المرور

في تكوينات DOCSIS 1.0 Class of Service، يمكنك تحديد أولوية لحركة مرور بيانات مختلفة للتحميل، حيث يكون 0 هو أدنى أولوية و 7 هو أعلى أولوية. يتم دائما السماح لأجهزة مودم الكبلات ذات أولوية حركة مرور بيانات أعلى للتدفق بإجراء عمليات الإرسال قبل أجهزة مودم الكبلات ذات أولوية أقل للتحميل.

في DOCSIS 1.1، يتم تطبيق نفس المفهوم؛ ومع ذلك، توجد الآن قدرة جديدة لتكوين الأولويات على تدفقات خدمة تدفق البيانات من الخادم. ويمكن تكوينها الآن باستخدام هذا الحقل الذي تم تعيينه من 0 (أقل أولوية) إلى 7 (أعلى أولوية). إذا ترك هذا الحقل فارغا، فإنه يتم تعيينه افتراضيا على أولوية 0.

في هذه الحالة، لا تقم بتحديد أولوية حركة مرور البيانات لتدفق الخدمة هذا، مما يعني أن حركة المرور التي تتدفق إلى الخادم عبر تدفق الخدمة هذا لا تتلقى أي أولوية خاصة.

الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات المستمر

يحدد هذا الحقل الحد الأقصى لسرعة تشغيل حركة المرور عبر تدفق الخدمة هذا. لهذا المثال، حدد أنك تريد أن يضع تدفق الخدمة حدا أعلى يبلغ 1.5 ميجابت في الثانية على حركة مرور البيانات من الخادم.

الحد الأقصى لانفجار حركة المرور

لا يتم الخلط مع حقل الحد الأقصى لحجم الاندفاع المضغوط، يرتبط هذا الحقل بخوارزمية تحديد القيمة التي يتم إستخدامها من قبل CMTS وأجهزة مودم الكبل لحركة مرور حد المعدل. تقوم القيمة الموجودة في هذا الحقل بتعيين الحد الأقصى لحجم الاندفاع (بالبايت) كما هو مستخدم من قبل خوارزمية تحديد معدل دلو الرمز المميز. من المناسب بشكل عام ترك هذا الحقل فارغا، ما لم تكن خوارزمية تحديد معدل دلو الرمز المميز بحاجة إلى تعديل أو ضبط خاص لتدفق الخدمة هذا.

الحد الأدنى لمعدل حركة المرور المحجوزة

في تكوينات الخدمة من الفئة DOCSIS 1.0، من الممكن تحديد معدل وصول أدنى مضمون، وهو مماثل لمعدل المعلومات الملتزم به لترحيل الإطارات (CIR). يضمن هذا الحقل أن مودم الكبل يكون قادرا دائما على إرسال البيانات بمعدل يصل إلى الحد الأدنى المضمون لمعدل البث على الأقل، حتى عندما تكون قناة الخادم مزدحمة.

في DOCSIS 1.1، يتم توسيع هذا المفهوم إلى تدفقات خدمة تدفق البيانات من الخادم أيضا. يمكنك الاستفادة من هذا، إذا قمت بضبط معدل البت في حقل الحد الأدنى لمعدل حركة المرور المحجوز. في هذه الحالة، لا يكون معدل الإتجاه الهابط مضمونا مطلوبا، لذا أترك هذا الحقل فارغا.

الحد الأدنى المفترض لحجم حزمة المعدل المحجوز

تصبح هذه المعلمة ذات صلة عندما يتم تحديد الحد الأدنى لمعدل حركة المرور المحجوزة لتدفق الخدمة. إذا تم إرسال إطار عبر تدفق الخدمة هذا، وكان حجم هذا الإطار أقل من الحد الأدنى المفترض لحجم حزمة المعدل المحجوز المحدد، فسيتم التعامل مع هذا الإطار كما لو كان بحجم مساو لهذه المعلمة.

على سبيل المثال، إذا تم تعيين الحد الأدنى المفترض لحجم حزمة المعدل المحجوز على 100 بايت، وتم إرسال إطار سعة 64 بايت عبر تدفق الخدمة هذا، فإن CMTS يتعامل مع هذا الإطار كما لو كان 100 بايت، لأغراض المحاسبة والقياس للحد الأدنى لمعدل حركة المرور المحجوزة الذي يتم إستخدامه.

نظرا لعدم تحديد الحد الأدنى لمعدل حركة المرور المحجوزة، أترك هذه المعلمة فارغة في هذا المثال.

مهلة معلمات جودة الخدمة النشطة

إذا تم تحديد قيمة في هذا الحقل، وإذا لم يتم تدفق حركة مرور عبر تدفق الخدمة في عدد الثواني المحددة، يقوم CMTS بإلغاء تنشيط تدفق الخدمة. وهذا مفيد لتدفقات الخدمة التي تم إعدادها بشكل ديناميكي لتطبيقات مثل VoIP أو Video: إذا كانت جلسة العمل غير نشطة لفترة معينة من الوقت، فيمكن افتراض أنها انتهت ويمكن إلغاء تنشيط الموارد المخصصة لها.

من الواضح أن هذا الحقل غير مناسب لتعيينه لتدفق خدمة يوفر أفضل جهد لحركة مرور الإنترنت. حتى إذا لم يتمكن المستخدم النهائي من الوصول إلى الإنترنت لعدة أيام، فإنه لا يزال يتوقع أن تعمل الخدمة. لهذا السبب، أترك هذا الحقل فارغا في المثال الحالي.

المهلة لمعلمات جودة الخدمة المسموح بها

إذا تم تحديد قيمة في هذا الحقل، وتم إعداد تدفق خدمة في "تم الإقرار به" وظل هناك دون تغيير أو تحديث لعدد الثواني المحدد، فعندئذ يقوم CMTS باستخراج تدفق الخدمة من الحالة "مسموح به" وتحرير الموارد المقترنة به. قد يتم تطبيق هذا النوع من السيناريوهات إذا كان اتصال VoIP على وشك القيام به. قد يتم توجيه CMTS لحجز الموارد للمكالمة الصوتية ولكن لا تسمح لحركة المرور بالمرور، وذلك لأن مستلم المكالمة لم يرد على الهاتف. إذا مر الوقت المحدد في هذا الحقل قبل أن يصبح تدفق الخدمة نشطا أو يتم تحديثه، يمكن ل CMTS افتراض عدم تنشيط تدفق الخدمة مطلقا، وبالتالي يمكن إلغاء تنشيط الموارد الخاصة به.

في حالة خدمات بيانات أفضل الجهود، مثل هذا المثال، فإن هذا الحقل غير ذي صلة؛ لذلك، أترك الحقل فارغا.

الحد الأقصى لزمن وصول DS

هذا الحقل خاص بتدفقات خدمة تدفق البيانات من الخادم. وهو يتعلق بالتزام خدمة يحدد الحد الأقصى لزمن الوصول (في الميكروثانية) للحزمة التي تمر عبر CMTS من واجهة جانب شبكة مزود الخدمة إلى قناة تدفق البيانات من الخادم على واجهة الكبل، للحزم التي تتوافق مع الحد الأدنى من معدل حركة المرور المحجوزة لتدفق البيانات من الخادم. إذا تم تحديد قيمة في هذا الحقل، ولا يعتقد CMTS أنها يمكن أن تفي بمتطلبات زمن الوصول، فلا يسمح بإنشاء تدفق الخدمة.

في هذا المثال، لا تحدد الحد الأدنى لمعدل حركة المرور المحجوزة لتدفق خدمة تدفق البيانات من الخادم، وليس لديك متطلب زمن وصول CMTS خاص لتدفق البيانات من الخادم. لذلك، أترك هذا الحقل فارغا.

جودة خدمة المورد المحددة

تعتمد قيمة هذا الحقل على الشركة المصنعة لمودم الكبل الذي يتم توفيره. في هذه الحالة، لا يلزم تعيين معلمات جودة الخدمة الخاصة بالمورد. إذا كان لديك أجهزة مودم كبل يمكنها الاستفادة من هذا الحقل، فراجع وثائق مورد مودم الكبل الخاص بك للاستخدام المناسب لهذا الحقل.

تدفق خدمة الخادم

بعد تكوين تدفق الخدمة من الخادم، يمكن تكوين تدفق خدمة من الخادم. مرة أخرى، تم تقليص بعض الحقول غير المرتبطة بإعداد ملف تكوين DOCSIS 1.1 البسيط هذا لتوفير مساحة لحقول أخرى ذات صلة. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الحقول من مربع الحوار "التعليمات" داخل مكون DOCSIS CPE من Cisco أو في ملخص مواصفات واجهة DOCSIS 1.1.

الشكل 6 - النصف الأيسر من تعريف تدفق خدمة الخادم

مرجع التدفق

كما هو الحال مع مرجع تدفق الخادم، يعد هذا الحقل معرفا فريدا لتدفق الخدمة داخل ملف تكوين DOCSIS. نظرا لأنك قد قمت بالفعل بتعيين مرجع تدفق من 1 إلى تدفق الخدمة من الخادم، يجب تعيين مرجع تدفق مختلف إلى تدفق خدمة الخادم. في هذا المثال، أستخدم الرقم 2.

اسم فئة الخدمة

راجع اسم فئة الخدمة لتدفق البيانات.

نوع مجموعة معلمات QoS

كما هو الحال مع نوع مجموعة معلمات جودة الخدمة لتدفق البيانات (QoS) لتدفق البيانات، لأنك تريد توفير تدفق الخدمة هذا وإدراجه ونشاطه، فعليك تعيين قيمة هذا الحقل إلى 1 + 2 + 4، وهو ما يساوي 7.

أولوية حركة المرور

راجع أولوية حركة مرور البيانات من الخادم. إذا كان هناك أولوية قناة تدفق بيانات محددة في ملف تكوين DOCSIS 1.0، فهذا هو الحقل الذي يمكنك فيه تحديد تلك القيمة. ومع ذلك، نظرا لأنك لم تحدد أولوية قناة تدفق البيانات لهذا المثال، أترك هذا الحقل فارغا.

أقصى معدل نقل بيانات مستدام

كما هو الحال مع الحد الأقصى لحركة مرور البيانات المستمرة لتدفق البيانات، باستثناء تحديد الحد الأقصى المطلوب لعرض النطاق الترددي، والذي يبلغ 200 كيلوبت في الثانية في هذا المثال.

الحد الأقصى لانفجار حركة المرور

راجع تدفق حركة مرور الحد الأقصى لتدفق البيانات.

ملاحظة: لا يتوافق هذا الحقل مباشرة مع حقل "الحد الأقصى لحجم انفجار إرسال البث" المسمى على نحو مماثل في فئة خدمة DOCSIS 1.0. إن حقل تدفق خدمة DOCSIS 1.1 Upstream الذي يماثل اندفاع إرسال DOCSIS 1.0 Maximum Upstream هو الاندفاع المضغوط للحد الأقصى للتدفق الإجمالي للتدفق.

الحد الأدنى لمعدل حركة المرور المحجوزة

راجع الحد الأدنى لحركة مرور البيانات المحجوزة لتدفق البيانات. إذا كان هناك حد أدنى مضمون لمعدل التحديث محدد في ملف تكوين DOCSIS 1.0، فهذا هو الحقل الذي يمكنك فيه تحديد تلك القيمة. ومع ذلك، نظرا لأنك لم تقم بتحديد الحد الأدنى لمعدل أعلى مضمون لهذا المثال، أترك هذا الحقل فارغا.

الحد الأدنى المفترض لحجم PKT المحجوز

راجع الحد الأدنى المفترض لحجم الحزمة المحجوزة لتدفق البيانات.

مهلة معلمات جودة الخدمة النشطة

راجع مهلة الإتجاه الهابط لمعلمات جودة الخدمة النشطة.

المهلة لمعلمات جودة الخدمة المسموح بها

راجع مهلة Downstream لمعلمات جودة الخدمة المسموح بها.

اندفاع الحد الأقصى المضغوط

يعد حقل الاندفاع المضغوط الأقصى خاصا بتعريفات تدفق خدمة الخادم الخادم الخادم. يصف هذا الحقل الحد الأقصى لطول اندفاع الإطارات المهتزة التي يمكن إرسالها في البث. بشكل افتراضي، يتم تعيين هذا الحقل على 0، مما يعني أنه لا يوجد حد على حجم اندفاع أعلى من الإطارات المتراصة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحقل له أوجه تشابه مع حقل DOCSIS 1.0 الذي يسمى Max Upstream Transmit Burst. في بيئة DOCSIS 1.1، لا يمكن تعيين حقل Max Upstream Transmit Burst لمودم كبل DOCSIS 1.0 المزود على 0 (حجم غير محدود) أو أي قيمة أكثر من 2000 بايت. بالنسبة لأجهزة مودم كبل DOCSIS 1.1، يمكن تعيين حقل تدفق تدفق تدفق DOCSIS 1.1 الحد الأقصى للتدفق المضغوط على أي قيمة، طالما لا يتجاوز قدرة الإرسال لمودم الكبل.

السبب وراء عدم وجود قيود على حجم الاندفاع المضغوط المضغوط للحد الأقصى لتدفق البث لأجهزة مودم الكبلات التي تعمل في وضع DOCSIS 1.1 هو أن أجهزة مودم كبل DOCSIS 1.1 يمكن أن تشظي دفعات كبيرة من الخادم. وهذا يضمن أن حركة مرور بيانات الخادم الحساسة للزمن الانتقال أو الرجفان لا تتأثر بفترات الانتظار للإطارات الكبيرة التي سيتم إرسالها في قناة الخادم. لا يمكن لأجهزة مودم كبل DOCSIS 1.0 تجزئة دفعات كبيرة من حركة مرور البيانات من الخادم؛ وبالتالي، يجب تقييد حجم انفجار إرسال الخادم لأجهزة مودم الكبلات التي تعمل في وضع DOCSIS 1.0.

في هذه الحالة، نظرا لأن مودم الكبل الذي تقوم بتوفيره قيد التشغيل في وضع DOCSIS 1.1، فلا حاجة لنقل قيمة تدفق بث البث الأولية التي تبلغ 1600 بايت إلى هذا الحقل. أترك هذا الحقل فارغا، للسماح لمودم الكبل بإرسال إطارات مهتزة بأي حجم.

نوع جدولة تدفق الخدمة

في أنظمة DOCSIS 1.0، يكون النوع الوحيد من آلية الجدولة لأعلى البث المتوفرة هو خدمة أفضل الجهود. هذا هو المكان الذي يجب أن تتعامل فيه أجهزة مودم الكبلات مع أجهزة مودم الكبلات الأخرى لطلب تخصيص عرض النطاق الترددي من CMTS. في DOCSIS 1.1، هناك خمس آليات جدولة أعلى مختلفة يمكن تطبيقها على تدفق خدمة أعلى. قد يتم تعيين حقل "نوع جدولة تدفق الخدمة" على الرقم الذي يتوافق مع نوع آلية الجدولة المطلوبة لتدفق الخدمة:

- خدمة أفضل الجهود (2)— يستخدم هذا النوع من الخدمة لحركة مرور الإنترنت القياسية ويوفر نفس نوع جودة خدمة الخادم (QoS) للتحميل التي سيتلقاها مودم كبل DOCSIS 1.0. مخطط الجدولة هذا هو الإعداد الافتراضي، إذا ترك حقل نوع جدولة تدفق الخدمة فارغا.

- خدمة الاقتراع في غير الوقت الحقيقي (3) - يستخدم هذا النوع من الخدمات كخدمة قياسية لحركة مرور البيانات عبر الإنترنت التي تتطلب سعة معالجة عالية.

- خدمة Real-Time Polling Service (4)- يستخدم هذا النوع من الخدمات لتطبيقات الوقت الفعلي التي قد تقوم بإرسال بيانات ذات طول متغير وعلى فترات زمنية غير متوقعة. ومثال على هذا النوع من حركة المرور هو Video over IP، والذي يحتوي على متطلبات النطاق الترددي المتغيرة التي تعتمد على محتوى الفيديو ولكنها لا تزال تتطلب زمن وصول أقل للنقل.

- خدمة منح غير مرغوب فيها مع اكتشاف النشاط (5)— يستخدم هذا النوع من الخدمات لحركة المرور بزمن وصول صارم ومتطلب إنتاجية قد يتوقف مؤقتا عن الإرسال على فترات عشوائية. مثال على هذا النوع من حركة المرور هو VoIP مع نشاط الكشف عن نشاط الصوت أو إخماد الصمت.

- خدمة المنح غير المرغوب فيها (6) - يمثل هذا النوع من الخدمات حركة مرور البيانات مع زمن وصول صارم ومتطلبات إنتاجية ثابتة. مثال على هذا النوع من حركة المرور هو VoIP.

في هذا المثال، ترغب فقط في خدمة "أفضل جهد"، لذلك أستخدم القيمة 2. ومع ذلك، كان من المقبول بنفس القدر ترك هذا الحقل فارغا، لأن خدمة أفضل الجهود هي نوع الجدولة الافتراضية للتحميل.

شكل 7 - النصف الأيمن من تعريف تدفق خدمة الخادم

طلب سياسة الإرسال

يتم تعيين قيمة هذا الحقل بواسطة مجموعة من وحدات بت. تمثل كل وحدة بت معلومات حول الظروف التي يسمح فيها لتدفق الخدمة هذا بإرسال البيانات إلى CMTS أو طلب النطاق الترددي من CMTS. يتم شرح موضع كل بت وقيمته ومعناه والتطبيق المناسب له في هذا القسم.

- إسقاط الحزم التي لا تلائم حجم المنحة غير المرغوب فيها (بت 8، القيمة 256)- تكون وحدة بت هذه ذات صلة فقط عندما يتم تعيين نوع جدولة تدفق الخدمة إلى خدمة منح غير مطلوب (6) أو خدمة منح غير مطلوب مع اكتشاف النشاط (5). في حالة تحديد أي نوع جدولة آخر، يتم تجاهل وحدة بت هذه. إذا تم تعيينها، وكانت الحزمة التي ترغب في إستخدام تدفق الخدمة هذا أكبر من حجم المنحة غير المرغوب فيه المحدد، فيجب إسقاط الحزمة. وإذا لم يتم تعيينه، فيجب إرسال الحزم الأكبر من حجم المنحة غير المرغوب فيه على تدفق خدمة الخادم الأولي للتدفق الذي يتم ربطه بمودم الكبل، والذي يكون عادة تدفق خدمة أفضل الجهود.

- لا تمنع رؤوس الحمولة (بت 7، القيمة 128)- تتحكم هذه البت فيما إذا كان يتم السماح لتدفق الخدمة بتنفيذ منع رأس الحمولة. في حالة التعيين، قد لا يقوم تدفق الخدمة بحظر رأس الحمولة على الحزم التي ترغب في إستخدام تدفق الخدمة هذا. في حالة عدم التعيين، يحدث كبت رأس الحمولة للحزم التي ترغب في إستخدام تدفق الخدمة هذا طالما أن الحزم تطابق قاعدة كبت رأس الحمولة التي تم تكوينها.

- لا تقم بتجزئة البيانات (البت 6، القيمة 64)—تحكم هذه البت فيما إذا كان يتم السماح لتدفق الخدمة بتنفيذ التجزئة على دفعات تدفق البيانات إلى الخادم. إذا تم تعيينه، فإن الإطارات المرسلة التي تستخدم تدفق الخدمة قد لا تقوم بتنفيذ التجزئة. إذا لم يتم تعيينه، فعندئذ يحدث التجزئة وفقا لإمكانيات مودم الكبل، عند التوجيه من CMTS.

- لا تقم بربط البيانات (بت 5، القيمة 32)- تتحكم هذه البت فيما إذا كان يتم السماح لتدفق الخدمة بتنفيذ سلسلة من إطارات متعددة في إطار واحد منسق أكبر. في حالة التعيين، قد لا يقوم تدفق الخدمة بإجراء تجميع للإطارات التي تم إرسالها كجزء من تدفق الخدمة. وإذا لم يتم تعيينه، فعندئذ يحدث التصغير وفقا لإمكانيات مودم الكبل وحقل الاندفاع المضغوط الأقصى للولايات المتحدة.

- لا تطلب Piggyback مع البيانات (بت 4، القيمة 16)- تتحكم هذه البت فيما إذا كان تدفق الخدمة قادرا على نسخ طلب البيانات لأعلى من إطار البيانات المرسلة أم لا. يعني طلب بيانات Piggyback أن مودم الكبل قادر على تجنب إستخدام آلية الطلب المستندة إلى النزاع، وهذا يضمن فرصة أكبر أن يتلقى CMTS الطلب. في حالة تعيين وحدة بت هذه، فقد لا تحتوي الإطارات التي يتم إرسالها ضمن سير الخدمة هذا على طلب بيانات ذي لون أصلي. في حالة عدم التعيين، يمكن أن تحتوي الإطارات التي يتم إرسالها ضمن تدفق الخدمة هذا على طلبات بيانات مدمجة عليها. يجب تعيين وحدة بت هذه لتدفقات الخدمة في الولايات المتحدة مع UGS و UGS-AD للأنواع للجدولة، ويجب تعيينها لتدفقات الخدمة مع تعيين نوع الجدولة إلى RTPS.

- لا تستخدم فرص الطلب/البيانات للبيانات (بت 3، القيمة 8)- تتحكم هذه البت فيما إذا كان تدفق الخدمة قادرا على إرسال البيانات أثناء فرص إرسال الطلب/البيانات. تعد فرص الطلب/البيانات هذه فرصا لأجهزة مودم الكبلات لإرسال البيانات دون الحاجة إلى إرسال طلب عرض النطاق الترددي أولا. ومع ذلك، هناك احتمال التصادم مع عمليات إرسال مودم كبل آخر خلال هذه الأنواع من فرص الإرسال. في حالة تعيين وحدة بت هذه، فقد لا يتم إرسال الإطارات الموجودة ضمن تدفق الخدمة هذا أثناء فرص الطلب/البيانات. إذا لم يتم تعيينه، فسيتمكن تدفق الخدمة من إرسال الإطارات أثناء فرص الطلب/البيانات. يجب تعيين وحدة بت هذه لتدفقات الخدمة في الولايات المتحدة مع UGS و UGS-AD للأنواع للجدولة، ويجب تعيينها لتدفقات الخدمة مع تعيين نوع الجدولة إلى RTPS.

ملاحظة: لا يقوم Cisco CMTS بإنشاء فرص نقل البيانات/الطلب أبدا.

- لا تستخدم فرص الطلب/البيانات للطلبات (بت 2، القيمة 4)- تتحكم هذه البت فيما إذا كان تدفق الخدمة قادرا على إرسال طلبات النطاق الترددي أثناء فرص إرسال الطلب/البيانات. إذا تم تعيين وحدة بت هذه، فقد لا يتم إرسال الطلبات الخاصة بفرص الإرسال من الخادم أو عرض النطاق الترددي من الخادم، نيابة عن الإطارات التي تنتمي إلى تدفق الخدمة هذا، أثناء فرص الطلب/البيانات. في حالة عدم التعيين، يمكن إرسال طلبات النطاق الترددي أثناء فرص الطلب/البيانات. يجب تعيين وحدة بت هذه لتدفقات الخدمة في الولايات المتحدة مع UGS و UGS-AD للأنواع للجدولة، ويجب تعيينها لتدفقات الخدمة مع تعيين نوع الجدولة إلى RTPS.

- لا تستخدم فرص طلب الأولوية للبث المتعدد (بت 1، القيمة 2)- تتحكم هذه البت فيما إذا كان تدفق الخدمة قادرا على إرسال طلبات النطاق الترددي، عندما تكون فرص الطلب متاحة لتدفقات الخدمة التي تحتوي على قيم أولوية معينة لحركة المرور تم تكوينها. يوفر DOCSIS 1.1 طريقة للسماح فقط لأجهزة مودم الكبلات ذات تدفقات الخدمة التي لها أولوية حركة مرور معينة بإرسال طلب عرض النطاق الترددي (بواسطة آلية تسمى فرصة طلب الأولوية للبث المتعدد). في حالة تعيين وحدة بت هذه، قد لا يتم إرسال طلبات فرص الإرسال من الخادم أو عرض النطاق الترددي من الخادم نيابة عن الإطارات التي تنتمي إلى تدفق الخدمة هذا أثناء "فرصة طلب متعدد الإرسال لطلب الأولوية". في حالة عدم التعيين، يمكن إرسال طلبات النطاق الترددي أثناء فرص طلب البث المتعدد الخاص بالأولوية. يجب تعيين وحدة بت هذه لتدفقات الخدمة في الولايات المتحدة مع UGS و UGS-AD للأنواع للجدولة، ويجب تعيينها لتدفقات الخدمة مع تعيين نوع الجدولة إلى RTPS. ويجب ألا يتم تعيينها لتدفقات الخدمات مع تعيين نوع الجدولة على NRTPS أو خدمة BE.

- لا تستخدم فرص طلب البث (بت 0، القيمة 1)- تتحكم هذه البت فيما إذا كان تدفق الخدمة قادرا على إرسال طلبات عرض النطاق الترددي أثناء فرص طلب عرض النطاق الترددي العادية. في حالة تعيين وحدة بت هذه، قد لا يتم إرسال طلبات فرص الإرسال لأعلى البث نيابة عن الإطارات التي تنتمي إلى تدفق الخدمة هذا أثناء فرصة طلب عرض نطاق بث عادي. في حالة عدم التعيين، يمكن إرسال طلبات النطاق الترددي أثناء فرص طلب عرض النطاق الترددي العادية للبث. يجب تعيين وحدة بت هذه لتدفقات الخدمة في الولايات المتحدة مع UGS و UGS-AD للأنواع للجدولة، ويجب تعيينها لتدفقات الخدمة مع تعيين نوع الجدولة إلى RTPS. ويجب ألا يتم تعيينها لتدفقات الخدمات مع تعيين نوع الجدولة على NRTPS أو خدمة BE.

يوضح هذا الجدول أنواع جدولة تدفق الخدمة مقابل إعدادات نهج إرسال الطلب:

نوع الجدولة

إسقاط إذا لم يكن مناسبا لحجم UGS

عدم إستخدام PHS

عدم تجزئة البيانات

عدم ربط البيانات

عدم إستخدام طلبات Piggyback

عدم إستخدام Req/Data للبيانات

عدم إستخدام Req/Data للطلبات

عدم إستخدام Priority Multicast Req

عدم إستخدام Broadcast Req

البت 8 - 256

البت 7 - 128

البت 6 - 64

البت 5 - 32

البت 4 - 16

البت 3 - 8

بت 2 - 4

بت 1 - 2

بت 0 - 1

بي

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NRTPS

X

X

X

X

X

X

X

0 (REC)

0 (REC)

RTPS

X

X

X

X

1 (REC)

1 (REC)

1 (REC)

0 (REC)

0 (REC)

يو جي إس-آد

X

X

X

X

1 (req'd)

1 (req'd)

1 (req'd)

1 (req'd)

1 (req'd)

UGS

X

X

X

X

1 (req'd)

1 (req'd)

1 (req'd)

1 (req'd)

1 (req'd)

- X—قد يتم تعيين بت سياسة إرسال الطلب أو لا، حسب الرغبة.

- (req'd)- يجب تعيين البت.

- (rec) — يجب تعيين البت، ولكنه غير مطلوب.

يجب إكمال معلمة "نهج إرسال الطلب" لكافة أنواع جدولة تدفق الخدمة باستثناء خدمات "أفضل الجهود"، حيث تكون القيمة الافتراضية 0. في هذا المثال، تكون القيمة الافتراضية مناسبة لأنك تستخدم نوع جدولة أفضل جهد؛ لذا أترك هذا الحقل فارغا.

عادة، عند تكوين UGS و UGS-AD، يتم تعيين جميع وحدات بت على 1 (مما يعني أن الحقل له قيمة عشرية مقدارها 511).

الفاصل الزمني للاستقصاء الاسمي

يقوم هذا الحقل بتعيين الفترة المطلوبة (بالميكروثانية) بين فرص الطلبات المتعاقبة، لتدفق خدمة US مع نوع الجدولة RTPS أو NRTPS أو UGS-AD.

نظرا لأن هذا الحقل غير ذي صلة بتدفقات خدمة "أفضل الجهود"، فاتركه فارغا في هذا المثال.

رجفان متساهل في إستطلاعات الرأي

يحدد هذا الحقل التزام خدمة مطلوب للحد الأقصى للتشوه أو الحد الأقصى للتباين (بالميكروثواني) من الفواصل الزمنية الكاملة للاستطلاع الدوري، كما تم تعيينه مع حقل الفاصل الزمني للاستقصاء الاسمي. لا ينطبق هذا الحقل إلا على تدفق الخدمة في الولايات المتحدة مع نوع الجدولة RTPS أو NRTPS أو UGS-AD.

نظرا لأن هذا الحقل غير ذي صلة بتدفقات خدمة "أفضل الجهود"، فاتركه فارغا في هذا المثال.

حجم المنحة غير المطلوب

يعمل هذا الحقل على تعيين حجم منح البيانات الفردية (بالبايت) التي يتم توفيرها لتدفق خدمة في الولايات المتحدة مع نوع الجدولة UGS أو UGS-AD. يجب أن تأخذ هذه القيمة في الاعتبار حجم إطار DOCSIS بالكامل الذي يتم إرساله داخل تدفق الخدمة.

نظرا لأن هذا الحقل غير ذي صلة بتدفقات خدمة "أفضل الجهود"، فاتركه فارغا في هذا المثال.

فترة المنحة الاسمية

يحدد هذا الحقل المدة (بالميكروثانية) المطلوبة بين منح البيانات غير المطلوبة المتتالية التي يتم منحها لتدفق الخدمة هذا، لنوع جدولة Service Flow في الولايات المتحدة من UGS أو UGS-AD.

نظرا لأن هذا الحقل غير ذي صلة بتدفقات خدمة "أفضل الجهود"، فاتركه فارغا في هذا المثال.

رجفان المانح المسموح به

يحدد هذا الحقل التزام خدمة مطلوب للحد الأقصى من الاهتزاز أو الحد الأقصى للاختلافات (بالمايكروثانية) من المنح غير المطلوبة الدورية الكاملة التي تم تسليمها، كما هو محدد مع حقل الفاصل الزمني للمنح الإسمية. لا ينطبق هذا الحقل إلا على تدفق الخدمة في الولايات المتحدة مع نوع الجدولة UGS أو UGS-AD.

نظرا لأن هذا الحقل غير ذي صلة بتدفقات خدمة "أفضل الجهود"، فاتركه فارغا في هذا المثال.

المنح لكل فترة زمنية

يحدد هذا الحقل عدد منح البيانات التي يتم منحها لتدفق الخدمة (لكل فاصل منح إسمي) لتدفق خدمة في الولايات المتحدة مع نوع الجدولة UGS أو UGS-AD. على سبيل المثال، في حالة إجراء مكالمة هاتف VoIP واحدة فقط من مودم كبل، فقد يتم تعيين هذا الحقل على 1. في حالة إجراء مكالمتين هاتفيتين متزامنتين عبر بروتوكول VoIP، فقد يتم تعيين هذا الحقل على 2.

نظرا لأن هذا الحقل غير ذي صلة بتدفقات خدمة "أفضل الجهود"، فاتركه فارغا في هذا المثال.

الكتابة فوق IP ToS

يمكن إستخدام هذا الحقل لتوجيه CMTS لتعديل وحدات بت رأس نوع الخدمة (ToS) ل IP، على حزم IP التي يتم استقبالها من تدفق خدمة البث هذا. تم تحديد قيمة سداسية عشرية سعة 2 بايت. النظام الثماني الأول هو قناع يتم إستخدامه بواسطة CMTS مع نوع خدمة IP للحزمة الواردة. البايت الثاني من الحقل هو قناع يتم إستخدامه بواسطة Bitwise ORed مع نتيجة AND للعملية لإنشاء حقل نوع خدمة IP الجديد. يتم تطبيق هذا الحقل الجديد على حزمة IP.

تكون هذه الميزة مفيدة لضمان أن البيانات التي تحصل على الأولوية على مقطع الكبل - مثل الحزم من تدفقات خدمة المنح غير المرغوب فيها أو تدفقات خدمة التصويت في الوقت الفعلي - يمكن أيضا أن تستلم معالجة خاصة داخل شبكة نقل البيانات. أستخدم هذه الميزة إذا تم تكوين شبكة نقل البيانات لتحديد أولوية حزم IP استنادا إلى نوع خدمة IP.

يمكن إستخدام هذا الحقل لتدفق خدمة "أفضل الجهود". ومع ذلك، في هذا المثال البسيط، لا يتم إستخدام هذه الميزة. لذلك، أترك هذا الحقل فارغا.

جودة خدمة المورد المحددة

راجع جودة الخدمة الخاصة بالمورد المتدفق.

معدات موقع العميل

طبقا لملفات تكوين DOCSIS 1.0-style، تحتاج ملفات تكوين DOCSIS 1.1 إلى تحديد الحد الأقصى لعدد CPEs. إذا لم يتم تحديد هذا الحقل بعد ذلك، يتم السماح لجهاز CPE واحد فقط بشكل افتراضي بالوصول إلى الشبكة من خلال مودم الكبل. في هذا المثال، قم بتعيين الحد الأقصى لعدد CPEs على 3.

شكل 8 - ضبط الحد الأقصى لعدد CPEs في ملف تكوين DOCSIS 1.1-style

الخصوصية الإضافية للأساس (BPI+)

في ملف تكوين DOCSIS 1.0-style، قم بتعيين قيمة تحت علامة التبويب فئة الخدمة لتمكين BPI. يوفر BPI خدمات تشفير البيانات البسيطة في طبقة DOCSIS.

في أنظمة DOCSIS 1.1، يمكن تمكين نظام تشفير حركة مرور جديد يسمى BPI+. لتشغيل BPI+ لمودم كبل DOCSIS 1.1، يلزمك تحديد 1 - نعم في القائمة المنسدلة تمكين الخصوصية (في علامة التبويب "متفرقات") داخل ملف تكوين نمط DOCSIS 1.1. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من أن CMTS جاهز لتشغيل BPI+ وتحميل شهادة DOCSIS الجذر CA: اتبع التعليمات الموجودة في إعداد CMTS لتشغيل قسم BPI+.

شكل 9 - تمكين BPI+ في ملف تكوين بنمط DOCSIS 1.1

ملاحظة: قد لا تستخدم أجهزة مودم الكبلات التي تعمل في وضع DOCSIS 1.0 تقنية BPI+؛ وقد لا يستخدم مودم الكبل الذي يعمل في وضع DOCSIS 1.1 تقنية BPI القياسية. يجب عليك التأكد من تكوين النوع الصحيح من BPI لمودم الكبل لديك، استنادا إلى ما إذا كان المودم يعمل في وضع DOCSIS 1.1 أو 1.0.

قد لا تتمكن بعض أجهزة مودم كبلات المورد، التي تمت ترقيتها من DOCSIS 1.0 إلى DOCSIS 1.1، من تشغيل BPI+، نظرا لعدم وجود شهادة رقمية X.509 مدمجة أو مفاتيح RSA المرادفة لها. إستشر مورد مودم الكبل الخاص بك لتحديد ما إذا كانت أجهزة مودم الكبل لديك يمكنها تشغيل BPI+.

إذا كنت لا تريد أن تقوم أجهزة مودم كبل DOCSIS 1.1 بتشغيل BPI+- إما لأن أجهزة مودم الكبلات لا يمكنها القيام بذلك أو لأن CMTS لم تكن مستعدة بشكل كاف للقيام بذلك، وفقا لإعداد CMTS لتشغيل BPI+- ثم تحتاج إلى تعيين القائمة المنسدلة تمكين الخصوصية على No.

تغييرات واجهة سطر الأوامر بين DOCSIS 1.0 و DOCSIS 1.1

لا يواجه موفرو خدمة الكبلات، المطلعون بالفعل على واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب CMTS الذي يشغل برنامج DOCSIS 1.0 من Cisco IOS Software، صعوبة كبيرة مع CLI الخاص ب CMTS الذي يشغل برنامج Cisco IOS القادر على DOCSIS 1.1.

يناقش هذا القسم الأوامر التي يتم إستخدامها بشكل شائع في بيئة DOCSIS 1.0 التي تم تغيير إستخدامها أو إخراجها باستخدام برنامج Cisco IOS القادر على DOCSIS 1.1. وهو يناقش أيضا الأوامر الجديدة التي تستبدل أو تزيد أوامر من برنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.0.

لا يناقش هذا القسم الأوامر التي تتعامل بشكل حصري مع الوظائف الفريدة من DOCSIS 1.1، مثل منع رأس الحمولة والتصنيفات.

show cable modem

قم بإصدار الأمر show cable modem لعرض حالة أجهزة مودم الكبل المتصلة ب CMTS. خضع عرض إخراج هذا الأمر لعدد من التغييرات في برنامج Cisco IOS الذي يدعم DOCSIS 1.1. وبالإضافة إلى ذلك، تم تغيير وإضافة عدد من الخيارات والمعلمات المستخدمة مع هذا الأمر.

هذا هو النموذج الأساسي للأمر، مع DOCSIS 1.0 برنامج Cisco IOS:

uBR7246VXR_1.0# show cable modem

Interface   Prim Online    Timing  Rec   QoS CPE  IP address   MAC address

Sid  State     Offset  Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 3832   -0.25  5   0   10.1.1.21    0001.9659.4461

Cable3/0/U1 2    online     3844    0.50  6   0   10.1.1.28    0001.64ff.e4ad

Cable3/0/U1 3    online(pt) 3836    0.50  5   0   10.1.1.32    0001.9659.43fd

Cable3/0/U1 4    online(pt) 3836   -0.25  5   0   10.1.1.30    0001.9659.4447

Cable3/0/U1 5    online(pt) 3832    0.25  5   0   10.1.1.26    0002.fdfa.0a35

Cable3/0/U1 6    online     3832    0.00  6   0   10.1.1.29    0001.64ff.e459

Cable3/0/U1 7    online(pt) 3828    0.00  5   0   10.1.1.16    0090.9607.3830

Cable3/0/U1 8    online(pt) 3824    0.00  5   0   10.1.1.18    0090.9607.3831

Cable3/0/U1 9    online(pt) 3836   -0.50  5   0   10.1.1.13    0001.9659.4477

في برنامج Cisco IOS الذي يدعم DOCSIS 1.1، يختلف إخراج الأمر show cable modem قليلا:

ubr7246VXR_1.1# show cable modem

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0001.64ff.e4ad 10.1.1.28    C3/0/U1   online      1     0.25   3842   0    N

0001.9659.4461 10.1.1.21    C3/0/U1   online(pt)  2     -0.50  3830   0    Y

0001.9659.43fd 10.1.1.32    C3/0/U1   online(pt)  3     -1.00  3834   0    Y

0001.9659.4447 10.1.1.30    C3/0/U1   online(pt)  4     0.25   3830   0    Y

0001.64ff.e459 10.1.1.29    C3/0/U1   online      5     -0.25  3826   0    N

0002.fdfa.0a35 10.1.1.26    C3/0/U1   online(pt)  6     -0.75  3826   0    Y

0090.9607.3830 10.1.1.16    C3/0/U1   online(pt)  7     -0.25  3822   0    Y

0090.9607.3831 10.1.1.18    C3/0/U1   online(pt)  8     -0.25  3822   0    Y

تم تصميم نموذج DOCSIS 1.1 لمخرج أمر show cable modem لتسهيل عرض قوائم أجهزة مودم الكبلات والبحث فيها. أحد الحقول التي تمت إزالتها من إصدار DOCSIS 1.1 من إخراج مودم الكبل هو حقل جودة الخدمة (QoS)، والذي يظهر ملف تعريف جودة الخدمة DOCSIS 1.0 الذي ينتمي إليه مودم الكبل. تمت إزالة هذا الحقل لأنه، في برنامج DOCSIS 1.1 Cisco IOS Software، قد لا ترتبط أجهزة مودم الكبلات بملفات تعريف جودة الخدمة (QoS) ذات النمط DOCSIS 1.0. وبدلا من ذلك، فإنها تقترن بمجموعات معلمات جودة الخدمة من طراز DOCSIS 1.1. إذا رغب مستخدم CMTS في عرض ملف تعريف DOCSIS 1.0 QoS المرتبط بمودم الكبل - أو رغب في عرض أجهزة مودم الكبل التي تستخدم تنسيق النمط DOCSIS 1.0 من الأمر show cable modem - حينئذ يجب عليهم إصدار الأمر show cable modem registered.

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

عنوان MAC

عنوان MAC سداسي عشر للنظام الثماني الخاص بمودم الكبل. عنوان MAC هذا هو معرف فريد لمودم الكبل. وبالتالي، فإنه يتم وضعه في الجانب الأيسر من مخرجات الأمر، لتسهيل الفهرسة والعرض.

عنوان IP

عنوان IP الخاص بمودم الكبل. يكون عنوان IP لمودم الكبل فريدا داخل CMTS. وبالتالي، فإنه يتم وضعه باتجاه الجانب الأيسر من مخرجات الأمر، لتسهيل الفهرسة والعرض.

I/F

واجهة كبل تدفق البيانات ومنفذ تدفق البيانات الذي يتم توصيل مودم الكبل به. هذا العمود له نفس معنى عمود الواجهة في نموذج DOCSIS 1.0 من إخراج الأمر show cable modem. ومع ذلك، فإن إخراج الأمر DOCSIS 1.1 يعبر عن الواجهة بتنسيق أكثر إيجازا: إنه يختصر كلمة كبل إلى الحرف C.

ولاية ماك

مرحلة الاتصال التي حققها مودم الكبل مع CMTS. هذا العمود له نفس معنى عمود حالة الإنترنت في نموذج DOCSIS 1.0 من إخراج أمر مودم الكبل show. يتم عرض أجهزة المودم عادة في حالة غير متصل أو عبر الإنترنت أو في إحدى حالات init أو رفض.

بريم سيد

رقم SID للتحميل الأساسي المقترن بمودم الكبل هذا. هذا العمود له نفس معنى عمود Prim Sid في نموذج DOCSIS 1.0 من إخراج أمر مودم الكبل show.

RxPwr (db)

طاقة تلقي الخادم من مودم الكبل هذا (في dBmV). هذا العمود له نفس معنى عمود طاقة Rec في نموذج DOCSIS 1.0 من إخراج أمر مودم الكبل show.

إزاحة التوقيت

إزاحة وقت الجولة من CMTS إلى مودم الكبل والخلف. هذا العمود له نفس معنى عمود إزاحة التوقيت في نموذج DOCSIS 1.0 من إخراج أمر مودم الكبل show.

num CPE

عدد أجهزة CPE النشطة خلف مودم الكبل هذا. هذا العمود له نفس معنى عمود CPE في نموذج DOCSIS 1.0 من إخراج الأمر show cable modem.

BPI ENB

يشير هذا الحقل إلى ما إذا تم توفير مودم الكبل للعمل مع BPI (إذا كان يعمل في وضع DOCSIS 1.0) أو مع BPI+ (إذا كان يعمل في وضع DOCSIS 1.1). لا يشير هذا الحقل بالضرورة إلى أن مودم الكبل هو، في الواقع، يشغل BPI، بل يشير فقط إلى أنه تم توفيره للقيام بذلك. يقوم مودم الكبل بتشغيل BPI أو BPI+ بنجاح إذا تم عرضه في حالة online(pt). لا يوجد حقل مكافئ لهذا الحقل في نموذج DOCSIS 1.0 من إخراج أمر show cable modem.

إظهار مودم الكبل [<mac-address> | <ip-address> | <interface>]

قد يتم تنفيذ الأمر show cable modem لمودم كبل واحد، إذا قمت بتحديد عنوان MAC لمودم الكبل أو عنوان IP أو واجهة الكبل المتصل أو منفذ الخادم. تنسيق الإخراج لهذا الأمر مماثل لتنسيق show cable modem نفسه، ولكل عمود نفس المعنى كما في إخراج الأمر show cable modem.

هذا عدد من الأمثلة أن يبدي الإنتاج من العرض كبل مودم [mac address | عنوان | interface] أمر في برنامج Cisco IOS قادر على DOCSIS 1.1:

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.41

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0006.2854.7319 10.1.1.41    C3/0/U1   online(pt)  3     0.00   3848   1    Y

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0001.9659.4447

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0001.9659.4447 10.1.1.36    C3/0/U1   online(pt)  3     0.25   2812   0    Y

uBR7246VXR_1.1# show cable modem cable 4/0

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0090.9607.3830 10.1.1.37    C4/0/U0   online(pt)  1     -0.25  2806   0    Y

0050.7366.12fb 10.1.1.43    C4/0/U0   online(pt)  2     -0.50  2288   0    Y

0002.fdfa.0a35 10.1.1.38    C4/0/U0   online(pt)  3     0.25   2807   1    Y

uBR7246VXR_1.1# show cable modem cable 3/0 upstream 1

MAC Address    IP Address   I/F       MAC         Prim RxPwr  Timing  Num BPI

State       Sid  (db)   Offset  CPE Enb

0001.64ff.e4ad 10.1.1.39    C3/0/U1   online      1     0.50   2807   0    N

0001.9659.4447 10.1.1.36    C3/0/U1   online(pt)  3     0.25   2812   0    Y

0001.9659.4461 10.1.1.33    C3/0/U1   online(pt)  4     0.00   2814   0    Y

0001.64ff.e459 10.1.1.42    C3/0/U1   online      5     0.00   2803   0    N

0020.4089.7ed6 10.1.1.40    C3/0/U1   online      6     0.75   2800   0    Y

0090.9607.3831 10.1.1.35    C3/0/U1   online(pt)  7     0.50   2805   0    Y

0006.2854.7319 10.1.1.41    C3/0/U1   online      8     0.00   2808   0    N

إظهار مودم الكبل {<mac-address> | <ip-address>} cnr

في برنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.0، قم بإصدار الأمر show cable modem detail للحصول على إشارة تدفق إلى الضوضاء (SNR) لكل مودم كبل:

uBR7246VXR_1.0# show cable modem detail

Interface   SID  MAC address    Max CPE  Concatenation  Rx SNR

Cable3/0/U1 1    0090.9607.3831 3        no             29.17

Cable3/0/U1 2    0006.2854.7319 15       yes            29.88

Cable3/0/U1 3    0001.9659.4461 3        yes            29.26

Cable3/0/U1 4    0001.9659.4447 3        yes            29.31

Cable3/0/U1 5    0001.64ff.e459 50       yes            29.47

Cable3/0/U1 6    0001.64ff.e4ad 50       yes            29.66

Cable3/0/U1 7    0020.4089.7ed6 3        no             29.58

Cable3/0/U1 8    0000.f025.1bd9 1        no             29.41

في برنامج Cisco IOS المزود بإمكانية DOCSIS 1.1، لم يعد الأمر show cable modem detail موجودا. بدلا من ذلك، قم بإصدار الأمر show cable modem {mac address | ip-address} cnr للحصول على قراءة SNR لأداة تحميل مودم لكل كبل:

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.41 cnr

MAC Address    IP Address   I/F         MAC         Prim  snr/cnr

State       Sid   (db)

0006.2854.7319 10.1.1.41    C3/0/U1     online(pt)  3     29.04

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

عنوان MAC

عنوان MAC سداسي عشر للنظام الثماني الخاص بمودم الكبل.

عنوان IP

عنوان IP الخاص بمودم الكبل.

I/F

واجهة كبل تدفق البيانات ومنفذ تدفق البيانات الذي يتم توصيل مودم الكبل به.

ولاية ماك

مرحلة الاتصال التي حققها مودم الكبل مع CMTS. يتم عرض أجهزة المودم عادة في حالة غير متصل أو عبر الإنترنت أو في إحدى حالات init أو رفض.

بريم سيد

رقم SID للتحميل الأساسي المقترن بمودم الكبل هذا.

SNR/CNR (dB)

SNR للتحميل لمودم الكبل هذا.
ملاحظة: إذا لم تكن بطاقة خط الكبل المتصلة بها مودم الكبل مزودة بإمكانية مدمجة لإدارة الطيف، فإن هذه القيمة هي تقدير استنادا إلى نموذج الموجة المستلم للحزم الكبيرة التي يتم استقبالها من مودم الكبل هذا. إذا كانت بطاقة خط الكبل المتصلة بها مودم الكبل تشتمل على إمكانية مدمجة لإدارة الطيف (مثل بطاقة MC16S)، فإن هذه القيمة يتم اشتقاقها من أجهزة تحليل الطيف على بطاقة الخط وهي أكثر دقة.

إظهار مودم الكبل {<mac-address> | <ip-address>} cpe

في برنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.0، قم بإصدار الأمر show interface cable slot/port modem [sid-number] لتحديد عنوان MAC وعنوان IP لأجهزة CPE المتصلة خلف جهاز معين. في هذا الأمر، يمكن تعيين sid-number على SID الخاص بمودم كبل محدد أو يمكن تعيينه على صفر (0)، لجعل الأمر show all of cable modems أن يكون متصلا بواجهة كبل:

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 modem 0

SID   Priv bits  Type      State     IP address      method    MAC address

1     11         modem     up        10.1.1.43       dhcp      0050.7366.12fb

2     11         modem     up        10.1.1.35       dhcp      0090.9607.3831

3     11         modem     up        10.1.1.37       dhcp      0090.9607.3830

4     00         modem     up        10.1.1.42       dhcp      0001.64ff.e459

5     11         modem     up        10.1.1.36       dhcp      0001.9659.4447

6     00         modem     up        10.1.1.39       dhcp      0001.64ff.e4ad

7     11         modem     up        10.1.1.33       dhcp      0001.9659.4461

8     11         host      unknown   192.168.1.10    static    0050.5480.326e

8     11         modem     up        10.1.1.38       dhcp      0002.fdfa.0a35

9     00         modem     up        10.1.1.41       dhcp      0006.2854.7319

12    00         modem     up        10.1.1.40       dhcp      0020.4089.7ed6

بينما لا يزال هذا الأمر متوفرا في برنامج Cisco IOS الذي يدعم DOCSIS 1.1، يمكنك إصدار عنوان Show cable modem {mac-address | ip-address} cpe لعرض تفاصيل حول أجهزة CPE المتصلة بمودم كبل معين:

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0006.2854.7319 cpe

IP address        MAC address

192.168.1.50      0000.0c02.f4be

يوفر هذا الجدول أوصاف لبعض الحقول في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

عنوان IP

عنوان IP الخاص بجهاز CPE المتصل بمودم الكبل المحدد.

عنوان MAC

عنوان MAC الخاص بجهاز CPE المتصل بمودم الكبل المحدد.

إظهار مودم الكبل {<mac-address> | <ip-address>} جودة الخدمة

في برنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.0، يسرد الأمر show cable modem رقم ملف تعريف جودة الخدمة DOCSIS 1.0-style الذي يقترن بكل مودم كبل. يمكنك بعد ذلك إصدار الأمر show cable qoS profile لعرض معلمات جودة الخدمة التي تتوافق مع كل رقم ملف تعريف لجودة الخدمة:

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799  0.75   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكينه ل DOCSIS 1.1، هناك عدد من الطرق الجديدة لعرض معلمات جودة الخدمة (QoS) طراز DOCSIS 1.1 التي يتم تعيينها لمودم الكبل. واحد من هذا هو العرض كبل مودم {mac address | ip-address} أمر جودة الخدمة:

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.41 qos

Sfid  Dir Curr  Sid   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBrst   MinRsvRate  Throughput

State       Type

7     US  act   3     BE     0    200000      1522      0           190968

8     DS  act   N/A   BE     0    15000000    1522      0           11291458

في هذا المثال، يحتوي مودم الكبل بعنوان IP 10.1.1.41 على تدفقات خدمة (مرقمة 7 و 8) مقترنة به. يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

سفيد

معرف سير الخدمة المقترن بتدفق الخدمة هذا.

دير

تعيين إلى US لتدفق خدمة الخادم وDS لتدفق خدمة تدفق البيانات.

ولاية كوري

حالة تدفق الخدمة هذا:

- Pro—مزود ولكن غير مسموح به أو نشط

- ADM - معترف به ولكنه غير نشط

- فعل — فعال

سيد

إذا كان هذا هو "تدفق خدمة الخادم"، فسيكون هذا هو رقم SID المقترن بتدفق الخدمة هذا. لا تستخدم تدفقات خدمة تدفق البيانات من الخادم SIDs.

نوع شيد

نوع جدولة تدفق الخدمة:

- كن — افضل جهد

- UGS — خدمة منح غير مطلوبة

- UGS_AD — خدمة منح غير مرغوب فيها مع اكتشاف النشاط

- RTPS — خدمة اقتراع في الوقت الحقيقي

- NRTPS—تدفق خدمة الاقتراع في الوقت غير الفعلي

بريو

أولوية تدفق الخدمة التي تشير إلى الأولوية التي يجب منحها لمتطلبات النطاق الترددي المقترنة بتدفق الخدمة هذا. صفر هو الأدنى و سبعة (7) هو الأعلى.

MaxSusRate

الحد الأقصى لمعدل حركة المرور المسموح بها (في BPS) لتدفق الخدمة هذا، كما تم فرضه بواسطة خوارزمية تنظيم دلو الرمز المميز.

ماكس برست

الحد الأقصى لتدفق حركة المرور بالبايت لتدفق الخدمة هذا، كما هو مستخدم في خوارزمية تنظيم حركة مرور بيانات دلو الرمز المميز.

MinRsvRate

إذا كان لتدفق الخدمة هذا أدنى معدل محجوز تم تكوينه (لضمان أدنى معدل إخراج)، فعندئذ يعرض هذا الحقل هذه القيمة (بالثانية).

سعة المعالجة

سعة المعالجة الحالية (بالثانية) لتدفق الخدمة هذا، كما تم حسابها خلال الثانية الماضية.

إظهار مودم الكبل {<mac-address> | <ip-address>} جودة الخدمة

يعرض هذا الأمر معلومات أكثر تفصيلا من تلك التي تظهر في العرض الرئيسي لمودم الكبل {mac address | ip-address} qoS :

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 10.1.1.40 qos verbose

Sfid                                    : 24

Current State                           : Active

Sid                                     : 12

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 200000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1600 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Concatenated Burst              : 1600 bytes

Scheduling Type                         : Best Effort

Request/Transmission policy             : 0x0

IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]     : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Sfid                                    : 25

Current State                           : Active

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 1500000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Latency                         : 0 usecs

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

يكون إخراج الأمر من هذا الأمر نفسه كما لو قمت بإصدار الأمر show interface cable slot/port service-flow service-flow-index qos لكل تدفق خدمة مرتبط بمودم كبل. لذلك، ارجع إلى قسم show interface cable slot/port service-flow service-flow-index qos verbose ، للحصول على تفاصيل حول إخراج هذا الأمر.

إظهار مودم الكبل [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] إمكانية الاتصال

في برنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.0، قم بإصدار الأمر show interface cable slot/port sid sid-number connectivity للحصول على إحصائيات الاتصال لمودم الكبل:

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid 5 connectivity

Sid   1st time    Times  %online     Online time            Offline time

online      Online          min     avg     max     min     avg     max

5     Mar 05 2002 1      99.99   00:00   1d19h   1d19h   00:08   00:08   00:08

في برنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.1، لم يعد هذا الأمر متوفرا. لقد تم إستبداله بأمر show cable modem connectivity:

uBR7246VXR_1.1# show cable modem connectivity

Prim  1st time    Times  %online     Online time            Offline time

Sid   online      Online          min     avg     max     min     avg     max

1     Mar 06 2002 1      99.99   00:00   14h44m  14h44m  00:05   00:05   00:05

2     Mar 06 2002 1      99.98   00:00   14h44m  14h44m  00:08   00:08   00:08

3     Mar 06 2002 1      99.98   00:00   14h44m  14h44m  00:08   00:08   00:08

4     Mar 06 2002 41     98.53   00:59   21:14   3h38m   00:05   00:18   00:20

5     Mar 06 2002 1      99.99   00:00   14h43m  14h43m  00:05   00:05   00:05

6     03:26:18    6      99.86   00:42   2h27m   13h23m  00:05   00:12   00:14

7     Mar 06 2002 1      99.99   00:00   14h43m  14h43m  00:05   00:05   00:05

8     14:29:59    1      99.99   00:00   14h43m  14h43m  00:05   00:05   00:05

ملاحظة: تتم إعادة تعيين جميع الحقول في هذا الأمر مرة أخرى إلى 0 عند إصدار الأمر clear counters على CMTS.

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

بريم سيد

رقم SID للتحميل الأساسي المقترن بمودم الكبل هذا.

للمرة الأولى على الإنترنت

وقت CMTS عند اتصال مودم الكبل لأول مرة. يتم عرض هذا كما يلي hh:mm:ss، إذا كان مودم الكبل قد دخل عبر الإنترنت في نفس اليوم الذي يتم فيه إصدار الأمر، وفيما عدا ذلك، فإنه يعرض تاريخ دخول مودم الكبل عبر الإنترنت.

تايمز أون لاين

عدد مرات اتصال مودم الكبل هذا بالإنترنت.

٪online

النسبة المئوية للوقت (منذ أن أصبح مودم الكبل هذا نشطا لأول مرة) الذي كان فيه مودم الكبل في حالة الاتصال.

الحد الأدنى لوقت الإنترنت

أقصر مدة زمنية كان مودم الكبل هذا متصلا بها.

متوسط الوقت عبر الإنترنت

متوسط وقت اتصال مودم الكبل هذا.

الحد الأقصى لوقت الاتصال

أطول فترة زمنية كان مودم الكبل هذا متصلا بها

الحد الأدنى لوقت عدم الاتصال

أقل وقت يكون فيه مودم الكبل هذا غير متصل بعد إتصاله بالإنترنت.

متوسط الوقت غير المتصل

متوسط مقدار الوقت الذي يكون فيه مودم الكبل هذا غير متصل بعد إتصاله بالإنترنت.

الحد الأقصى لوقت عدم الاتصال

أطول فترة زمنية كان مودم الكبل هذا غير متصل بعد إتصاله بالإنترنت.

إظهار مودم الكبل [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] العدادات

في برنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.0، يمكنك إصدار الأمر show interface cable slot/port counters للحصول على حزم لكل SID وعدادات النظام الثماني:

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid counters

Sid   Inpackets  Inoctets   Outpackets Outoctets  Ratelimit  Ratelimit

BWReqDrop  DSPktDrop

1     246        23586      241        21854      0          0

2     1773       260409     0          0          0          0

3     491        47796      478        43175      0          0

4     434        41058      423        38592      0          0

5     256        24434      244        22125      0          0

6     299        28445      289        26264      0          0

7     256        24701      246        22231      0          0

8     195        18342      186        16212      0          0

لا يزال هذا الأمر متوفرا في برنامج Cisco IOS software الذي تم تمكين DOCSIS 1.1. ومع ذلك، في DOCSIS 1.1، يعد معرف أمان (SID) كيانا خاصا بالمرحلة التمهيدية فقط. لذلك، يعرض إصدار DOCSIS 1.1 من هذا الأمر عدادات تدفق البيانات فقط. هناك أمر جديد يتوفر في برنامج Cisco IOS software الذي تم تمكين DOCSIS 1.1 - الأمر show cable modem counters - الذي يعرض النظام الثماني الكلي لتدفق البيانات وتنزيلها وعدد الحزم لجميع تدفقات الخدمة المرتبطة بمودم الكبل:

uBR7246VXR_1.1# show cable modem counters

MAC Address    US Packets   US Bytes   DS Packets   DS Bytes

0020.4089.7ed6 3960         372364     3953         363690

0090.9607.3831 3949         370690     3946         363186

0090.9607.3830 3949         370690     3946         363186

0002.fdfa.0a35 5460         549567     9279         895697

0001.64ff.e4ad 7154         694009     5333         497295

0006.2854.7319 2208         210217     5430         484154

0001.64ff.e459 3961         372227     3955         363770

0001.9659.4461 11826        1062992    4546         424924

ملاحظة: تتم إعادة تعيين جميع الحقول في هذا الأمر مرة أخرى إلى 0 عند إصدار الأمر clear counters على CMTS.

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

عنوان MAC

عنوان MAC لمودم الكبل.

الحزم الأمريكية

إجمالي عدد حزم بيانات البث التي تم استقبالها بواسطة CMTS من مودم الكبل هذا.

وحدات البايت الأمريكية

إجمالي عدد وحدات بايت بيانات البث التي تم تلقيها بواسطة CMTS من مودم الكبل هذا.

حزم DS

إجمالي عدد حزم بيانات تدفق البيانات من الخادم التي تم إرسالها بواسطة CMTS مباشرة إلى مودم الكبل هذا. يستثني هذا الرقم حزم البث والبث المتعدد.

وحدات بايت DS

العدد الإجمالي لوحدات بايت بيانات تدفق البيانات التي تم إرسالها بواسطة CMTS مباشرة إلى مودم الكبل هذا. يستبعد هذا الرقم وحدات البايت الموجودة في حزم البث والبث المتعدد.

إظهار مودم الكبل [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] رفرفة

في برنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.0، يمكنك إصدار الأمر show cable flap-list للحصول على إحصائيات رفرفة مودم الكبل:

uBR7246VXR_1.0# show cable flap-list

MAC Address    Upstream    Ins  Hit   Miss  CRC   P-Adj Flap  Time

0006.2854.7319 Cable3/0/U1 110  113   551   0     0     220   Mar 16 14:14:26

0000.f025.1bd9 Cable3/0/U1 0    851   1     0     0     1     Mar 16 13:51:32

0050.7366.12fb Cable3/0/U0 1    2026  8     0     0     2     Mar 16 14:05:07

لا يزال هذا الأمر موجودا في برنامج Cisco IOS الذي يدعم DOCSIS 1.1. ومع ذلك، هناك أمر جديد يتوفر في برنامج Cisco IOS software الذي تم تمكين DOCSIS 1.1 ويطلق عليه الأمر show cable modem flap. يمكن أن يعرض هذا الأمر إحصائيات الرفرفة لكل أجهزة مودم الكبلات، وليس فقط تلك الموجودة في قائمة الرفرفة.

هذا مثال على الإخراج من هذا الأمر؛ لاحظ أن بعض أجهزة مودم الكبلات تحتوي على علامات صفرية مسجلة مقابلها:

uBR7246VXR_1.1# show cable modem flap

MAC Address    I/F     Ins   Hit   Miss  CRC   P-Adj   Flap  Time

0000.f025.1bd9 C3/0/U1 67    205   522   0     0       134   Mar 18 15:39:21

0090.9607.3831 C3/0/U1 0     291   0     0     0       0

0001.9659.4461 C3/0/U1 0     278   1     0     0       1     Mar 18 15:08:58

0001.64ff.e4ad C3/0/U1 0     277   0     0     1       1     Mar 18 15:18:09

0006.2854.7319 C3/0/U1 0     277   0     0     1       1     Mar 18 15:17:44

0001.64ff.e459 C3/0/U1 0     277   0     0     0       0

0020.4089.7ed6 C3/0/U1 0     274   0     0     1       1     Mar 18 15:18:14

ملاحظة: تتم إعادة تعيين جميع الحقول الموجودة في هذا الأمر مرة أخرى إلى 0 عند إصدار قائمة رفرفة الكبل واضحة {all | mac-address} أمر على CMTS.

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

عنوان MAC

عنوان MAC لمودم الكبل.

I/F

واجهة كبل تدفق البيانات ومنفذ تدفق البيانات الذي يتم توصيل مودم الكبل به.

INS

تحسب عدد المرات التي قام فيها مودم الكبل هذا بمحاولات متتالية للوصول إلى الإنترنت خلال الفترة المحددة بواسطة وقت إدخال قائمة الرفرفة. يتم تعريف الإدخال كما هو الحال عندما يحاول مودم الكبل الاتصال عبر النطاق الأولي. يتم تعيين وقت إدخال قائمة الرفرفة على 180 ثانية بشكل افتراضي، أو يمكنك إصدار أمر التكوين العام Cable flap-list insert-time seconds لتكوينه. كل زيادة من هذا العداد تزيد أيضا من عداد الرفرفة.

أصبنا

تحسب عدد المرات التي استجاب فيها مودم الكبل هذا لطلب Keepalive لصيانة المحطة.

آنسة

تحسب عدد المرات التي لم يستجب فيها مودم الكبل هذا لطلب Keepalive لصيانة المحطة. إذا واجه مودم الكبل أخطاء متتالية أكثر من الحد الفاصل للخطأ، ثم جرب ضغط، ثم يتزايد عداد الرفرفة. يتم تعيين حد الأخطاء المتتالية على 6 بشكل افتراضي، أو يمكنك إصدار أمر التكوين العام نقاط الوصول العتبة لقائمة رفرفة الكبل لتكوينها.

CRC

تحسب عدد الإطارات التي تحتوي على خطأ CRC يتم استقبالها من مودم الكبل هذا.

p-adj

تحسب عدد المرات التي تم فيها طلب مودم الكبل هذا لتغيير طاقة خرج الخادم بأكثر من مقدار حد ضبط الطاقة لقائمة الرفرفة. يتم تعيين حد ضبط الطاقة في قائمة الرفرفة على 2 ديسيبل بشكل افتراضي، أو يمكنك إصدار أمر التكوين العام cable flap-list power-adjust threshold dB لتكوينه. كل زيادة من هذا العداد تزيد أيضا من عداد الرفرفة.

رفرفة

حساب عدد مرات تسجيل مودم الكبل هذا لحدث رفرفة.

الوقت

المرة الأخيرة - وفقا لساعة النظام - التي سجل فيها مودم الكبل هذا حدث رفرفة زاد من عداد الرفرفة.

إظهار مودم الكبل [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] Mac

في برنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.0، يمكنك إصدار الأمر show cable modem detail لعرض إمكانات مودم الكبل:

uBR7246VXR_1.0# show cable modem detail

Interface   SID  MAC address    Max CPE  Concatenation  Rx SNR

Cable3/0/U1 1    0090.9607.3831 3        no             29.17

Cable3/0/U1 2    0006.2854.7319 15       yes            29.88

Cable3/0/U1 3    0001.9659.4461 3        yes            29.26

Cable3/0/U1 4    0001.9659.4447 3        yes            29.31

Cable3/0/U1 5    0001.64ff.e459 50       yes            29.47

Cable3/0/U1 6    0001.64ff.e4ad 50       yes            29.66

Cable3/0/U1 7    0020.4089.7ed6 3        no             29.58

Cable3/0/U1 8    0000.f025.1bd9 1        no             29.41

لم يعد الأمر show cable modem detail متوفرا في برنامج Cisco IOS software الذي تم تمكينه ل DOCSIS 1.1. ومع ذلك، في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكين DOCSIS 1.1، يمكنك إصدار الأمر show cable modem mac لعرض إمكانيات طبقة DOCSIS لمودم الكبل، كما هو معلن عنه بواسطة المودم عندما يقوم بالتسجيل مع CMTS:

uBR7246VXR_1.1# show cable modem mac

MAC Address    MAC         Prim  Ver     Frag  Concat PHS   Priv  DS    US

State       Sid                                    Saids Sids

0020.4089.7ed6 online      1     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0090.9607.3831 online(pt)  2     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0001.64ff.e459 online      3     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0001.9659.4461 online(pt)  4     DOC1.0  no    yes    no    BPI   0     0

0006.2854.7319 online      5     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0001.64ff.e4ad online      6     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

0000.f025.1bd9 init(rc)    8     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0090.9607.3830 online(pt)  1     DOC1.0  no    no     no    BPI   0     0

0002.fdfa.0a35 online(pt)  2     DOC1.1  yes   yes    yes   BPI+  0     4

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

عنوان MAC

عنوان MAC لمودم الكبل.

ولاية ماك

مرحلة الاتصال التي حققها مودم الكبل مع CMTS. يتم عرض أجهزة المودم عادة في حالات غير متصلة أو عبر الإنترنت أو في أحد حالات init أو رفض.

بريم سيد

رقم SID الأساسي المقترن بمودم الكبل هذا

الإصدار

إصدار مواصفات DOCSIS التي يدعمها مودم الكبل هذا. يعرض DOC1. 0 لأجهزة مودم الكبلات التي تحتوي على إمكانيات DOCSIS 1.0 فقط. يتم عرض DOC1.1 لأجهزة مودم الكبلات التي تحتوي على إمكانيات DOCSIS 1.1.
ملاحظة: لا يشير هذا الحقل بالضرورة إلى الوضع الذي يتم فيه تشغيل مودم الكبل. يمكن تشغيل أجهزة مودم الكبلات التي تدعم DOCSIS 1.1 في وضع DOCSIS 1.0.

فراغ

إذا كان مودم الكبل هذا يستطيع تنفيذ تجزئة نمط DOCSIS 1.1، فعندئذ يتم تعيين هذا الحقل على نعم. إذا تعذر على مودم الكبل هذا إجراء تجزئة لنمط DOCSIS 1.1، فسيتم تعيين هذا الحقل على no.

كونكات

إذا كان مودم الكبل هذا قادرا على إجراء سلسلة، فسيتم تعيين هذا الحقل على نعم. إذا تعذر على مودم الكبل هذا إجراء عملية ربط، فسيتم تعيين هذا الحقل على no.

PHS

إذا كان يمكن لمودم الكبل هذا تنفيذ DOCSIS 1.1-style PHS، فسيتم تعيين هذا الحقل على نعم. إذا تعذر على مودم الكبل هذا تنفيذ DOCSIS 1.1-style PHS، فسيتم تعيين هذا الحقل على no.

بريف

إذا كان مودم الكبل هذا يدعم تشفير BPI+، فسيتم تعيين هذا الحقل على BPI+؛ وإلا، فسيتم تعيينه على BPI.

دي إس سايد

عدد معرفات اقتران أمان تدفق البيانات (SAIDs) الخاصة بنمط BPI+ التي يمكن لمودم الكبل هذا دعمها. هذا الحقل متصل فقط بمودم الكبلات التي يمكن تشغيلها في وضع DOCSIS 1.1.

شركة SIDS الأمريكية

عدد SIDs للتحميل التي يمكن أن يدعمها مودم الكبل هذا. هذا الحقل متصل فقط بمودم الكبلات التي يمكن تشغيلها في وضع DOCSIS 1.1.

إظهار مودم الكبل [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] PHY

في برنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.0، يمكنك إصدار الأمر show cable modem detail للحصول على تقدير SNR لتوفر مودم لكل كبل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إصدار الأمر show cable modem remote-query للحصول على إحصائيات إشارات كل مودم كابل المتدفق:

uBR7246VXR_1.0# show cable modem detail

Interface   SID  MAC address    Max CPE  Concatenation  Rx SNR

Cable3/0/U1 1    0090.9607.3831 3        no             29.17

Cable3/0/U1 2    0006.2854.7319 15       yes            29.88

Cable3/0/U1 3    0001.9659.4461 3        yes            29.26

Cable3/0/U1 4    0001.9659.4447 3        yes            29.31

Cable3/0/U1 5    0001.64ff.e459 50       yes            29.47

Cable3/0/U1 6    0001.64ff.e4ad 50       yes            29.66

Cable3/0/U1 7    0020.4089.7ed6 3        no             29.58

Cable3/0/U1 8    0000.f025.1bd9 1        no             29.41

uBR7246VXR_1.0# show cable modem remote-query

Remote Query Polling State : Active

IP address   MAC address     S/N    US     DS    Tx Time Micro (dB) Modem

Ratio  Power  Power Offset  Reflection State

10.1.1.12    0000.f025.1bd9   0.0    0.0    0.0  0       0          online

10.1.1.35    0090.9607.3831  37.2   27.0    5.9  12421   7          online(pt)

10.1.1.33    0001.9659.4461  36.6   27.0    0.0  12425   15         online(pt)

10.1.1.39    0001.64ff.e4ad  35.2   20.8  -12.6  12417   19         online

10.1.1.36    0001.9659.4447  37.4   27.0    0.0  12424   13         online(pt)

10.1.1.41    0006.2854.7319   0.0    0.0    0.0  0       0          init(i)

10.1.1.42    0001.64ff.e459  34.5   21.8  -14.4  12415   15         online

10.1.1.40    0020.4089.7ed6  38.5   28.0    0.0  12415   40         online

لم يعد الأمر show cable modem detail متوفرا في برنامج Cisco IOS software الذي تم تمكينه ل DOCSIS 1.1. ومع ذلك، لا يزال الأمر show cable modem remote-query متوفرا. تم دمج وظائف كلا الأوامر لتكوين الأمر show cable modem phy الجديد، والذي يعرض خصائص إشارة تدفق البيانات واستقبالها على أساس كل مودم لكل كبل:

uBR7246VXR_1.1# show cable modem phy

MAC Address    USPwr  USSNR  Timing MicroReflec DSPwr  DSSNR

(dBmV) (dBmV) Offset (dBc)       (dBmV) (dBmV)

0001.64ff.e4ad 19.8   18.99  2807   19          -12.8  35.02

0000.f025.1bd9 0.0    19.74  2286   0           0      -----

0001.9659.4447 27.0   21.24  2812   13          0      37.04

0001.9659.4461 26.0   21.64  2814   15          0      36.06

0001.64ff.e459 20.8   22.42  2803   15          -14.7  34.05

0020.4089.7ed6 26.0   24.34  2800   41          0      38.05

0090.9607.3831 27.0   23.62  2805   7           5.6    37.02

0090.9607.3830 24.0   17.62  2806   7           5.1    37.05

0050.7366.12fb 0.0    18.14  2287   0           0      -----

0002.fdfa.0a35 20.0   18.25  2807   15          -12.8  33.04

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

عنوان MAC

عنوان MAC لمودم الكبل.

USPwr (dBmV)

مستوى طاقة البث (في dBmV) الذي يتم عنده إرسال مودم الكبل هذا.
ملاحظة: يتم إسترداد هذه القيمة من مودم الكبل عبر SNMP، ويتطلب توفرها تكوين وظيفة الاستعلام عن بعد لمودم الكبل بشكل صحيح.

USSNR (dBmV)

النسبة المقدرة للإشارة إلى التشويش من الخادم للإشارات التي يتم إنشاؤها بواسطة مودم الكبل هذا، كما يتم قياسها في منفذ تدفق CMTS.
ملاحظة: بالنسبة لخطوط الكبلات التي لا تحتوي على إمكانات مدمجة لإدارة الطيف، فهذه القيمة هي مجرد تقدير.

إزاحة التوقيت

إزاحة النطاق الزمني لمودم الكبل (بوحدات 1/10،240،000 ثانية).

MicroReflec (dBC)

الانعكاسات الدقيقة الإجمالية، بما في ذلك الاستجابة داخل القناة كما هو مبين على هذه الواجهة (في dBc تحت مستوى الإشارة).
ملاحظة: يتم إسترداد هذه القيمة عبر SNMP من مودم الكبل، ويتطلب توفرها تكوين وظيفة الاستعلام عن بعد لمودم الكبل بشكل صحيح.

DSPwr (dBmV)

مستوى طاقة تدفق البيانات من الخادم (dBmV) كما يتم استقبالها بواسطة مودم الكبل. قد يتم تعيين هذا الحقل على 0، إذا كان مودم الكبل لا يدعم تدفق الطاقة يستلم قياس مستوى الطاقة.
ملاحظة: يتم إسترداد هذه القيمة عبر SNMP من مودم الكبل، ويتطلب توفرها تكوين وظيفة الاستعلام عن بعد لمودم الكبل بشكل صحيح.

DSSNR (dBmV)

نسبة الإشارة إلى الضوضاء لتدفق البيانات، كما تم قياسها عند مودم الكبل.
ملاحظة: يتم إسترداد هذه القيمة عبر SNMP من مودم الكبل، ويتطلب توفرها تكوين وظيفة الاستعلام عن بعد لمودم الكبل بشكل صحيح.

إظهار مودم الكبل [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] مسجل

لم يتم تغيير إخراج الأمر show cable modem registered بين برامج Cisco IOS المستندة إلى DOCSIS 1.0 وإصدارات برنامج Cisco IOS المستندة إلى DOCSIS 1.1. ومع ذلك، يكتسب هذا الأمر أهمية إضافية، لأنه يمكن إستخدام إخراج الأمر لقياس أجهزة مودم الكبلات التي تعمل في وضع DOCSIS 1.1 بسرعة. يمكنك افتراض أن أجهزة مودم الكبلات التي يتم عرضها مع ملف تعريف DOCSIS 1.0 QoS خاص ب 2 تعمل في وضع DOCSIS 1.1.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تنسيق الإخراج لهذا الأمر هو نفسه كما هو الحال بالنسبة للأمر show cable modem في الإصدار المستند إلى DOCSIS 1.0 من برنامج Cisco IOS. يمكن أن يجعل هذا من مخرجاته أسهل للترجمة، للمستخدمين الذين لا يعرفون تنسيق إخراج أمر مودم الكبل DOCSIS 1.1-style.

uBR7246VXR_1.1# show cable modem registered

Interface Prim Online      Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State       Offset Power

C3/0/U1   1    online      2807   0.75   11  0   10.1.1.39    0001.64ff.e4ad

C3/0/U1   3    online(pt)  2812   0.00   5   0   10.1.1.36    0001.9659.4447

C3/0/U1   4    online(pt)  2814   0.00   5   0   10.1.1.33    0001.9659.4461

C3/0/U1   5    online      2803   0.00   11  0   10.1.1.42    0001.64ff.e459

C3/0/U1   6    online      2800   -1.00  5   0   10.1.1.40    0020.4089.7ed6

C3/0/U1   7    online(pt)  2805   0.50   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

C3/0/U1   8    online      2807   -0.50  2   0   10.1.1.41    0006.2854.7319

ملاحظة: يتم تمييز مودم الكبل الأخير في هذا الإخراج بملف تعريف DOCSIS 1.0 QoS بقيمة 2. وهذا يشير إلى أن مودم الكبل هذا يعمل في وضع DOCSIS 1.1. يتم عرض جميع أجهزة مودم الكبلات الأخرى على أنها تعمل في وضع DOCSIS 1.0.

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

الواجهة

واجهة كبل تدفق البيانات ومنفذ تدفق البيانات الذي يتم توصيل مودم الكبل به.

بريم سيد

رقم SID الأساسي المقترن بمودم الكبل هذا.

حالة عبر الإنترنت

مرحلة الاتصال التي حققها مودم الكبل مع CMTS. هذا الحقل له نفس معنى عمود حالة الإنترنت في نموذج DOCSIS 1.0 لمخرج الأمر show cable modem. يتم عرض أجهزة المودم عادة في حالات غير متصلة أو عبر الإنترنت أو في أحد حالات init أو رفض.

إزاحة التوقيت

إزاحة النطاق الزمني لمودم الكبل (بوحدات 1/10،240،000 ثانية).

ريك باور

مستوى طاقة تدفق البيانات المتلقاة، كما يتم قياسه عند منفذ تدفق CMTS، لمودم الكبل هذا.

جودة الخدمة

ملف تعريف جودة الخدمة DOCSIS 1.0-style الذي يتم تعيينه لمودم الكبل هذا. إذا تم تخصيص رقم ملف تعريف QoS 2 لمودم الكبل، فإن مودم الكبل يعمل في وضع DOCSIS 1.1. وإلا، يمكنك عرض معلمات الخدمة DOCSIS 1.0 Class التي تتوافق مع ملف تعريف جودة الخدمة هذا (قم بإصدار الأمر show cable qos-profile).

CPE

عدد أجهزة CPE النشطة المتصلة حاليا بمودم الكبل هذا.

عنوان IP

عنوان IP لمودم الكبل هذا.

عنوان MAC

عنوان MAC لمودم الكبل هذا.

إظهار مودم الكبل [<mac-address> | <ip-address> | <interface>] إصدار

يعرض الأمر show cable modem verbose معلومات تفصيلية تتعلق تقريبا بكل جانب من جوانب مودم الكبل. يفيد هذا الأمر البسيط والمفرد في تجميع الكثير من المعلومات حول مودم كبل معين:

uBR7246VXR_1.1# show cable modem 0006.2854.7319 verbose

MAC Address                         : 0006.2854.7319

IP Address                          : 10.1.1.41

Prim Sid                            : 3

Interface                           : C3/0/U1

Upstream Power                      : 320 dBmV (SNR = 29.01 dBmV)

Downstream Power                    : 1 dBmV (SNR = 34.05 dBmV)

Timing Offset                       : 2807

Received Power                      : 0.50

MAC Version                         : DOC1.1

Provisioned Mode                    : DOC1.1

Capabilities                        : {Frag=Y, Concat=Y, PHS=Y, Priv=BPI+}

Sid/Said Limit                      : {Max Us Sids=4, Max Ds Saids=0}

Optional Filtering Support          : {802.1P=N, 802.1Q=N}

Transmit Equalizer Support          : {Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 8}

Number of CPE IPs                   : 1(Max CPE IPs = 5)

CFG Max-CPE                         : 15

Flaps                               : 1(Mar 20 18:03:47)

Errors                              : 0 CRCs, 0 HCSes

Stn Mtn Failures                    : 4 aborts, 0 exhausted

Total US Flows                      : 2(2 active)

Total DS Flows                      : 1(1 active)

Total US Data                       : 197 packets, 21149 bytes

Total US Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Total DS Data                       : 172 packets, 14004 bytes

Total DS Throughput                 : 0 bits/sec, 0 packets/sec

Active Classifiers                  : 1 (Max = NO LIMIT)

CM Upstream Filter Group            : 4

CM Downstream Filter Group          : 3

CPE Upstream Filter Group           : 2

CPE Downstream Filter Group         : 1

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

عنوان MAC

عنوان MAC لمودم الكبل هذا.

عنوان IP

عنوان IP لمودم الكبل هذا.

بريم سيد

رقم SID الأساسي المقترن بمودم الكبل هذا.

فهرس توصيفات QoS

ملف تعريف جودة الخدمة DOCSIS 1.0-style الذي يتم تعيينه لمودم الكبل هذا. إذا تم تخصيص رقم ملف تعريف QoS 2 لمودم الكبل، فإن مودم الكبل يعمل في وضع DOCSIS 1.1.

الواجهة

واجهة كبل تدفق البيانات ومنفذ تدفق البيانات الذي يتم توصيل مودم الكبل به.

طاقة المنبع

مستوى طاقة البث (في dBmV) الذي يتم عنده إرسال مودم الكبل هذا.
ملاحظة: يتم إسترداد هذه القيمة عبر SNMP من مودم الكبل، ويتطلب توفرها تكوين وظيفة الاستعلام عن بعد لمودم الكبل بشكل صحيح.

طاقة تدفق البيانات

مستوى طاقة تدفق البيانات من الخادم (dBmV) كما يتم استقبالها بواسطة مودم الكبل. قد يتم تعيين هذا الحقل على 0، إذا كان مودم الكبل لا يدعم تدفق الطاقة يستلم قياس مستوى الطاقة.
ملاحظة: يتم إسترداد هذه القيمة عبر SNMP من مودم الكبل، ويتطلب توفرها تكوين وظيفة الاستعلام عن بعد لمودم الكبل بشكل صحيح.

إزاحة التوقيت

إزاحة النطاق الزمني لمودم الكبل (بوحدات 1/10،240،000 ثانية).

إستطاعة مستلمة

مستوى طاقة تدفق البيانات المتلقاة، كما يتم قياسه عند منفذ تدفق CMTS، لمودم الكبل هذا.

إصدار MAC

إصدار مواصفات DOCSIS التي يدعمها مودم الكبل هذا. يعرض DOC1. 0 لأجهزة مودم الكبلات التي تحتوي على إمكانيات DOCSIS 1.0 فقط. يتم عرض DOC1.1 لأجهزة مودم الكبلات التي تحتوي على إمكانيات DOCSIS 1.1.

الوضع المزود

إصدار مواصفات DOCSIS التي يتم من خلالها توفير مودم الكبل هذا حاليا للعمل. يتم عرض DOC1.0 لأجهزة مودم الكبلات المزودة للعمل في وضع DOCSIS 1.0. يتم عرض DOC1.1 لأجهزة مودم الكبلات المزودة للعمل في وضع DOCSIS 1.1.

القدرات

إمكانيات مودم الكبل المعلن عنها، والتي تشير إلى قدرته على تنفيذ تجزئة نمط DOCSIS 1.1 (frag=Y/N)، والتسلسل (conat=Y/N)، وكبت رأس الحمولة (PHS=Y/N). كما يشير أيضا إلى إصدار BPI المدعوم (Priv=BPI+/BPI).

حد معرف الأمان/المذكور

عدد معرفات التحكم في الوصول (SID) للتدفق التي يمكن لمودم الكبل هذا دعمها (Max SIDS الأمريكية) وعدد معرفات تحديد الوصول (SAIDs) الخاصة بنمط BPI+ للتدفق التي يمكن لمودم الكبل هذا دعمها (Max DS Saids). هذا الحقل متصل فقط بمودم الكبلات التي يمكن تشغيلها في وضع DOCSIS 1.1.

دعم التصفية الاختياري

قدرة مودم الكبل على دعم تصفية 802. 1P و 802. 1Q. هذا الحقل متصل فقط بمودم الكبلات التي يمكن تشغيلها في وضع DOCSIS 1.1.

دعم معادل الإرسال

عدد ضغطات المعادل الأولي للبث الأولي وضغطات كل رمز التي يدعمها مودم الكبل هذا. هذا الحقل متصل فقط بمودم الكبلات التي يمكن تشغيلها في وضع DOCSIS 1.1.

عدد عناوين CPE IP

عدد أجهزة CPE التي تم الكشف عنها خلف مودم الكبل هذا، متبوعا بالحد الأقصى المسموح به لعدد عناوين IP CPE المسموح بها خلف مودم الكبل هذا.

CFG Max-CPE

الحد الأقصى لعدد أجهزة CPE المتصلة بمودم الكبل هذا المسموح به للوصول المتزامن إلى الشبكة.

جارف

عدد الجنيحات التي يتم تسجيلها بواسطة مودم الكبل هذا، بالإضافة إلى الوقت الذي حدثت فيه آخر رفرفة (وفقا لساعة CMTS).

الأخطاء

عدد أخطاء CRC و Header Check Sum (HCS) المسجلة لعمليات الإرسال من مودم الكبل هذا.

حالات فشل STN MTN

عدد عمليات إجهاض النطاق وعدادات النطاق التي تم استنفادها لمودم الكبل هذا. يتم إرسال إجهاض النطاق إلى مودم كبل عندما لا يكون إرسال مودم الكبل المتلقى إلى الخادم مقبولا ل CMTS لستة عشر استطلاعا متتاليا لصيانة المحطات. تحدث حالة النطاق المنهك عندما يفشل مودم الكبل في الاستجابة لستة عشر عملية اقتراع صيانة محطة متتالية.

إجمالي التدفقات في الولايات المتحدة

إجمالي عدد عمليات تدفق الخدمة من الخادم المزود أو المسموح به لمودم الكبل هذا، متبوعا بعدد تدفقات الخدمة النشطة هذه.

إجمالي تدفقات DS

إجمالي عدد عمليات تدفق الخدمة من الخادم المزودة أو المسموح بها لمودم الكبل هذا، متبوعا بعدد تدفقات الخدمة هذه النشطة.

إجمالي بيانات الولايات المتحدة

إجمالي عدد حزم بيانات البث ووحدات البايت التي يتم استقبالها بواسطة CMTS من مودم الكبل هذا.

إجمالي سعة المعالجة في الولايات المتحدة

سعة المعالجة المجمعة الحالية للتدفق من الخادم لجميع تدفقات خدمة الخادم النشطة المقترنة بمودم الكبل هذا.

إجمالي بيانات DS

إجمالي عدد حزم بيانات تدفق البيانات من الخادم ووحدات البايت التي يتم إرسالها بواسطة CMTS إلى مودم الكبل هذا. لا يتضمن هذا الشكل حزم البث أو البث المتعدد.

إجمالي سعة معالجة DS

سعة المعالجة المجمعة الحالية لتدفق البيانات من الخادم لجميع تدفقات خدمة تدفق البيانات من الخادم النشطة المقترنة بمودم الكبل هذا.

التصنيفات النشطة

عدد التصنيفات المقترنة بشكل نشط بتدفقات الخدمة على مودم الكبل هذا، متبوعا بالحد الأقصى لعدد التصنيفات التي قد تكون مقترنة بمودم الكبل هذا. هذا الحقل متصل فقط بمودم الكبلات التي يمكن تشغيلها في وضع DOCSIS 1.1.

مجموعة عوامل تصفية الخادم ل CM

رقم مجموعة عوامل تصفية حزمة DOCSIS CMTS لتطبيقه على حركة المرور القادمة إلى الخادم من مودم الكبل نفسه. يظهر هذا الحقل فقط لمودم الكبل المزود في وضع DOCSIS 1.1، حيث تم تطبيق مجموعات مرشح إدارة المشترك المناسبة داخل ملف تكوين DOCSIS.

مجموعة مرشح تدفق CM

رقم مجموعة عوامل تصفية حزمة DOCSIS CMTS لتطبيقه على حركة المرور التي تنتقل إلى الخادم إلى مودم الكبل نفسه. يظهر هذا الحقل فقط لمودم الكبل المزود في وضع DOCSIS 1.1، حيث تم تطبيق مجموعات مرشح إدارة المشترك المناسبة داخل ملف تكوين DOCSIS.

مجموعة عوامل تصفية تدفق CPE

رقم مجموعة عوامل تصفية حزمة DOCSIS CMTS لتطبيقه على حركة المرور القادمة من الخادم من CPE المتصلة بمودم الكبل هذا. يظهر هذا الحقل فقط لمودم الكبل المزود في وضع DOCSIS 1.1، حيث تم تطبيق مجموعات مرشح إدارة المشترك المناسبة داخل ملف تكوين DOCSIS.

مجموعة عوامل تصفية تدفق CPE

رقم مجموعة عوامل تصفية حزم DOCSIS CMTS لتطبيقه على حركة المرور التي تنتقل إلى الخادم إلى CPE المتصلة بمودم الكبل هذا. يظهر هذا الحقل فقط لمودم الكبل المزود في وضع DOCSIS 1.1، حيث تم تطبيق مجموعات مرشح إدارة المشترك المناسبة داخل ملف تكوين DOCSIS.

show interface cable <slot>/<port>

مع إصدار برنامج Cisco IOS الذي تم تمكين DOCSIS 1.1، تم تضمين قدر كبير من الوظائف الجديدة في سلسلة الأوامر show interface cable slot/port. يوضح هذا القسم تفاصيل الأوامر الفرعية المستخدمة بشكل شائع show interface cable slot/port التي تكون جديدة أو تم تغييرها بشكل كبير بين برنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.0 وبرنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.1.

show interface cable <slot>/<port> downstream

يعرض إخراج الأمر show interface cable slot/port down عدة حقول إضافية، في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكينه في DOCSIS 1.1. الأسطر الثلاثة العليا من مخرجات الأمر هي نفسها في برنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.0. تكون الأسطر الأربعة الأخيرة من إخراج الأمر فريدة لبرنامج Cisco IOS الذي تم تمكينه ل DOCSIS 1.1. هذا مثال إنتاج من هذا أمر:

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 downstream

Cable3/0: Downstream is up

348 packets output, 27855 bytes, 0 discarded

0 output errors

9 total active devices, 8 active modems

Total downstream bandwidth: 30341646

Total downstream reserved bandwidth: 50000

Worst case latency for low latency queue: 0 usecs

Current Upper limit for worst case latency: 0 usecs

ملاحظة: يتم إعادة تعيين جميع عدادات إخراج تدفق البيانات من الخادم في هذا الأمر عند إصدار الأمر clear interface.

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

إخراج الحزم

عدد حزم البيانات التي يتم إرسالها بواسطة واجهة الكبل هذه في إتجاه تدفق البيانات من الخادم.

بايت

عدد وحدات البايت المقترنة بحزم البيانات التي يتم إرسالها بواسطة واجهة الكبل هذه في إتجاه تدفق البيانات.

نبذ

عدد الحزم التي لا يتم إرسالها على الخادم بسبب خطأ؛ على سبيل المثال، تنفذ ذاكرة CMTS، أو أن الإطار كبير جدا على وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) للواجهة.

أخطاء الإخراج

عدد الحزم التي لا يمكن إرسالها بسبب خطأ في الإرسال.

إجمالي الأجهزة النشطة

إجمالي عدد أجهزة مودم الكبل النشطة و CPE المتصلة بواجهة الكبل هذه.

أجهزة المودم النشطة

عدد أجهزة مودم الكبل النشطة المتصلة بواجهة الكبل هذه.

إجمالي عرض النطاق الترددي للتدفق من الخادم

النطاق الترددي لتدفق البيانات من الخادم المرتبط بواجهة الكبل هذه (في الثانية).

إجمالي النطاق الترددي المحجوز لتدفق البيانات

إجمالي مبلغ النطاق الترددي للتدفق من الخادم المحجوز لتدفقات خدمة تدفق البيانات من الخادم التي تستخدم معلمة الحد الأدنى من معدل حركة المرور المحجوز لتدفق البيانات من الخادم.

أسوأ زمن انتقال للحالة لقائمة انتظار تقليل زمن الانتقال

أسوأ حالات التأخير التي قد تحدث بواسطة تدفقات خدمة تدفق البيانات من الخادم التي تستخدم المعلمة Max DS Latency على واجهة الكبل هذه.

الحد الأعلى الحالي لزمن انتقال أسوأ الحالات

المعلمة Max DS Latency الأدنى المحددة لأي من تدفقات خدمة تدفق البيانات من الخادم الموجودة على واجهة الكبل هذه. في حالة وجود تدفق خدمة لتدفق البيانات من الخادم من شأنه أن يتسبب في أن تصبح أسوأ حالة من زمن انتقال قائمة الانتظار ذات زمن الوصول المنخفض أكبر من الحد الأعلى الحالي لأسوأ حالة، وأن يحاول تدفق خدمة DS أن يتم السماح به، فلا يتم السماح به.

show interface cable <slot>/<port> mac-scheduler <upstream-port-number>

في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكين DOCSIS 1.0، يمكنك إصدار الأمر show interface cable slot/portup stream up-stream-port-number لعرض الإحصائيات حول جدولة البث والأداء:

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 upstream 0

Cable3/0: Upstream 0 is administratively down

Received 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts

0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol

0 packets input, 0 uncorrectable

0 noise, 0 microreflections

Total Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)

Default MAC scheduler

Queue[Rng Polls]  0/64, fifo queueing, 0 drops

Queue[Cont Mslots]  0/104, fifo queueing, 0 drops

Queue[CIR Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[BE Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[Grant Shpr]   0/64, calendar queueing, 0 drops

Reserved slot table currently has 0 CBR entries

Req IEs 0, Req/Data IEs 0

Init Mtn IEs 0, Stn Mtn IEs 0

Long Grant IEs 0, Short Grant IEs 0

Avg upstream channel utilization : 0%

Avg percent contention slots : 0%

Avg percent initial ranging slots : 0%

Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%

Total channel bw reserved 0 bps

CIR admission control not enforced

Admission requests rejected 0

Current minislot count   : 2865362    Flag: 0

Scheduled minislot count : 2865402    Flag: 0

لا يزال الأمر show interface cable slot/port upstream متوفرا في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكينه ل DOCSIS 1.1. ومع ذلك، تم نقل عدد من الحقول التي يتم عرضها بواسطة هذا الأمر في برنامج Cisco IOS software القادر على DOCSIS 1.0 (في برنامج DOCSIS 1.1-enabled Cisco IOS Software) إلى إخراج الأمر show interface cable slot/port mac-scheduler upstream-port-number. بالإضافة إلى ذلك، تعرض مخرجات البرنامج الآن تفاصيل حول آليات الجدولة المتقدمة ل DOCSIS 1.1 للتحميل:

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 mac-scheduler 1

DOCSIS 1.1 MAC scheduler for Cable3/0/U1

Queue[Rng Polls] 0/64, 0 drops

Queue[CIR Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(7) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(6) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(5) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(4) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(3) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(2) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(1) Grants] 0/64, 0 drops

Queue[BE(0) Grants] 0/64, 0 drops

Req Slots 81256509, Req/Data Slots 0

Init Mtn Slots 568433, Stn Mtn Slots 68664

Short Grant Slots 2261, Long Grant Slots 2064698

Awacs Slots 0

Fragmentation count 6

Fragmentation test disabled

Avg upstream channel utilization : 1%

Avg percent contention slots : 97%

Avg percent initial ranging slots : 2%

Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%

Sched Table Adm-State: Grants 1, Reqpolls 1, Util 20%

UGS    : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0

UGS-AD : 1 SIDs, Reservation-level in bps 412800

RTPS   : 0 SIDs, Reservation-level in bps 0

NRTPS  : Not Supported

BE     : 8 SIDs, Reservation-level in bps 0

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

قائمة الانتظار [إستطلاعات RNG]

عرض إحصائيات حول كيفية وضع منح صيانة المحطة في قائمة الانتظار. يتم عرض عدد المنح المعلقة، متبوعا بالحد الأقصى لعدد منح صيانة المحطات المعلقة المسموح بها، متبوعا بعدد منح صيانة المحطات التي تم إسقاطها من المجدول لأن قائمة انتظار المنح ممتلئة على منفذ الخادم هذا.

قائمة الانتظار [منح CIR]

يعرض إحصائيات حول كيفية وضع منح البيانات في قائمة الانتظار لتدفقات خدمة الخادم الخادم التي تستخدم معلمة الحد الأدنى لمعدل حركة المرور المحجوز على منفذ الخادم هذا.

منح قائمة الانتظار [BE(x)]

يعرض إحصائيات حول كيفية وضع منح البيانات في قائمة الانتظار لتدفق خدمة الخادم مع أولوية مختلفة لحركة مرور بيانات الخادم.

فتحات REQ

عدد فرص إرسال طلب النطاق الترددي التي يتم الإعلان عنها نيابة عن منفذ البث هذا.

فتحات REQ/البيانات

عدد فرص إرسال الطلب/البيانات التي يتم الإعلان عنها نيابة عن منفذ البث هذا.

فتحات MTN الداخلية

عدد فرص الصيانة الأولية (النطاق الأولي) التي يتم الإعلان عنها نيابة عن منفذ المنبع هذا.

فتحات STN MTN

عدد فرص صيانة المحطة (نطاق البث الأحادي) التي يتم الإعلان عنها نيابة عن منفذ البث الحالي.

فتحات منح قصيرة

عدد منح البيانات القصيرة التي يتم منحها بالنيابة عن منفذ المنبع هذا.

فتحات المنح الطويلة

عدد منح البيانات الطويلة التي يتم منحها بالنيابة عن منفذ المنبع هذا.

إيواكس فالس

عدد المنح التي يتم إصدارها لتسهيل وظيفة إدارة نطاق الأجهزة. لا يزيد هذا العداد على منافذ الخادم التي تنتمي إلى سلاسل الكبلات دون إمكانية إدارة نطاق الأجهزة المدمجة.

عدد التفتت

عدد الإطارات التي يتم استقبالها بواسطة منفذ المنبع هذا الذي يستخدم مخطط تجزئة DOCSIS 1.1.

AVG إستخدام قناة الخادم

المتوسط الحالي لاستخدام القناة لمنفذ الخادم هذا، بسبب حركة مرور بيانات الخادم وحركة مرور إدارة DOCSIS.

متوسط النسبة المئوية لفتحات التنازع

المتوسط الحالي للجزء الخاص بعرض نطاق قناة الخادم المخصص لتوفير فرص طلب النطاق الترددي. بشكل نموذجي، يساوي هذا الرقم حوالي 100 في المائة من القناة، مطروحا منه الاستخدام الناجم عن حركة مرور البيانات والإدارة من الخادم وفتحات النطاق الأولية.

متوسط النسبة المئوية لفتحات النطاق الأولية

متوسط جزء النطاق الترددي لقناة المنبع الحالي المخصص لتوفير فرص النطاق الأولي لأجهزة مودم الكبلات التي تحاول الوصول إلى الإنترنت.

AVG النسبة المئوية لفقد قطع صغيرة على الخرائط المتأخرة

الجزء المتوسط الحالي من مساحات التجزئة الصغيرة غير المستخدمة، نظرا لأنه يتم إرسال رسائل خريطة تخصيص عرض النطاق الترددي في وقت متأخر.

شيد تابل دي دي-ستيت

يصف عدد تدفقات خدمة الخادم (منح) لنمط UGS المسموح بها، وعدد تدفقات خدمة الخادم (ReqPoll) بنمط RTPS المسموح بها، واستخدام القناة المتوقع اقترانه بتدفقات الخدمة هذه.

UGS

يعرض عدد SIDs للتدفق التي تستخدم أسلوب UGS لآلية الجدولة، والنطاق الترددي (في BPS) الذي يتم حجزه بواسطة SIDs للتدفق.

يو جي إس-آد

يعرض عدد SIDs للتدفق التي تستخدم نمط UGS-AD لآلية الجدولة، والنطاق الترددي (في BPS) الذي يتم حجزه بواسطة SIDs للتدفق.

RTPS

يعرض عدد SIDs للتدفق التي تستخدم أسلوب RTPS لآلية الجدولة، وعرض النطاق الترددي (في BPS) الذي تم حجزه بواسطة SIDs للتدفق.

NRTPS

يعرض عدد SIDs للتحميل التي تستخدم أسلوب NRTPS لآلية الجدولة، والنطاق الترددي (في BPS) الذي تم حجزه بواسطة SIDs للتحميل.

بي

يعرض عدد SIDs للتدفق التي تستخدم أسلوب BE لآلية الجدولة، والنطاق الترددي (في BPS) الذي يتم حجزه بواسطة SIDs للتدفق.

show interface cable <slot>/<port> qoS parset

في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكين DOCSIS 1.0، يمكنك إصدار الأمر show cable qos profile لعرض المعلمات المقترنة بملفات تعريف جودة الخدمة (QoS) ذات النمط DOCSIS 1.0:

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

1   0    0         0         0          0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

2   0    64000     0         1000000    0     0x0  0x0   cmts(r) no    no

3   7    31200     31200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

4   7    87200     87200     0          0     0x0  0x0   cmts    yes   no

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

10  0    128000    0         512000     1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

11  0    128000    0         1000000    1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

12  1    256000    0         2000000    1600  0x0  0x0   mgmt    yes   no

13  0    20000     0         64000      1600  0x0  0x0   mgmt    no    no

لا يزال هذا الأمر موجودا في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكين DOCSIS 1.1، لعرض ملفات تعريف جودة الخدمة (QoS) ذات النمط DOCSIS 1.0.

لعرض مجموعات معلمات جودة الخدمة (QoS) طراز DOCSIS 1.1-style، قم بإصدار الأمر show interface cable slot/port qos parset. عند عرض تدفقات الخدمة باستخدام الأمر show interface cable slot/port service-flow، يتم إستخدام رقم فهرس مجموعة معلمات QoS، للإشارة إلى فئة الخدمة المقترنة بتدفق الخدمة هذا. قم بإصدار الأمر show interface cable slot/portqus parset لعرض المعلمات الفعلية المقترنة برقم فهرس مجموعة معلمات QoS هذا:

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 qos paramset

Index Name             Dir   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBurst    MinRsvRate

1                      US    BE     0    64000       0           0

2                      DS    BE     0    1000000     0           0

3                      US    BE     0    200000      1600        0

4                      DS    BE     0    1500000     1522        0

5                      US    BE     0    500000      1522        0

6                      US    UGS_AD

7                      DS    BE     0    2000000     1522        0

8                      US    BE     0    128000      1600        0

9                      DS    BE     0    1000000     1522        0

10                     DS    BE     0    100000      1522        50000

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

فهرس

رقم الفهرس المقترن بهذه المجموعة من معلمات جودة الخدمة DOCSIS 1.1-style.

الاسم

الاسم المقترن بهذه المجموعة من معلمات جودة الخدمة DOCSIS 1.1-style.

دير

يشير إلى ما إذا كانت مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه خاصة بتدفقات خدمة تدفق الخادم أو تدفق خدمة تدفق البيانات.

شيد

نوع الجدولة المقترن بتدفق الخدمة هذا:

- كن — افضل جهد

- UGS — خدمة منح غير مطلوبة

- UGS_AD — خدمة منح غير مرغوب فيها مع اكتشاف النشاط

- RTPS — خدمة اقتراع في الوقت الحقيقي

- NRTPS - خدمة اقتراع غير فورية

بريو

الأولوية المقترنة بتدفقات الخدمة التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه. المدى from 0 (أدنى) to 7 (أعلى).

MaxSusRate

الحد الأقصى للمعدل أو الإنتاجية المستدامة (في الثانية) لتدفقات الخدمة التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه.

ماكس فورم

الحد الأقصى لحجم اندفاع حركة المرور (بالبايت)- كما هو مستخدم من قبل خوارزمية تحديد معدل دلو الرمز المميز — لتدفقات الخدمة التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه. على عكس حقل اندفاع إرسال أعلى البث المسمى بنفس الاسم في أنظمة DOCSIS 1.0، لا تشير قيمة هذا الحقل بالضرورة إلى الحد الأقصى لحجم الإطار الذي يمكن إرساله في مسار البث.

MinRsvRate

الحد الأدنى لمعدل الخرج المحجوز أو معدل المعلومات الملتزم بها لتدفقات الخدمة التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه (في bps).

show interface cable <slot>/<port> qoS {service-template-index> إصدار

يعرض الأمر show interface cable slot/port qoS service-template-indexverbose تفاصيل حول مجموعات معلمات جودة الخدمة الفردية ل DOCSIS 1.1-style. يعتمد إخراج الأمر على أنواع السمات التي تم تكوينها لكل مجموعة معلمات جودة خدمة فردية.

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 qos paramset 8 verbose

Index:                                  8

Name:

Direction:                              Upstream

Minimum Packet Size                     64 bytes

Admitted QoS Timeout                    200 seconds

Active QoS Timeout                      0 seconds

Scheduling Type:                        Unsolicited Grant Service(AD)

Request/Transmission Policy:            0x1FF

Nominal Polling Interval:               10000 usecs

Tolerated Poll Jitter:                  2000 usecs

Unsolicited Grant Size:                 500 bytes

Nominal Grant Interval:                 10000 usecs

Tolerated Grant Jitter:                 2000 usecs

Grants per Interval:                    1

IP ToS Overwrite [AND-mask,OR-mask]:    0xFF,0x0

Parameter Presence Bitfield:            {0x0, 0x3FC000}

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 qos paramset 10 verbose

Index:                                  10

Name:

Direction:                              Downstream

Traffic Priority:                       0

Maximum Sustained Rate:                 100000 bits/sec

Max Burst:                              1522 bytes

Minimum Reserved Rate:                  50000 bits/sec

Minimum Packet Size                     100 bytes

Admitted QoS Timeout                    200 seconds

Active QoS Timeout                      0 seconds

Scheduling Type:                        Reserved

Max Latency:                            20000 usecs

Parameter Presence Bitfield:            {0x1340, 0x0}

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

فهرس

رقم الفهرس المقترن بهذه المجموعة من معلمات جودة الخدمة DOCSIS 1.1-style.

الاسم

الاسم المقترن بهذه المجموعة من معلمات جودة الخدمة DOCSIS 1.1-style.

إتجاه

يشير إلى ما إذا كانت مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه خاصة بتدفقات خدمة تدفق الخادم أو بتدفقات خدمة تدفق البيانات من الخادم.

أولوية حركة المرور

الأولوية المقترنة بتدفقات الخدمة التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه. المدى from 0 (أدنى) to 7 (أعلى).

الحد الأقصى للمعدل المستدام

الحد الأقصى للمعدل أو الإنتاجية المستدامة (في الثانية) لتدفقات الخدمة التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه.

الحد الأقصى للتفجر

الحد الأقصى لحجم اندفاع حركة المرور (بالبايت)- كما هو مستخدم من قبل خوارزمية تحديد معدل دلو الرمز المميز- لتدفقات الخدمة التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه. على عكس حقل اندفاع إرسال أعلى البث المسمى بنفس الاسم في أنظمة DOCSIS 1.0، لا تشير قيمة هذا الحقل بالضرورة إلى الحد الأقصى لحجم الإطار الذي يمكن إرساله في مسار البث.

الحد الأدنى للمعدل المحجوز

الحد الأدنى لمعدل الخرج المحجوز أو معدل المعلومات الملتزم بها (في الثانية) لتدفقات الخدمة التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه.

الحد الأدنى لحجم الحزمة

الحد الأدنى لحجم الحزمة (بالبايت)- كما هو مستخدم لحساب الحد الأدنى للمعدل المحجوز- لتدفقات الخدمة التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه.

مهلة جودة الخدمة المسموح بها

المدة (بالثواني) التي يتم بعدها إخراج تدفق الخدمة في الحالة "مسموح به" التي تستخدم "مجموعة معلمات جودة الخدمة" هذه من الحالة المسموح بها (إذا لم يظهر أي نشاط لتدفق الخدمة). إذا تم تعيين هذا الحقل إلى 0، فستتوفر لدى تدفقات الخدمة المقترنة بمجموعة معلمات جودة الخدمة هذه مهلة جودة خدمة مقبولة لا نهائية.

مهلة جودة الخدمة النشطة

المدة (بالثواني) التي يتم بعدها إخراج تدفق الخدمة في الحالة "نشط" التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه من الحالة "نشط" و"مسموح به" (إذا لم يتم تدفق بيانات عبر تدفق الخدمة). إذا تم تعيين هذا الحقل على 0، فستتوفر لدى تدفقات الخدمة المقترنة بمجموعة معلمات جودة الخدمة هذه مهلة جودة خدمة نشطة لا نهائية.

اندفاع إرتجالي أقصى

أقصى طول (بالبايت) لانفجار الإطارات المنسجمة التي يمكن إرسالها ضمن تدفق خدمة يستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه.

نوع الجدولة

نوع الجدولة المقترن بتدفق الخدمة هذا.

سياسة الطلب/الإرسال

تم تعيين القيمة بواسطة مجموعة من وحدات بت، حيث تمثل كل وحدة بت معلومات حول الظروف عند السماح لتدفق الخدمة المقترن بمجموعة معلمات جودة الخدمة هذه بإرسال البيانات إلى CMTS أو طلب النطاق الترددي من CMTS. راجع قسم نهج إرسال الطلب للحصول على مزيد من التفاصيل.

الفاصل الزمني للاستقصاء الاسمي

الفترة (بالميكروثانية) بين فرص الطلبات المتعاقبة لتدفقات خدمة نمط RTPS أو NRTPS أو UGS-AD التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه.

رجفان متساهل في إستطلاعات الرأي

التزام الخدمة المطلوب للحد الأقصى من الاهتزاز أو الحد الأقصى للتباين (بالميكروثانية) من الفواصل الزمنية الكاملة للاقتراع الدوري، لتدفقات خدمة RTPS- أو NRTPS-أو UGS-AD-style التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه.

حجم المنحة غير المطلوب

حجم منح البيانات الفردية المقدمة لتدفقات خدمة UGS أو UGS-AD-style (بالبايت) التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه.

فترة المنحة الاسمية

المدة (بالميكروثانية) بين منح البيانات المتتالية غير المطلوبة لتدفقات خدمة UGS أو UGS-AD-style التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه.

رجفان المانح المسموح به

التزام الخدمة المطلوب للحد الأقصى من الاهتزاز أو الحد الأقصى للتباين (بالمايكروثانية) من منح البيانات غير المرغوب فيها بشكل كامل بشكل دوري، لتدفقات الخدمة على نمط UGS أو UGS-AD التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه.

المنح لكل فترة زمنية

عدد منح البيانات التي يتم منحها لتدفق خدمة من نوع UGS أو UGS-AD يستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه (لكل فاصل منح إسمي).

الكتابة فوق IP ToS

يشير إلى كيفية قيام CMTS بتعديل نوع IP الخاص بحقل رأس الخدمة لحزم IP الواردة التي يتم استقبالها من تدفقات الخدمة التي تستخدم مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه. النظام الثماني الأول هو قناع يتم إستخدامه بواسطة CMTS مع نوع خدمة IP للحزمة الواردة. البايت الثاني هو قناع يتم إستخدامه من قبل ORed مع ظهور نتيجة العملية AND، لإنشاء نوع خدمة IP الجديد لتطبيقه على حزمة IP.

الحد الأقصى لزمن الوصول

التزام الخدمة المطلوب للحد الأقصى من زمن الانتقال من خلال CMTS (في الميكروثانية) للحزم التي تستخدم تدفق خدمة مع مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه (لتدفقات الخدمة مع إتجاه تدفق البيانات إلى الخادم).

Bitfield لوجود المعلمة

حقلان بت يشيران إلى معلمات تدفق الخدمة الموجودة في مجموعة معلمات جودة الخدمة هذه. تمثل المجموعة الأولى من الأقواس المعلمات الشائعة لتدفقات خدمة تدفق الخادم والتدفق وتمثل المعلمات الخاصة بتدفقات خدمة تدفق البيانات من الخادم. تمثل المجموعة الثانية من الأقواس المعلمات الخاصة بتدفقات خدمة UpStream.

show interface cable <slot>/<port> service-flow

في برنامج Cisco IOS المستند إلى DOCSIS 1.0، يمكنك إصدار الأمر show cable modem وعرض عمود جودة الخدمة، لعرض ملف تعريف جودة الخدمة المرتبط بمودم كبل:

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799  0.75   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

في برنامج DOCSIS 1.1-enabled IOS software، يمكنك إصدار الأمر show interface cable slot/port service-flow لعرض مجموعات معلمات جودة الخدمة DOCSIS 1.1-style التي ترتبط بتدفقات الخدمة. (يمكنك إصدار الأمر show interface cable slot/port qoS parset لعرض معلمات جودة الخدمة الممثلة في فهارس مجموعة معلمات جودة الخدمة، المحددة في حقول QoS Prov، وParam Adm، وIndex Act.)

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow

Sfid  Sid   Mac Address     QoS Param Index   Type    Dir    Curr   Active

Prov  Adm  Act                   State  Time

4     N/A   0001.9659.4447   4     4    4     prim    DS     act    1d0h39m

3     1     0001.9659.4447   3     3    3     prim    US     act    1d0h39m

6     N/A   0001.64ff.e4ad   6     6    6     prim    DS     act    1d0h39m

14    N/A   0006.2854.7319   9     9    9     prim    DS     act    1d0h2m

457   N/A   0006.2854.7319   10    10   0     sec(S)  DS     adm    00:00

13    6     0006.2854.7319   7     7    7     prim    US     act    1d0h2m

456   155   0006.2854.7319   8     8    8     sec(S)  US     act    21h31m

458   156   0006.2854.7319   0     11   11    dyn(S)  US     act    00:10

16    N/A   0050.7366.12fb   4     4    4     prim    DS     act    1d0h39m

15    7     0050.7366.12fb   3     3    3     prim    US     act    1d0h39m

24    N/A   0090.9607.3831   4     4    4     prim    DS     act    1d0h39m

23    10    0090.9607.3831   3     3    3     prim    US     act    1d0h39m

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

سفيد

رقم SFID الذي يتوافق مع البيانات الموجودة في هذا الصف.

سيد

إذا كان تدفق الخدمة هو تدفق خدمة من الخادم، فإن هذه القيمة هي رقم معرف الأمان (SID) الذي ترتبط به.

عنوان MAC

عنوان MAC لمودم الكبل الذي ينتمي إليه معرف تدفق الخدمة هذا.

QoS Pro

فهرس مجموعة معلمات جودة الخدمة الذي يتوافق مع فئة الخدمة المزودة لمعرف تدفق الخدمة هذا. قم بإصدار الأمر show interface cable slot/port qoS parset لعرض فئة الخدمة المقترنة بهذا الرقم.

بارام إيه دي إم

فهرس مجموعة معلمات جودة الخدمة الذي يتوافق مع فئة الخدمة المسموح بها لمعرف تدفق الخدمة هذا. قم بإصدار الأمر show interface cable slot/port qoS parset لعرض فئة الخدمة المقترنة بهذا الرقم.

قانون الفهرس

فهرس مجموعة معلمات جودة الخدمة الذي يتوافق مع فئة الخدمة النشطة لمعرف تدفق الخدمة هذا. قم بإصدار الأمر show interface cable slot/port qoS parset لعرض فئة الخدمة المقترنة بهذا الرقم.

النوع

نوع تدفق الخدمة الذي يتوافق معه SFID هذا.

- prim—تدفق الخدمة الأساسي، كما هو مزود بملف تكوين DOCSIS.

- sec(s)— تدفقات الخدمة الثانوية التي يتم توفيرها أيضا بواسطة ملف تكوين DOCSIS.

- dyn(s)—تعمل الخدمة الثانوية التي تم إنشاؤها ديناميكيا بواسطة CMTS ومودم الكبل.

دير

الإتجاه الذي يتم فيه تشغيل تدفق الخدمة هذا:

- الولايات المتحدة — المنبع

- DS — تدفق البيانات

ولاية كوري

الحالة الحالية لتدفق الخدمة:

- طراز Pro— مزود بإمكانات

- ADM — معترف به

- فعل — فعال

وقت فعال

مقدار الوقت الذي كان فيه تدفق الخدمة نشطا. تعيين إلى 00:00 لتدفقات الخدمات غير النشطة.

show interface cable <slot>/<port> service-flow counters

في برنامج Cisco IOS Software الذي تم تمكين DOCSIS 1.0، يمكنك إصدار الأمر show interface cable slot/port sid counters لعرض عدادات لكل SID:

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid counters

Sid   Inpackets  Inoctets   Outpackets Outoctets  Ratelimit  Ratelimit

BWReqDrop  DSPktDrop

1     246        23586      241        21854      0          0

2     1773       260409     0          0          0          0

3     491        47796      478        43175      0          0

4     434        41058      423        38592      0          0

5     256        24434      244        22125      0          0

6     299        28445      289        26264      0          0

7     256        24701      246        22231      0          0

8     195        18342      186        16212      0          0

لا يزال هذا الأمر متوفرا في برنامج Cisco IOS software الذي تم تمكين DOCSIS 1.1. ومع ذلك، في DOCSIS 1.1، يعد معرف أمان (SID) كيانا خاصا بالمرحلة التمهيدية فقط. لذلك، يعرض إصدار DOCSIS 1.1 من هذا الأمر عدادات تدفق البيانات فقط. قم بإصدار الأمر show interface cable slot/port service-flow counters لعرض عدادات تدفقات الخدمة التي تعمل في كلا الاتجاهين:

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow counters

Sfid  Packets     Bytes       PacketDrops Bits/Sec    Packets/Sec

14    4826        460427      0           90247       99

457   0           0           0           0           0

13    5126        573503      0           0           0

456   652         326000      0           382406      99

ملاحظة: يتم إعادة تعيين جميع الحقول في هذا الأمر عند إصدار أمر clear counters.

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

سفيد

SFID الذي يتوافق معه هذا الصف.

الحزم

عدد الحزم التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر تدفق الخدمة هذا.

بايت

عدد وحدات البايت التي يتم نقلها عبر تدفق الخدمة هذا.

عمليات إسقاط الحزم

عدد حزم تدفق البيانات من الخادم أو منح بيانات تدفق البيانات من الخادم التي يتم إسقاطها بسبب تحديد مسار تدفق الخدمة هذا.

عدد وحدات بت/الثانية

سعة المعالجة الحالية (بالثانية) لتدفق الخدمة هذا.

الحزم/الثانية

العدد الحالي للحزم في الثانية التي تمر عبر تدفق الخدمة هذا.

show interface cable <slot>/<port> service-flow <service-flow-index> العدادات verbose

يعرض الأمر show interface cable slot/port service-flow service-flow-index counters verboseمعلومات العداد المقترنة بتدفق الخدمة، بطريقة تفصيلية:

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 14 counters verbose

Sfid                   : 14

Packets                : 1406

Octets                 : 1373874

RateLimit Delayed Pkts : 693

RateLimit Dropped Pkts : 0

Bits/sec               : 1019840

Packets/Sec            : 129

ملاحظة: يتم إعادة تعيين جميع الحقول في هذا الأمر عند إصدار أمر clear counters.

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

سفيد

SFID الذي يتوافق معه هذا الصف.

الحزم

عدد الحزم التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر تدفق الخدمة هذا.

الأنظمة الثمانية

عدد وحدات البايت التي يتم نقلها عبر تدفق الخدمة هذا.

PKTS المؤجل ل RateLimit

عدد حزم تدفق البيانات من الخادم أو منح بيانات تدفق البيانات من الخادم التي يتم تأخيرها بسبب تنظيم حركة مرور البيانات لتدفق الخدمة هذا.

RateLimit Drop PKTS

عدد حزم تدفق البيانات من الخادم أو منح بيانات تدفق البيانات من الخادم التي يتم إسقاطها بسبب تحديد مسار تدفق الخدمة هذا.

عدد وحدات بت/الثانية

سعة المعالجة الحالية (بالثانية) لتدفق الخدمة هذا.

الحزم/الثانية

العدد الحالي للحزم في الثانية التي تمر عبر تدفق الخدمة هذا.

show interface cable <slot>/<port> service-flow qos

في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكين DOCSIS 1.0، قم بإصدار الأمر show cable modem، واحصل على رقم ملف تعريف جودة الخدمة ذي الصلة، ثم قم بإصدار الأمر show cable qos profile، لعرض فئة معلمات الخدمة المقترنة برقم ملف تعريف جودة الخدمة:

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799  0.75   5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكينه DOCSIS 1.1، يسمح الأمر show interface cable slot/port service-flow qos بعرض معلمات جودة الخدمة الرئيسية المقترنة بتدفقات الخدمة دون الحاجة إلى تنفيذ أمرين:

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow qos

Sfid  Dir Curr  Sid   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBrst   MinRsvRate  Throughput

State       Type

14    DS  act   N/A   BE     0    2000000     1522      0           8124

457   DS  adm   N/A   BE     0    100000      1522      50000       0

13    US  act   6     BE     0    500000      1522      0           0

456   US  act   155   UGS_A  0    0           1522      0           57643

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

سفيد

SFID الذي يتوافق معه هذا الصف.

دير

الإتجاه الذي يتم فيه تشغيل تدفق الخدمة هذا:

- الولايات المتحدة — المنبع

- DS — تدفق البيانات

ولاية كوري

الحالة الحالية لتدفق الخدمة:

- طراز Pro— مزود بإمكانات

- ADM — معترف به

- فعل — فعال

سيد

إذا كان تدفق الخدمة هو تدفق خدمة للتدفق من الخادم، فعندئذ يعرض هذا الحقل معرف أمان (SID) المقترن به.

نوع شيد

نوع الجدولة المقترن بتدفق الخدمة هذا.

بريو

أولوية الإرسال المقترنة بتدفق الخدمة هذا، من 0 (الأقل) إلى 7 (الأعلى).

MaxSusRate

أقصى معدل أو سعة معالجة مستدامة (في الثانية) لتدفق الخدمة هذا.

ماكس برست

الحد الأقصى لحجم اندفاع حركة المرور (بالبايت)- كما هو مستخدم من قبل خوارزمية تحديد معدل دلو الرمز- لتدفق الخدمة هذا. على عكس حقل "زيادة تدفق الإرسال من الخادم" المسمى بنفس الاسم في أنظمة DOCSIS 1.0، لا تشير قيمة هذا الحقل بالضرورة إلى الحد الأقصى لحجم الإطار الذي يمكن إرساله في مسار البث باستخدام تدفق الخدمة هذا.

MinRsvRate

الحد الأدنى للمعدل المحجوز أو معدل المعلومات الملتزم به (في الثانية) لتدفق الخدمة هذا.

سعة المعالجة

سعة المعالجة الحالية (بالثانية) لتدفق الخدمة هذا.

show interface cable <slot>/<port> service-flow <service-flow-index> qos إصدار

يعرض الأمر show interface cable slot/port service-flow qos verbose معلومات أكثر تفصيلا من تلك التي يتم رؤيتها في الأمر show interface cable slot/port service-flow qos الأساسي:

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 24 qos verbose

Sfid                                    : 24

Current State                           : Active

Sid                                     : 12

Minimum Packet Size                     : 0 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Scheduling Type                         : Unsolicited Grant Service

Unsolicited Grant Size                  : 150 bytes

Nominal Grant Interval                  : 100000 usecs

Grants per interval                     : 1

Tolerated Grant Jitter                  : 100000 usecs

Request/Transmission policy             : 0x1FF

IP ToS Overwrite[AND-mask, OR-mask]     : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 19 qos verbose

Sfid                                    : 19

Current State                           : Active

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 100000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Mimimum Reserved rate                   : 50000 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 100 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Latency                         : 20000 usecs

Current Throughput                      : 0 bits/sec, 0 packets/sec

ملاحظة: يتم عرض الحقول التي يتم عرضها بواسطة هذا الأمر فقط إذا كانت ذات صلة بتدفق الخدمة الذي يتم الاستعلام عنه.

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

سفيد

SFID الذي يتوافق معه هذا الصف.

الحالة الحالية

الحالة الحالية لتدفق الخدمة: مزود أو تم قبوله أو نشط.

سيد

إذا كان تدفق الخدمة هو تدفق خدمة للتدفق من الخادم، فسيتم اقتران معرف أمان (SID) به. يعرض هذا الحقل رقم SID هذا. إذا كان تدفق الخدمة هذا هو تدفق خدمة من الخادم، يتم عرض N/A.

أولوية حركة المرور

الأولوية المقترنة بتدفق الخدمة هذا، من 0 (الأدنى) إلى 7 (الأعلى).

الحد الأقصى للمعدل المستدام

أقصى معدل أو سعة معالجة مستدامة (في الثانية) لتدفق الخدمة هذا.

اندفاع أقصى

الحد الأقصى لحجم اندفاع حركة المرور (بالبايت)- كما هو مستخدم من قبل خوارزمية تحديد معدل دلو الرمز- لتدفق الخدمة هذا. على عكس حقل اندفاع إرسال أعلى البث المسمى بنفس الاسم في أنظمة DOCSIS 1.0، لا تشير قيمة هذا الحقل بالضرورة إلى الحد الأقصى لحجم الإطار الذي يمكن إرساله في مسار البث.

الحد الأدنى للمعدل المحجوز

الحد الأدنى لمعدل الخرج المحجوز أو معدل المعلومات الملتزم بها (في الثانية) لتدفق الخدمة هذا.

الحد الأدنى لحجم الحزمة

الحد الأدنى لحجم الحزمة (بالبايت)- كما هو مستخدم لحساب الحد الأدنى للمعدل المحجوز- لتدفق الخدمة هذا.

مهلة جودة الخدمة المسموح بها

المدة (بالثواني) التي بعدها يتم إخراج تدفق الخدمة، إذا كانت في الحالة المسموح بها، من الحالة المسموح بها إذا لم يظهر أي نشاط على تدفق الخدمة. إذا تم تعيين هذا الحقل على 0، فسيكون لتدفق الخدمة مهلة غير محدودة لجودة الخدمة المسموح بها.

مهلة جودة الخدمة النشطة

المدة (بالثواني) التي يتم بعدها إخراج تدفق الخدمة، إذا كانت في حالة "نشط"، من الحالة "نشط" و"مسموح به" إذا لم يتم تدفق بيانات عبر تدفق الخدمة. إذا تم تعيين هذا الحقل على 0، فسيكون لتدفق الخدمة مهلة غير محدودة لجودة الخدمة النشطة.

اندفاع إرتجالي أقصى

أقصى طول (بالبايت) لاندفاع من الإطارات المحددة التي يمكن إرسالها عبر تدفق الخدمة هذا.

نوع الجدولة

نوع الجدولة المقترن بتدفق الخدمة هذا.

حجم المنحة غير المطلوب

حجم منح البيانات الفردية (بالبايت) التي يتم توفيرها في سير الخدمة هذا، إذا كانت تستخدم نوع جدولة UGS أو UGS-AD النمط.

فترة المنحة الاسمية

المدة (بالميكروثانية) بين منح البيانات المتتالية غير المطلوبة لتدفق الخدمة هذا، إذا كانت تستخدم نوع جدولة UGS أو UGS-AD النمط.

المنح لكل فترة زمنية

عدد منح البيانات التي يتم منحها لتدفق الخدمة هذا لكل فاصل زمني للمنح الإسمية، إذا كانت تستخدم نوع جدولة UGS أو UGS-AD.

رجفان المانح المسموح به

التزام الخدمة المطلوب للحد الأقصى من الاهتزاز أو الحد الأقصى للتباين (في الميكروثانية) من منح البيانات غير المطلوبة بشكل دوري تماما لتدفق الخدمة هذا، إذا كان يستخدم نوع جدولة نمط UGS أو UGS-AD.

الفاصل الزمني للاستقصاء الاسمي

الفترة (بالميكروثانية) بين فرص الطلبات المتعاقبة لتدفق الخدمة هذا، إذا كانت تستخدم نوع جدولة RTPS أو NRTPS أو UGS-AD.

رجفان توافقي

التزام الخدمة المطلوب للحد الأقصى من الاهتزاز أو الحد الأقصى للتباين (بالميكروثانية) من الفواصل الدورية الكاملة لاقتراع تدفق الخدمة هذا، إذا كان يستخدم نوع جدولة نمط RTPS أو NRTPS أو UGS-AD.

سياسة الطلب/الإرسال

قيمة يتم تعيينها بمجموعة من وحدات بت. تمثل كل وحدة بت معلومات حول الظروف التي يسمح فيها لتدفق الخدمة هذا بإرسال البيانات إلى CMTS أو طلب النطاق الترددي من CMTS. راجع قسم نهج إرسال الطلب للحصول على مزيد من التفاصيل.

الكتابة فوق IP ToS

يشير هذا الحقل إلى كيفية قيام CMTS بتعديل نوع IP الخاص بحقل رأس الخدمة لحزم IP الواردة التي يتم استقبالها من تدفق الخدمة هذا. النظام الثماني الأول هو قناع يتم إستخدامه بواسطة CMTS مع نوع خدمة IP للحزمة الواردة. البايت الثاني هو قناع يتم إستخدامه من قبل ORed مع ظهور نتيجة العملية AND، لإنشاء نوع خدمة IP الجديد لتطبيقه على حزمة IP.

الحد الأقصى لزمن الانتقال

التزام الخدمة المطلوب للحد الأقصى من زمن الانتقال من خلال CMTS (في الميكروثانية) للحزم التي تستخدم تدفق الخدمة هذا، إذا كان تدفق الخدمة له إتجاه إتجاه إتجاه إتجاه إتجاه إتجاه إتجاه إتجاه الخادم.

الخرج الحالي

سعة المعالجة الحالية (بالثانية) لتدفق الخدمة هذا.

show interface cable <slot>/<port> service-flow <service-flow-index> إصدار

يعرض الأمر show interface cable slot/port service-flow service-flow-index معلومات أكثر تفصيلا من تلك التي يتم رؤيتها في الأمر slot/portservice-flow الأساسي show interface cable:

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 service-flow 19 verbose

Sfid                                    : 4

Mac Address                             : 0090.9607.3831

Type                                    : Primary

Direction                               : Downstream

Current State                           : Active

Current QoS Indexes [Prov, Adm, Act]    : [4, 4, 4]

Active Time                             : 21h04m

Sid                                     : N/A

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained rate                  : 1500000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1522 bytes

Minimum Reserved Rate                   : 0 bits/sec

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Packets                                 : 130

Bytes                                   : 123096

Rate Limit Delayed Grants               : 0

Rate Limit Dropped Grants               : 0

Current Throughput                      : 68715 bits/sec, 9 packets/sec

Classifiers                             : NONE

ملاحظة: يتم إعادة تعيين جميع الحقول في هذا الأمر عند إصدار أمر clear counters.

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

سفيد

SFID الذي يتوافق معه هذا الصف.

عنوان MAC

عنوان MAC لمودم الكبل الذي ينتمي إليه معرف تدفق الخدمة هذا.

النوع

نوع تدفق الخدمة الذي يتوافق معه SFID هذا:

- basic— تدفق الخدمة الأساسية، كما هو مزود بملف تكوين DOCSIS.

- تدفقات الخدمة الثانوية(الثابتة)— الثانوية التي يتم توفيرها أيضا بواسطة ملف تكوين DOCSIS.

- تدفقات الخدمة الثانوية (الديناميكية)—الثانوية التي تم إنشاؤها ديناميكيا بواسطة CMTS ومودم الكبل.

إتجاه

الإتجاه الذي يتم فيه تشغيل تدفق الخدمة هذا: تدفق أو تدفق الخادم.

الحالة الحالية

الحالة الحالية لتدفق الخدمة: مزود أو تم قبوله أو نشط.

فهارس جودة الخدمة الحالية

تقوم مجموعة معلمات جودة الخدمة بتعيين الفهارس التي تتوافق مع الفئات المزودة والمقبولة والنشطة للخدمة لتدفق الخدمة هذا.

وقت فعال

مقدار الوقت الذي كان فيه تدفق الخدمة نشطا. تعيين إلى 0 ثانية لتدفقات الخدمة غير النشطة.

سيد

إذا كان تدفق الخدمة هو تدفق خدمة للتدفق من الخادم، فسيتم اقتران معرف أمان (SID) به. يعرض هذا الحقل رقم SID هذا. إذا كان تدفق الخدمة هذا هو تدفق خدمة من الخادم، يتم عرض N/A.

أولوية حركة المرور

الأولوية المقترنة بتدفق الخدمة هذا، من 0 (الأدنى) إلى 7 (الأعلى).

الحد الأقصى للمعدل المستدام

أقصى معدل أو سعة معالجة مستدامة (في الثانية) لتدفق الخدمة هذا.

اندفاع أقصى

الحد الأقصى لحجم اندفاع حركة المرور (بالبايت)- كما هو مستخدم من قبل خوارزمية تحديد معدل دلو الرمز- لتدفق الخدمة هذا. على عكس حقل اندفاع إرسال أعلى البث المسمى بنفس الاسم في أنظمة DOCSIS 1.0، لا تشير قيمة هذا الحقل بالضرورة إلى الحد الأقصى لحجم الإطار الذي يمكن إرساله في مسار البث.

الحد الأدنى للمعدل المحجوز

الحد الأدنى لمعدل الخرج المحجوز أو معدل المعلومات الملتزم بها (في الثانية) لتدفق الخدمة هذا.

مهلة جودة الخدمة المسموح بها

المدة (بالثواني) التي بعدها يتم إخراج تدفق الخدمة، إذا كانت في الحالة المسموح بها، من الحالة المسموح بها إذا لم يظهر أي نشاط على تدفق الخدمة. إذا تم تعيين هذا الحقل على 0، فسيكون لتدفق الخدمة مهلة غير محدودة لجودة الخدمة المسموح بها.

مهلة جودة الخدمة النشطة

المدة (بالثواني) التي يتم بعدها إخراج تدفق الخدمة، إذا كانت في حالة "نشط"، من الحالة "نشط" و"مسموح به" إذا لم يتم تدفق بيانات عبر تدفق الخدمة. إذا تم تعيين هذا الحقل على 0، فسيكون لتدفق الخدمة مهلة غير محدودة لجودة الخدمة النشطة.

الحزم

عدد الحزم المرسلة أو المستلمة عبر تدفق الخدمة هذا.

بايت

عدد وحدات البايت التي تم نقلها عبر تدفق الخدمة هذا.

المنح المتأخرة للحد من السعر

عدد حزم تدفق البيانات أو منح بيانات تدفق البيانات من الخادم التي تم تأخيرها بواسطة تنظيم حركة مرور البيانات لتدفق الخدمة هذا.

المنح المسقطة للحد من السعر

عدد حزم تدفق البيانات أو منح بيانات تدفق البيانات من الخادم التي تم إسقاطها بسبب تحديد مسار تدفق الخدمة هذا.

الخرج الحالي

سعة المعالجة الحالية (بالثانية) لتدفق الخدمة هذا.

مصنفون

يعرض هذا الحقل معلومات حول مصنفات الحزم المقترنة بتدفق الخدمة هذا. في حالة تدفقات الخدمة التي لا تحتوي على مصنفات مقترنة بها، يعرض هذا الحقل بلا. في حالة تدفقات الخدمة التي تحتوي على مصنفات مقترنة بها، يتم عرض معلمات المصنف المحددة.

show interface cable <slot>/<port> sid

في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكين DOCSIS 1.0، يظهر الأمر show interface cable slot/port sid تفاصيل حول SIDs الموجودة على واجهة الكبل:

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid

Sid  Prim Type Online     Admin   QoS Create      IP Address  MAC Address

Sid       State      Status      Time

1         stat online(pt) enable  5   01:29:27    10.1.1.35   0090.9607.3831

2         stat online     enable  5   01:29:27    10.1.1.12   0000.f025.1bd9

3         stat online(pt) enable  5   01:29:43    10.1.1.33   0001.9659.4461

4         stat online(pt) enable  5   01:29:47    10.1.1.36   0001.9659.4447

5         stat online     enable  11  01:29:49    10.1.1.42   0001.64ff.e459

6         stat init(i)    enable  2   01:29:51    10.1.1.41   0006.2854.7319

7         stat online     enable  11  01:29:55    10.1.1.39   0001.64ff.e4ad

8         stat online     enable  5   01:30:05    10.1.1.40   0020.4089.7ed6

9         stat online(pt) enable  5   01:30:09    10.1.1.38   0002.fdfa.0a35

10        stat online(pt) enable  5   01:30:13    10.1.1.43   0050.7366.12fb

11        stat online(pt) enable  5   01:30:21    10.1.1.37   0090.9607.3830

في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكين DOCSIS 1.1، تم تعديل إخراج هذا الأمر لتضمين الحقول والمعلمات المحددة ل DOCSIS 1.1 الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، في DOCSIS 1.1، يعد معرف الأمان (SID) كيانا خاصا بالمرحلة التمهيدية فقط. لذلك، يعرض إخراج الأمر فقط المعلومات التي تتطابق مع تدفقات خدمة البث:

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid

Sid  Prim  MAC Address    IP Address      Type Age      Admin   Sched  Sfid

State   Type

1          0090.9607.3831 10.1.1.35       stat 22h26m   enable  BE     3

2          0001.9659.4447 10.1.1.36       stat 22h26m   enable  BE     5

3          0000.f025.1bd9 0.0.0.0         stat 22h26m   enable  BE     7

4          0001.64ff.e4ad 10.1.1.39       stat 22h26m   enable  BE     9

5          0006.2854.7319 10.1.1.41       stat 22h26m   enable  BE     11

6          0001.9659.4461 10.1.1.33       stat 22h26m   enable  BE     13

7          0001.64ff.e459 10.1.1.42       stat 22h26m   enable  BE     15

8    5                                    stat 22h26m   enable  UGS_AD 17

9    5                                    stat 22h26m   enable  BE     18

10         0050.7366.12fb 10.1.1.43       stat 22h26m   enable  BE     20

11         0020.4089.7ed6 10.1.1.40       stat 22h26m   enable  BE     22

12   5                                    dyn  22h26m   enable  UGS    24

13   5                                    dyn  22h26m   enable  BE     25

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

سيد

رقم SID للتحميل المقترن ب SID هذا.

بريم

إذا لم يكن SID هذا هو SID الأساسي المرتبط بمودم الكبل، فهذا هو رقم SID الأساسي المرتبط بمودم كبل SID هذا.

عنوان MAC

عنوان MAC لمودم الكبل الذي ينتمي إليه معرف أمان هذا.

عنوان IP

عنوان IP الخاص بمودم الكبل الذي ينتمي إليه معرف الأمان (SID) هذا.

النوع

يشير هذا الحقل إلى ما إذا تم توفير SID بشكل ثابت بواسطة ملف تكوين DOCSIS (stat) أو تم إنشاؤه ديناميكيا بواسطة مودم الكبل أو CMTS (dyn).

عمر

مقدار الوقت الذي كان SID هذا نشطا.

حالة المسؤول

الدولة الإدارية ل SID هذا: enable، disable، أو دمر.

نوع شيد

نوع الجدولة المقترن بمعرف الأمان هذا:

- كن — افضل جهد

- UGS — خدمة منح غير مطلوبة

- UGS_AD — خدمة منح غير مرغوب فيها مع اكتشاف النشاط

- RTPS — خدمة اقتراع في الوقت الحقيقي

- NRTPS - خدمة اقتراع غير فورية

سفيد

فهرس SFID للتدفق الذي يقترن به معرف أمان الأمان هذا.

show interface cable <slot>/<port> sid counters

في برنامج Cisco IOS Software الذي تم تمكين DOCSIS 1.0، قم بإصدار الأمر show interface cable slot/port sid counters لعرض عدادات لكل SID:

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 sid counters

Sid   Inpackets  Inoctets   Outpackets Outoctets  Ratelimit  Ratelimit

BWReqDrop  DSPktDrop

1     31         3758       25         2268       0          0

2     24         3285       16         1408       0          0

3     62         6764       50         4499       0          0

4     54         5826       44         3998       0          0

5     49         5292       37         3344       0          0

6     471        74862      0          0          0          0

7     65         7152       49         4587       0          0

8     36         4410       26         2276       0          0

9     59         6481       45         4821       0          0

10    8          1635       9          780        0          0

11    26         3300       20         1818       0          0

في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكين DOCSIS 1.1، تم تعديل إخراج هذا الأمر لتضمين الحقول والمعلمات المحددة ل DOCSIS 1.1 الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، في DOCSIS 1.1، يعد معرف الأمان (SID) كيانا خاصا بالمرحلة التمهيدية فقط. لذلك، يعرض إخراج الأمر فقط معلومات حول تدفقات خدمة تدفق البيانات:

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid counters

Sid  Req-polls  BW-reqs    Grants     Packets    Frag       Concatpkts

issued     received   issued     received   complete   received

1    0          70         70         70         0          0

2    0          126        126        126        0          0

3    0          278        278        0          0          0

4    0          127        127        127        0          0

5    0          70         70         70         0          0

6    0          146        146        146        0          0

7    0          84         84         84         0          0

8    192488     0          0          0          0          0

9    0          0          0          0          0          0

10   0          0          0          0          0          0

11   0          70         70         70         0          0

12   0          0          19248      0          0          0

13   0          0          0          0          0          0

ملاحظة: يتم إعادة تعيين جميع الحقول في هذا الأمر عند إصدار أمر clear counters.

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

سيد

رقم SID للتحميل المقترن ب SID هذا.

إصدار إستطلاعات رأي

عدد فرص طلب عرض النطاق الترددي للبث الأحادي التي يتم توجيهها إلى معرف أمان (SID) هذا، في حالة إستخدام معرف أمان (SID) لنوع جدولة نمط RTPS أو NRTPS أو UGS-AD.

تم تلقي BW-Reqs

عدد طلبات عرض النطاق الترددي للتدفق من الخادم التي يتم استقبالها بواسطة CMTS من SID هذا.

المنح المقدمة

عدد منح بيانات المنبع التي يتم منحها من قبل CMTS إلى SID.

الحزم المستلمة

عدد حزم البيانات التي يتم استقبالها بواسطة CMTS من SID هذا.

كامل الإطار

عدد الإطارات المجزأة التي تم إستلامها بنجاح، بالكامل بواسطة CMTS من معرف الأمان (SID) هذا.

تم تلقي Concatpkts

عدد الإطارات التي تحتوي على حزم مهملة يتم استقبالها بنجاح بواسطة CMTS من معرف الأمان (SID) هذا.

show interface cable <slot>/<port> sid <sid-number> counters نتيجة

يعرض الأمر show interface cable slot/port sidsid-number counters verbose معلومات أكثر تفصيلا من تلك التي يتم رؤيتها في فتحة كبل واجهة العرض الأساسي/port العداد:

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid 1 counters verbose

Sid                            : 1

Request polls issued           : 0

BWReqs {Cont,Pigg,RPoll,Other} : 64, 6, 0, 0

No grant buf BW request drops  : 0

Rate exceeded BW request drops : 0

Grants issued                  : 70

Packets received               : 70

Bytes received                 : 6552

Fragment reassembly completed  : 0

Fragment reassembly incomplete : 0

Concatenated packets received  : 0

Queue-indicator bit statistics : 0 set, 0 granted

ملاحظة: يتم إعادة تعيين جميع الحقول في هذا الأمر عند إصدار أمر clear counters.

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

سيد

رقم SID للتحميل المقترن ب SID هذا.

إستبيانات الطلب الصادرة

عدد فرص طلب عرض النطاق الترددي للبث الأحادي التي يتم توجيهها إلى معرف أمان (SID) هذا، في حالة إستخدام معرف أمان (SID) لنوع جدولة نمط RTPS أو NRTPS أو UGS-AD.

BWReqs

عدد طلبات عرض النطاق الترددي للتدفق من الخادم التي يتم استقبالها بواسطة CMTS من معرف الأمان (SID) هذا:

- cont—عدد الطلبات المتلقاة كجزء من فرصة طلب عرض النطاق الترددي للبث القائم على النزاع أو البث المتعدد.

- Pigg—عدد الطلبات التي تم تلقيها بواسطة عنوان الصفحة الرئيسي للطلب في إطار بيانات تدفق البيانات.

- RPoll—عدد الطلبات التي تم تلقيها أثناء فرص طلب عرض النطاق الترددي للبث الأحادي.

- أخرى—عدد طلبات النطاق الترددي التي تم تلقيها من قبل CMTS خلال ظروف أخرى.

لا توجد حالات إسقاط طلب BW للمنح

عدد طلبات بيانات تدفق البيانات ل SID هذا التي لا يمكن منحها منح بيانات، بسبب مشاكل أو تعارضات الجدولة.

معدل عمليات إسقاط طلب BW التي تم تجاوزها

عدد طلبات بيانات تدفق البيانات ل SID هذا التي لا يمكن منحها منح بيانات، لأن SID يتجاوز حد معدل تدفق البيانات الذي يتم تطبيقه عليه.

المنح المقدمة

عدد منح بيانات المنبع التي يتم منحها من قبل CMTS إلى SID.

الحزم المستلمة

عدد حزم البيانات التي يتم استقبالها بواسطة CMTS من SID هذا.

وحدات البايت المتلقاة

عدد وحدات البايت التي يتم استقبالها بواسطة CMTS من SID هذا لحركة مرور البيانات.

اكتملت إعادة تجميع الجزء

عدد الإطارات المجزأة التي تم إستلامها بنجاح، بالكامل بواسطة CMTS من معرف الأمان (SID) هذا.

إعادة تجميع الجزء غير مكتمل

عدد الإطارات المجزأة التي لم يتم استقبالها بنجاح، بالكامل بواسطة CMTS من معرف الأمان (SID) هذا.

الحزم الملزمة المتلقاة

عدد الإطارات التي تحتوي على حزم مهملة يتم استقبالها بنجاح بواسطة CMTS من معرف الأمان (SID) هذا.

إحصائيات بت مؤشر قائمة الانتظار.

عدد المرات التي تم فيها تعيين بت مؤشر قائمة الانتظار بواسطة SID هذا، متبوعا بعدد المرات التي تمكن CMTS من منح مزيد من النطاق الترددي لمودم الكبل. يتم عادة تعيين بت مؤشر قائمة الانتظار بواسطة SID مع UGS-أو UGS-AD نمط نوع الجدولة، عندما يحاول مودم الكبل نقل البيانات بشكل متكرر أكثر قليلا مما يسمح CMTS.

show interface cable <slot>/<port> sid qos

في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكين DOCSIS 1.0، قم بإصدار الأمر show cable modem، واحصل على رقم ملف تعريف جودة الخدمة ذي الصلة، ثم قم بإصدار الأمر show cable qos profile، لعرض فئة معلمات الخدمة المقترنة برقم ملف تعريف جودة الخدمة:

uBR7246VXR_1.0# show cable modem 10.1.1.35

Interface   Prim Online    Timing Rec    QoS CPE IP address   MAC address

Sid  State     Offset Power

Cable3/0/U1 1    online(pt) 2799    0.75 5   0   10.1.1.35    0090.9607.3831

uBR7246VXR_1.0# show cable qos profile 5

ID  Prio Max       Guarantee Max        Max   TOS  TOS   Create  B     IP prec

upstream  upstream  downstream tx    mask value by      priv  rate

bandwidth bandwidth bandwidth  burst                    enab  enab

5   0    200000    0         1500000    1600  0x0  0x0   cm      yes   no

في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكينه ل DOCSIS 1.1، يسمح الأمر show interface cable slot/port sid qoS بعرض معلمات جودة الخدمة الرئيسية المرتبطة بمعرف فئة المورد (SID)، دون الحاجة إلى إصدار أمرين:

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid qos

Sid  Pr MaxSusRate MinRsvRate Sched  Grant Grant  GPI Poll   Thrput

Type   Size  Intvl      Intvl

1    0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

2    0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 0

3    0  64000      0          BE     0     0      0   0      0

4    0  128000     0          BE     100   100000 1   100000 0

5    0  500000     0          BE     100   100000 1   100000 0

6    0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

7    0  128000     0          BE     100   100000 1   100000 0

8    0  0          0          UGS_AD 500   10000  1   10000  3468

9    0  100000     0          BE     100   100000 1   100000 0

10   0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

11   0  200000     0          BE     100   100000 1   100000 848

12   0  0          0          UGS    150   100000 1   100000 0

13   0  7000       0          BE     100   100000 1   100000 0

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

سيد

رقم SID للتحميل المقترن ب SID هذا.

PR

الأولوية المقترنة ب SID هذا، من 0 (الأدنى) إلى 7 (الأعلى).

MaxSusRate

أقصى معدل أو سعة معالجة مستدامة (في الثانية) ل SID هذا.

MinRsvRate

الحد الأدنى لمعدل الخرج المحجوز أو معدل المعلومات الملتزم بها (في الثانية) ل SID هذا.

نوع شيد

نوع الجدولة المقترن بتدفق الخدمة هذا.

حجم المنحة

حجم منح البيانات الفردية المقدمة ل SID (بالبايت)، إذا كان يستخدم نوع جدولة UGS أو UGS-AD النمط.

غرانت إنتر

المدة (بالميكروثانية) بين منح البيانات المتتالية غير المطلوبة ل SID هذا، إذا كان يستخدم نوع جدولة UGS أو UGS-AD النمط.

جي بي

عدد منح البيانات التي يتم منحها إلى SID هذا لكل فترة منح، إذا كانت تستخدم نوع جدولة UGS أو UGS-AD النمط.

معهد الاستطلاع

الفترة (بالميكروثانية) بين فرص الطلب المتعاقبة ل SID هذا، إذا كان يستخدم نوع جدولة RTPS- أو NRTPS- أو UGS-AD.

ثريد

سعة المعالجة الحالية (بالثانية) ل SID هذا.

show interface cable <slot>/<port> sid <sid-number> qos إصدار

يعرض الأمر show interface cable slot/port sidsid-number qos verbose معلومات أكثر تفصيلا من تلك التي يتم رؤيتها في الأمر show interface cable slot/port sid qos:

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 sid 1 qos verbose

Sid                                     : 1

Traffic Priority                        : 0

Maximum Sustained Rate                  : 200000 bits/sec

Maximum Burst                           : 1600 bytes

Minimum Reserved Rate                   : 0 bits/sec

Minimum Packet Size                     : 64 bytes

Admitted QoS Timeout                    : 200 seconds

Active QoS Timeout                      : 0 seconds

Maximum Concatenated Burst              : 1600 bytes

Scheduling Type                         : Best Effort

Nominal Grant Interval                  : 100000 usecs

Tolerated Grant Jitter                  : 2000 usecs

Nominal Polling Interval                : 100000 usecs

Tolerated Polling Jitter                : 2000 usecs

Unsolicited Grant Size                  : 100 bytes

Grants per Interval                     : 1

Request/Transmission Policy             : 0x0

IP ToS Overwrite [AND-mask, OR-mask]    : 0xFF, 0x0

Current Throughput                      : 863 bits/sec, 0 packets/sec

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

سيد

رقم SID للتحميل المقترن ب SID هذا.

أولوية حركة المرور

الأولوية المقترنة ب SID هذا، من 0 (الأدنى) إلى 7 (الأعلى).

الحد الأقصى للمعدل المستدام

أقصى معدل أو سعة معالجة مستدامة (في الثانية) ل SID هذا.

اندفاع أقصى

الحد الأقصى لحجم اندفاع حركة المرور (بالبايت)- كما هو مستخدم من قبل خوارزمية تحديد معدل دلو الرمز - ل SID هذا. على عكس حقل اندفاع إرسال أعلى البث المسمى بنفس الاسم في أنظمة DOCSIS 1.0، لا تشير قيمة هذا الحقل بالضرورة إلى الحد الأقصى لحجم الإطار الذي يمكن إرساله في مسار البث.

الحد الأدنى للمعدل المحجوز

الحد الأدنى لمعدل الخرج المحجوز أو معدل المعلومات الملتزم بها (في الثانية) ل SID هذا.

الحد الأدنى لحجم الحزمة

الحد الأدنى لحجم الحزمة (بالبايت)- كما هو مستخدم لحساب الحد الأدنى للمعدل المحجوز- لمعرف أمان الأمان هذا.

مهلة جودة الخدمة المسموح بها

المدة (بالثواني) التي بعدها يتم إخراج SID هذا، إذا كان في الدولة المسموح بها، من الدولة المسموح بها إذا لم يظهر أي نشاط على SID. إذا تم تعيين هذا الحقل على 0، فسيكون لدى SID مهلة غير محدودة لجودة الخدمة المسموح بها.

مهلة جودة الخدمة النشطة

المدة (بالثواني) التي بعدها يتم إخراج معرف أمان الأمان هذا، إذا كان في حالة نشط، من الحالة "نشط" و"مسموح به" إذا لم يتم تدفق بيانات عبر معرف الأمان (SID). إذا تم تعيين هذا الحقل على 0، فسيكون ل SID مهلة لا نهائية لجودة الخدمة النشطة.

اندفاع إرتجالي أقصى

أقصى طول (بالبايت) لانفجار الإطارات المنسجمة التي يمكن إرسالها عبر معرف أمان الأمان هذا.

نوع الجدولة

نوع الجدولة المقترن بتدفق الخدمة هذا.

فترة المنحة الاسمية

المدة (بالميكروثانية) بين منح البيانات المتتالية غير المطلوبة ل SID هذا، إذا كان يستخدم نوع جدولة UGS أو UGS-AD النمط.

رجفان المانح المسموح به

التزام الخدمة المطلوب للحد الأقصى من الاهتزاز أو الحد الأقصى للتباين (في الميكروثانية) من منح البيانات غير المطلوبة الدورية الكاملة ل SID هذا، إذا كان يستخدم نوع جدولة UGS أو UGS-AD النمط.

الفاصل الزمني للاستقصاء الاسمي

الفترة (بالميكروثانية) بين فرص الطلب المتعاقبة ل SID هذا، إذا كان يستخدم نوع جدولة RTPS- أو NRTPS- أو UGS-AD.

رجفان توافقي

التزام الخدمة المطلوب للحد الأقصى من الاهتزاز أو الحد الأقصى للتباين (في الميكروثانية) من الفواصل الزمنية للاقتراع الدوري الكامل ل SID هذا، إذا كان يستخدم نوع جدولة نمط RTPS أو NRTPS أو UGS-AD.

حجم المنحة غير المطلوب

حجم منح البيانات الفردية (بالبايت) المقدمة ل SID هذا، إذا كان يستخدم نوع جدولة UGS أو UGS-AD النمط.

المنح لكل فترة زمنية

عدد منح البيانات التي يتم منحها ل SID هذا، إذا كان يستخدم نوع جدولة UGS أو UGS-AD.

سياسة الطلب/الإرسال

قيمة يتم تعيينها بمجموعة من وحدات بت. تمثل كل وحدة بت معلومات حول الظروف التي يسمح فيها ل SID هذا بإرسال البيانات إلى CMTS أو طلب النطاق الترددي من CMTS. راجع قسم نهج إرسال الطلب للحصول على مزيد من التفاصيل.

الكتابة فوق IP ToS

يشير هذا الحقل إلى كيفية قيام CMTS بتعديل حقل نوع IP الخاص برأس الخدمة لحزم IP الواردة التي يتم استقبالها من معرف أمان SID هذا. النظام الثماني الأول هو قناع يتم إستخدامه بواسطة CMTS مع نوع خدمة IP للحزمة الواردة. البايت الثاني هو قناع يتم إستخدامه من قبل ORed مع ظهور نتيجة العملية AND، لإنشاء نوع خدمة IP الجديد لتطبيقه على حزمة IP.

الخرج الحالي

سعة المعالجة الحالية (بالثانية) ل SID هذا.

show interface cable <slot>/<port> sid verbose

في الوقت الذي تتم فيه كتابة هذا المستند، يكون لهذا الأمر نفس الإخراج مثل الأمر show interface cable slot/port sid.

show interface cable <slot>/<port> upstream <upstream-port-number>

في برنامج Cisco IOS software الذي تم تمكينه ل DOCSIS 1.0، يعرض الأمر show interface cable slot/port up stream upstream-port-number إحصائيات حول الحزم والأخطاء المستلمة على منفذ تدفق. كما يعرض تفاصيل حول جدولة عمليات البث الأولي وقوائم الانتظار والاستخدام:

uBR7246VXR_1.0# show interface cable 3/0 upstream 0

Cable3/0: Upstream 0 is administratively down

Received 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts

0 discards, 0 errors, 0 unknown protocol

0 packets input, 0 uncorrectable

0 noise, 0 microreflections

Total Modems On This Upstream Channel : 0 (0 active)

Default MAC scheduler

Queue[Rng Polls]  0/64, fifo queueing, 0 drops

Queue[Cont Mslots]  0/104, fifo queueing, 0 drops

Queue[CIR Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[BE Grants]  0/64, fair queueing, 0 drops

Queue[Grant Shpr]   0/64, calendar queueing, 0 drops

Reserved slot table currently has 0 CBR entries

Req IEs 0, Req/Data IEs 0

Init Mtn IEs 0, Stn Mtn IEs 0

Long Grant IEs 0, Short Grant IEs 0

Avg upstream channel utilization : 0%

Avg percent contention slots : 0%

Avg percent initial ranging slots : 0%

Avg percent minislots lost on late MAPs : 0%

Total channel bw reserved 0 bps

CIR admission control not enforced

Admission requests rejected 0

Current minislot count   : 2865362    Flag: 0

Scheduled minislot count : 2865402    Flag: 0

في برنامج Cisco IOS الذي تم تمكين DOCSIS 1.1، يعرض الأمر show interface cable slot/portupstream-port-number إحصائيات الخطأ وحزمة منفذ البث فقط. (يعرض الأمر show interface cable slot/port mac-scheduler الآن إحصائيات البث الأخرى.)

uBR7246VXR_1.1# show interface cable 3/0 upstream 1

Cable3/0: Upstream 1 is up

Received 1130 broadcasts, 5 multicasts, 163861 unicasts

0 discards, 112199 errors, 0 unknown protocol

164996 packets input, 1 uncorrectable

10 noise, 0 microreflections

Total Modems On This Upstream Channel : 8 (8 active)

ملاحظة: يتم إعادة تعيين جميع الحقول في هذا الأمر عند إصدار أمر clear counters.

يوفر هذا الجدول أوصاف لكل حقل في مخرجات هذا الأمر:

الحقل

الوصف

تذاع

عدد حزم البث التي يتم استقبالها على منفذ البث هذا.

مولدات

عدد حزم البث المتعدد التي يتم استقبالها على منفذ البث هذا.

وحيد القرن

عدد حزم البث الأحادي التي يتم استقبالها على منفذ البث هذا.

مرتجع

عدد الحزم التي يتم استقبالها على منفذ الخادم هذا والتي تم استقبالها بشكل صحيح ولكن تم التخلص منها. دائما 0.

أخطاء

إشارة إلى تلقي إشارات خاطئة من قبل منفذ CMTS الموجود في الخادم.
ملاحظة: إذا زاد هذا العداد بسرعة، فقد لا يكون دائما علامة على وجود مشاكل في التردد اللاسلكي. أستخدم العداد غير القابل للتصحيح للحصول على مقياس أفضل لمشاكل تداخل التردد اللاسلكي.

بروتوكول غير معروف

عدد الحزم التي يتم استقبالها على منفذ الخادم هذا بنوع بروتوكول غير معروف. دائما 0.

إدخال الحزم

العدد الإجمالي لحزم الإدخال التي يتم استقبالها على منفذ تدفق البيانات هذا. ويجب ان يكون ذلك مساويا لعدد البث، البث المتعدد، والأحادي.

غير قابل للإصلاح

عدد الحزم التي تحتوي على أخطاء غير قابلة للتصحيح والتي يتم استقبالها على منفذ تدفق البيانات هذا.

ضجيج

إشارة إلى مقدار الضوضاء التي يتم استقبالها بواسطة CMTS على منفذ الخادم هذا أثناء فترات طلب النطاق الترددي.

تأملات مجهرية

عدد الانعكاسات الدقيقة التي تم إستلامها على هذا تدفق. بالنسبة لبرنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(4)BC1a الحالي، في وقت كتابة هذا المستند، يكون هذا دائما 0.

إجمالي أجهزة المودم على قناة البث هذه

إجمالي عدد أجهزة مودم الكبلات المقترنة بهذا الخادم، متبوعا بعدد أجهزة مودم الكبلات هذه النشطة حاليا.

القرار

لنشر خدمات الوسائط المتعددة المتقدمة المستندة إلى IP بنجاح مع البنية الأساسية للبيانات المنقولة عبر الكبلات، من المهم التأكد من أن المكونات الأساسية لشبكة البيانات المنقولة عبر الكبلات تعمل وتستقر. وبمجرد إثبات إستقرار الشبكة للتطبيقات الموجودة، يمكن تنشيط التطبيقات الأحدث والأكثر تطورا.

وصف هذا المستند كيفية الانتقال من نظام قائم على DOCSIS 1.0 إلى نظام قائم على DOCSIS 1.1، دون الحاجة إلى تنفيذ أي وظائف جديدة متقدمة. من خلال التأكد من أن نظام DOCSIS 1.1 الجديد يمكن أن يدعم بنجاح نفس الوظائف مثل نظام DOCSIS 1.0 قديم، يمكن لمزود خدمة الكبلات البناء على هذا الاستقرار والتحرك إلى الأمام لنشر خدمات IP المتقدمة مثل VoIP و MPEG Video عبر IP.

معلومات ذات صلة

- تنزيل شهادة مرجع مصادقة جذر DOCSIS

- الصفحة الرئيسية ل Net-SNMP

- DOCS-Cable-DEVICE-MIB

- مواصفات مودم الكبل/DOCSIS

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems