المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

قيم DSCP

حساب النطاق الترددي

تحققات ونتائج CIN

معلومات حول DLM

إستخدام DLM

التكوين

التحقق من وجود وثيقة تأمين المواد (RPD)

أوامر الاختبار للحصول على معلومات إضافية

تصحيح الأخطاء

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند أفضل الممارسات وعمليات فحص النظام لضمان تشغيل بيئة PHY البعيدة (RPHY) والشبكة المتقاربة (CIN) بكفاءة استنادا إلى مواصفات RPHY الخاصة ب CableLabs.

تمت المساهمة بواسطة أندي موير، مهندس TAC من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- جهاز PHY البعيد (RPD)

- موجه النطاق الترددي العريض المجمع (cBR-8) من Cisco

- البيانات عبر مواصفات واجهة خدمة الكبلات (DOCSIS)

- جودة الخدمة (QoS)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى أجهزة cBR-8.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

قيم DSCP

يجب تحديد أولوية حركة مرور بروتوكول وقت Precision (PTP) إلى الأساسي و RPD حتى لا يتم فقد حزم PTP. يجب أن يدعم RPD قيم نقطة رمز الخدمات المميزة (DSCP) لواجهة IETF RFC 2475 لإعادة التوجيه السريع (EF) وأفضل الجهود (BE) لأنفاق واجهة PHY الخارجية (DEPI) لتدفق البيانات كما هو موضح في مواصفات RPHY الخاصة بملقمات CableLabs: CM-SP-R-PHY-I14-200323. يتم تحديد أولوية حركة مرور PTP داخل CIN والتطبيق الشائع هو إستخدام نفس قيم DSCP مثل أنفاق DEPI. تم تثبيت قيم DSCP على RPD في الرمز وتم تعيين قيمة PTP هي 46.

العنصر

سلوك الخطوة الواحدة

قيمة DSCP

بيانات DOCSIS (L2TP)

بي

0

PTP

EF

46

GCP

بي

0

الخريطة/UCD

EF

46

BWR/RNG_REQ

EF

46

الفيديو

سي إس 4

32

MDD، صوت

سي إس 4

32

أكرونيم

التعريف

L2TP

بروتوكول نفق الطبقة 2

GCP

بروتوكول التحكم العام

خريطة

خريطة تخصيص عرض النطاق الترددي

UCD

واصف قناة الخادم

بي دبليو آر

طلب النطاق الترددي

rng_req

طلب النطاق

إم دي

واصف مجال MAC

حساب النطاق الترددي

- يجب أن تحتفظ جميع الأجهزة الموجودة في المسار من Core إلى RPD بنطاق ترددي عريض كاف بأولوية عالية عبر جميع حركات المرور الأخرى لحمل جميع مخططات البيانات، و UCDs، و BWR/RNG_REQ، وحركة مرور PTP. يمكن إستخدام هذه الصيغ لحساب إجمالي عرض النطاق الترددي ل EF:

Total EF Bandwidth = MAP/UCD BW + BWR/RNG_REG BW + PTP BW MAP/UCD BW in bits per sec = 500 Maps/sec * 8 bits/byte * MAP-Size * No.-of-Primary-DS * No.-of-US * 2 for UEPI Maps Worst case MAP-Size: SC-QAM: 660Bytes, OFDMA: 1450bytes

ملاحظة: 38.8 ميجابت في الثانية هي إجمالي عرض النطاق الترددي لبطاقة SC-QAM بسرعة 256 ميجاهرتز مع وجود مصروفات عامة. من أجل الحساب، أستخدم أعلى معدل في كل قناة من قنوات تجميع إرسال أقسام الترددات المتعامدة (OFDM) التي قمت بتكوينها.

من cBR-8:

cBR8# show controllers downstream-Cable

rf-channel 158 verbose | include rate

CTRL profile (Profile A): rate: 496000 kbps

Data profile 1 (Profile B): rate: 619000 kbps

cBR8# show controller downstream-Cable

counter rf-channel | count DOCSIS

Number of lines which match regexp = 32

- يجب أن تحتفظ جميع الأجهزة الموجودة في المسار من CIN إلى RPD بنطاق ترددي عريض إجمالي كاف من خلال المسار بالكامل لتجنب فقدان حركة مرور البيانات. لاحتساب النطاق الترددي المطلوب، قم بحساب عدد مرات تعديل السعة (SC-QAM) أحادية القناة لتدفق البيانات من الخادم (DS) إلى الخادم وضربها ب 38 مرة. بعد ذلك، أضف معدل قناة OFDM المسرود في Data Profile 1 الظاهر من CLI (واجهة سطر الأوامر).

- اضرب عدد OFDM DS بهذا الرقم بدلا من 38 لمعدل قناة OFDM.

- إجمالي BW المضمون على CIN = {عدد DS} * 38 + معدل قناة OFDM.

تحققات ونتائج CIN

إذا كان CIN يستخدم توجيه الطبقة 3 (L3)، فتأكد من أن المسار من core إلى RPD فريد/غير غامض. إذا أخذت الحزم مسارات متعددة، فقد تتسبب في أن يوفر مودم الكبل (CM) سعة معالجة غير متوقعة. فيما يلي بعض القضايا التي يمكن ملاحظتها بسبب عدم إستقرار سين.

- معدل إخراج منخفض لبروتوكول TCP/UDP

- عمليات إعادة محاولة TCP وإعادة إرسالها

- الخريطة المتأخرة التي تم ملاحظتها على RPD

- فقدان مزامنة الوقت أو محول من تأمين المرحلة إلى هولدوفر والعودة

- في حالة وجود حزم خريطة تم فقدها

- إذا كانSeqErr-sum-pkts"زيادة في جميع قنوات DS

- إذا "Drop-sum-pkts"  زيادة في جميع قنوات الولايات المتحدة

ملاحظة: في أمثلة الأوامر، يشير الشكل البيضاوي (...) إلى حذف بعض المعلومات من أجل إمكانية القراءة.

من rpd:

أ. عداد خريطة المنبع حسب القناة:

R-PHY# show upstream map counter 0

إذا كانت هناك زيادة في مقدار مساحة الألغام غير المعينة في هذا الإخراج، فإن ذلك يشير إلى فقد MAP.

R-PHY# show upstream map counter 0 0

Map Processor Counters

==============================================

Mapped minislots : 297797435

Discarded minislots (chan disable): 0

Discarded minislots (overlap maps): 0

Discarded minislots (early maps) : 0

Discarded minislots (late maps) : 0

Unmapped minislots : 0

Last mapped minislot : 3003775

ب. عدادات القناة لتدفق البيانات: R-PHY# show downstream channel counter

تكرار تكرار هذا الأمر مرات الخادم خلال 10 ثوان

R-PHY# show downstream channel counter

------------------- Packets counter in TPMI -------------------

Level Rx-pkts Rx-sum-pkts

Node Rcv 160159 160159

Depi Pkt 0 0

Port Chan Rx-pkts Rx-sum-pkts

Port Rx-pkts Rx-sum-pkts Drop-pkts Drop-sum-pkts

DS_0 160201  160201      0         0

US_0 2417    2417        0         0

US_1 2417    2417        0         0

------------------- Packets counter in DPMI -------------------

Field Pkts Sum-pkts

Dpmi Ingress 1260566 77868982

Pkt Delete 0 0

Data Len Err 0 0

Chan Flow_id SessionId(dec/hex)     Octs     Sum-octs  SeqErr-pkts SeqErr-sum-pkts

0    0       4390912   / 0x00430000 950      1684498   0           1

0    1       4390912   / 0x00430000 24088    1612049   0           1

0    2       4390912   / 0x00430000 7686168  474015682 0           0

0    3       4390912   / 0x00430000 0        0         0           0

1    0       4390913   / 0x00430001 704757   40898198  0           1

1    1       4390913   / 0x00430001 510      30974     0           1

1    2       4390913   / 0x00430001 0        0         0           0

...

معلومات حول DLM

حزمة قياس زمن وصول DEPI (DLM) هي نوع محدد من حزم البيانات المستخدمة لقياس زمن انتقال الشبكة بين نواة النظام الأساسي للوصول إلى الكبل المجمع (CCAP) و RPD. هناك نوعان من حزم DLM؛ حزمة DLM للدخول وحزمة DLM للخروج. يقيس المدخل DLM زمن الانتقال بين نواة CCAP ونقطة الدخول في RPD، ويقيس المخرج DLM زمن الانتقال بين نواة CCAP ونقطة الخروج من RPD.

إستخدام DLM

ملاحظة: هذه الميزة معطلة بشكل افتراضي.

التكوين

cBR-8# conf t

cBR-8(config)# cable rpd

cBR-8(config-rpd)# core-interface tenGigabitEthernet

cBR-8(config-rpd-core)# network-delay dlm

التحقق من وجود وثيقة تأمين المواد (RPD)

cBR-8# show cable rpd

dlm

Load for five secs: 4%/1%; one minute: 4%; five minutes: 4%

Time source is NTP, 13:12:36.253 CST Sun Jan 1 2017

DEPI Latency Measurement (ticks) for 0000.bbaa.0002

Last Average DLM: 4993

Average DLM (last 10 samples): 4990

Max DLM since system on: 5199

Min DLM since system on: 4800

Sample # Latency (usecs)

x------------x------------

0                          491

1                          496

2                          485

3                          492

4                          499

5                          505

6                          477

7                          474

8                          478

9                          47

أوامر الاختبار للحصول على معلومات إضافية

من ال cBR-8، سجل داخل الخط بطاقة بعد ذلك ركضت هذا إختبار أمر.

cBR-8# request platform software console attach

Summary of all RPD's that use DLM:

Slot-1-0# test cable md cdman show dlm 1 summary

DLM info summary

rpd_id: xxxx.xxxx.xxxx rpd_ip: 10.240.224.98 interval: 1 status: inact [0]

rpd_id: xxxx.xxxx.xxxx rpd_ip: 10.240.224.97 interval: 1 status: inact [1]

rpd_id: xxxx.xxxx.xxxx rpd_ip: 10.240.224.96 interval: 1 status: inact [2]

rpd_id: xxxx.xxxx.xxxx rpd_ip: 10.240.224.99 interval: 1 status: inact [3]

rpd_id: xxxx.xxxx.xxxx rpd_ip: 10.240.224.95 interval: 1 status: inact [4]

rpd_id: xxxx.xxxx.xxxx rpd_ip: 10.240.227.96 interval: 1 status: inact [5]

rpd_id: xxxx.xxxx.xxxx rpd_ip: 10.240.227.95 interval: 10 status: inact [6]

rpd_id: xxxx.xxxx.xxxx rpd_ip: 10.240.227.94 interval: 1 status: inact [7]

rpd_id: xxxx.xxxx.xxxx rpd_ip: 10.240.222.99 interval: 1 status: inact [8]

rpd_id: xxxx.xxxx.xxxx rpd_ip: 10.240.222.97 interval: 1 status: inact [9]

rpd_id: xxxx.xxxx.xxxx rpd_ip: 10.240.222.98 interval: 1 status: inact [10]

Total 11 DLM info (max 80) ucast/mcast/recv_valid/lost/recv_all(pkts): 1000/200/1200/0/1200   <<<<<<<DLM Packets

Ctrlr DLM info summary

ctrlr: 8 rpd_id: xxxx.xxxx.xxx1 status: inact [8][0]

ctrlr: 9 rpd_id: xxxx.xxxx.xxx2 status: inact [9][0]

ctrlr: 10 rpd_id: xxxx.xxxx.xxx3 status: inact [10][0]

ctrlr: 16 rpd_id: xxxx.xxxx.xxx4 status: inact [16][0]

ctrlr: 17 rpd_id: xxxx.xxxx.xxx5 status: inact [17][0]

ctrlr: 18 rpd_id: xxxx.xxxx.xxx6 status: inact [18][0]

ctrlr: 19 rpd_id: xxxx.xxxx.xxx7 status: inact [19][0]

ctrlr: 20 rpd_id: xxxx.xxxx.xxx8 status: inact [20][0]

ctrlr: 30 rpd_id: xxxx.xxxx.xxx9 status: inact [30][0]

ctrlr: 30 rpd_id: xxxx.xxxx.xx10 status: inact [30][1]

ctrlr: 31 rpd_id: xxxx.xxxx.xx11 status: inact [31][0]

Slot-1-0# test cable md cdman show dlm 1 ipv4

Slot-1-0#

rpd_id: 0000:0000:0000 ctrlr: 17 channel: 0

session_id: 0 local_session_id: 0

slot: 1 local_port_id: 13 te_port: 4

interval: 1 measure_only: 0 static_cin_delay: 0 static_cin_delay_usec: 0

IP mcast: <mcast addr> mcast_sec: ucast: <ucast ipv4 addr> src: <source IP> dst:

MAC src: 0000:0000:0000 next_hop: 0000:0000:0000

DLM effect: false

in_use: true refresh_mapadv: true cdm_pak_size: 66

cdm_trans_id: 0 trans_id: 0 trans_id_m_cnt: 0

rpd: ucast/mcast/recv/lost(pkts): 0/0/0/0 trigger_cnt: 0

all: ucast/mcast/recv_valid/lost/recv_all(pkts): 0/0/0/0/0

time_start: [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]

time_end: [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]

ingress: [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ingress_idx: 0

timestamp: [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]

seq_num: [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]

delay_ticks min/max/avg/last_avg/sum: 0/0/0/0/0

except_cnt: 0

full_samples: false

ctrlr: 17 rpd_id: xxxx.xxxx.xxxx status: inact [17][0]

تصحيح الأخطاء

قم بتصحيح أخطاء جلسة عمل RPD DEPI والأحداث، بالإضافة إلى DLM.

cBR-8# debug cable rpd depi

cBR-8# debug cable rpd r-depi

cBR-8# debug cable dlm tx

cBR-8# debug cable dlm rx

معلومات ذات صلة

- توصيات تصميم PTP لشبكات R-PHY- Cisco Systems

- أستكشاف أخطاء أداء سعة معالجة DOCSIS ل RPD وإصلاحها - أنظمة Cisco

- تتطور لتصبح شبكة الاتصال البيني المتقارب - Cisco Systems

- مواصفات CableLabs RPHY

- دليل تنفيذ نقل SDN المجمع

- IETF RFC 2475

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems