المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

جلسات الفيديو cBR-8

شعاع

ECMG

التحقق من الصحة

على cBR-8

على ECMG

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين سيناريو مختبر بث فيديو رقمي - الكبل (DVB-C) باستخدام مجموعة أدوات TSDuck و VLC و cBR-8.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- DVB-C

- سيمولكريبت

- صوت

- cBR-8

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يتضمن السيناريو الوارد في هذا المستند، والموضح في الشكل أدناه، جهاز cBR-8 باعتباره iCMTS، وجهاز Linux الافتراضي (VM) المستخدم كجهاز تشويش فيديو مع VLC، وجهاز Linux VM مع TSDuck. تتم إعادة إنشاء نظام تشفير DVB-Symulcrypt، حيث يعمل cBR8 كمزامن تشفير المحاكاة (SCS)، ويلعب TSDuck VM دور مولد رسائل التحكم في الاستحقاق (ECMG) كما هو الحال مع خادم Nagra.

الجهاز الظاهري الذي يعمل كجهاز توجيه يرسل ببساطة قناة فيديو مخزنة محليا، والتي تقوم بتدوير حلقة من أجل محاكاة دفق مستمر. يحتوي cBR-8 على جلسة عمل واحدة مستندة إلى جدول (ثابت) تم تكوينها لهذه المحاكاة، ولا يوجد مربع فك (STB) أو مودم يطلب تدفق VoD، ويتم بدء تشغيله يدويا على جهاز الدفق.

عند تلقي الدفق، يحاول cBR-8 الاتصال بخادم ECMG الذي تم تكوينه، لتشفير تدفق الفيديو، ويتبادل الرسائل الموضحة في تدفق المكالمات في الشكل أعلاه. يتم تبادل هذه الرسائل بشكل واضح مع TSDuck، وهو أمر جيد لتحليل محتوى الرسائل وتصحيح الأخطاء. كذلك، ترد TSDuck على كافة الطلبات المرسلة، دون التحقق من صحة المعلمات مثل CA-SYSTEM-ID ومعايير الوصول، إلخ.

إذا فشل cBR-8 في الاتصال ب ECMG، يتم إرسال الدفق بشكل واضح بسبب فشل التعليمات في المسح.

في سيناريو الحالة الحقيقية، هناك حاجة إلى إرسال رسالة إدارة الاستحقاقات (EMM) إلى STBs، والتي تخول المستقبل بفك تشفير كلمة تحكم معينة (CW). يمكن إرسال إجراءات إدارة الحاوية (EMM) عبر وحدة التحكم cBR-8 أو على قناة منفصلة إلى أجهزة الاستقبال، كما تقوم TSDuck بمهمة محاكاة مولد EMM (EMMG)

التكوين

جلسات الفيديو cBR-8

هنا مثال على كيفية تكوين جلسات فيديو DVB على cBR-8. يتم توفير معايير الوصول عادة بواسطة نظام الوصول المشروط (CAS)، في حالة المحاكاة هذه يمكنك إنشاء رقم سداسية عشرية عشوائي، وكذلك لمعرف نظام التحكم في الوصول (CA).

يمثل Virtual-Edge-input-ip وجهة IP للتدفق، والتي في هذه الحالة ليست وجهة حقيقية، ولكن يجب أن تكون نفس IP المستخدم لإرسال تدفق الفيديو من الدفق.

cable video

encryption

linecard 1/0 ca-system dvb scrambler dvb-csa

dvb

ecmg NAGRA_ELK id 1

mode tier-based

type nagra

ca-system-id 2775 3

auto-channel-id

ecm-pid-source auto 48 8190

connection id 1 priority 1 10.48.88.12 3337

overrule

min-cp-duration 300000

tier-based

ecmg name NAGRA_ELK access-criteria c972bfd7701e6d28069ae85f5d701d63ac1aec4a

fail-to-clear

enable

service-distribution-group SDG-ACDC-LAB-TEST1 id 1

onid 100

rf-port integrated-cable 1/0/3

virtual-carrier-group VCG-ACDC-LAB-TEST1 id 1

encrypt

service-type narrowcast

rf-channel 32-35 tsid 42496-42499 output-port-number 1-4

bind-vcg

vcg VCG-ACDC-LAB-TEST1 sdg SDG-ACDC-LAB-TEST1

logical-edge-device LED-ACDC-LAB-TEST1 id 1

protocol table-based

virtual-edge-input-ip 10.10.10.10 input-port-number 1

vcg VCG-ACDC-LAB-TEST1

active

table-based

vcg VCG-ACDC-LAB-TEST1

rf-channel 32

session vod1 input-port 1 start-udp-port 65 num-sessions-per-qam 1 processing-type remap start-program 1

!

controller Integrated-Cable 1/0/3

max-carrier 44

base-channel-power 40

rf-chan 32 35

type VIDEO

frequency 850000000

rf-output NORMAL

power-adjust 0.0

qam-profile 3

شعاع

على هذا أداة، أنت يستطيع ببساطة ركبت VLC من أمر خط، وبدأت تدفق من محلي تخزين فيديو مبرد.

يمكنك الرجوع إلى الوثائق الرسمية.

ما إن يركب VLC، فإن الأمر خط أدناه يبدي كيف أن يبدأ تدفق من المبرد يعين cisco-tac-lab.mov، يعين الغاية ip ومنفذ، ال id ومنفذ على ال cBR-8، ويكرر الفيديو in order to تحاكي تدفق مستمر (— يكرر):

cvlc-tac-lab.mov —sout '#duplicate{dst=udp{mux=ts، dst=10.10.10.10:65،tsid=42496،port=65}' — كرر &

ECMG

قم بتنزيل TSDuck من موقع الويب الرسمي: TSDuck، وأرجع وثائق دليل المستخدم من أجل تثبيت معلومات الميزات والعثور عليها.

عند تثبيت TSDuck، يمكنك تشغيل ميزة ECMG على منفذ محدد (-p)، باستخدام خيار verbose (-v) ومستوى تصحيح الأخطاء المطلوب (-d#).

مثال:

sudo tsecmg -p 3337 -v -d7

التحقق من الصحة

على cBR-8

عقب يشكل أنت الفيديو جلسة على ال cBR-8، أنت يستطيع دققت أن الجلسة خلقت، بما أن هذا baser تشكيل الجلسة يكون دائما حاضر، ويبدي ما من مدخل تيار:

acdc-cbr8-2#show cable video session all

Session    Output Frequency  Streaming   Sess Session Source                  UDP   Output  Input      Output  Input    Output   Encrypt  Encrypt        Low PMV   Session

Id         Port   Hz         Type        Type Ucast Dest IP/Mcast IP (S,G)    Port  Program State      State   Bitrate  Bitrate  Type     Status         Lat NUM   Name

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1048576    1      850000000  Remap       UDP  10.10.10.10                     65    1       OFF        ON      0        0        DVB      Pending        N   -     vod1.1.0.1.32.65

بمجرد بدء تدفق الفيديو، يمكنك أن ترى أنه تم إرساله بشكل واضح، وفقا للتعليمات التي فشلت في المسح على cBR-8 إذا لم يكن ECMG قيد التشغيل بعد:

acdc-cbr8-2#show cable video sess logical-edge-device id 1

Session    Output Frequency  Streaming   Sess Session Source                  UDP   Output  Input      Output  Input    Output   Encrypt  Encrypt        Low PMV   Session

Id         Port   Hz         Type        Type Ucast Dest IP/Mcast IP (S,G)    Port  Program State      State   Bitrate  Bitrate  Type     Status         Lat NUM   Name

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1048576    1      850000000  Remap       UDP  10.10.10.10                     65    1       ACTIVE-PSI ON      15403951 15164562 DVB      Clear          N   -     vod1.1.0.1.32.65

عندما تبدأ ECMG أيضا، يمكنك أن ترى أن جلسة الفيديو مشفرة الآن:

acdc-cbr8-2#sh cable video sess logical-edge-device id 1

Session    Output Frequency  Streaming   Sess Session Source                  UDP   Output  Input      Output  Input    Output   Encrypt  Encrypt        Low PMV   Session

Id         Port   Hz         Type        Type Ucast Dest IP/Mcast IP (S,G)    Port  Program State      State   Bitrate  Bitrate  Type     Status         Lat NUM   Name

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1048576    1      850000000  Remap       UDP  10.10.10.10                     65    1       ACTIVE-PSI ON      15353613 15476997 DVB      Encrypted      N   -     vod1.1.0.1.32.65

الجلسة المشفرة بالتفصيل:

acdc-cbr8-2#sh cable video sess logical-edge-device id 1 session-id 1048576

Session Name        : vod1.1.0.1.32.65

Session Id          : 1048576

Creation Time       : Thu Dec  6 14:12:54 2018

Output Port         : 1

TSID                : 42496

ONID                : 100

Number of Sources   : 1

Destination IP    : 10.10.10.10

UDP Port          : 65

Config Bitrate      : not specified

Jitter              : 100 ms

Processing Type     : Remap

Stream Rate         : VBR

Program Number      : 1

Idle Timeout        : 2000 msec

Init Timeout        : 2000 msec

Off Timeout         : 60 sec

Encryption Type     : DVB

Encryption Status   : Encrypted

Input Session Stats:

====================

State: ACTIVE-PSI, Uptime: 0 days 00:31:33

IP Packets: In 899927, RTP 0, Drop 0

TP Packets: In 6299489, PCR 6408, PSI 4424, Null 0

Unreference 2212, Discontinuity 0

Errors: Sync loss 0, CC error 795, PCR Jump 7,

Underflow 215, Overflow 4, Block 0

Bitrate: Measured 16483732 bps, PCR 17930489 bps

Output Session Stats:

=====================

State: ON, Uptime: 0 days 00:31:33

TP Packets: In 6297330, PCR 6395, PSI 4416,

Drop 12801, Forward 6280113, Insert 6029

Errors: Info Overrun 0, Info Error 0, Block 0, Overdue 54210,

Invalid Rate 0, Underflow 0, Overflow 0

Bitrate: Measured 16433824 bps

PAT Info:

=========

Version 26, TSID 8724, len 16, section 0/0

Program 1: PMT 32

Input PMT Info:

===============

Program 1, Version 28, PCR 100, Info len 0

PID 100: Type 27, Info len 6, (lang eng)

Output PMT Info:

================

Program 1, Version 5, PCR 49, Info len 6, (CA SYS-ID 10101, PID 79)

PID 49: Type 27, Info len 6, (lang eng)

Output PID Map:

===============

PID 32 -> 48

PID 100 -> 49

والأمر لإظهار حالة اتصال ECMG:

acdc-cbr8-2#show cable video encryption dvb ecmg id 1 connection

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECMG ECMG                 ECMG     CA Sys     CA Subsys  PID     Lower  Upper  Streams/   Open Streams/   Auto Chan  Slot  ECMG         ECMG

ID   Name                 Type     ID         ID         Source  limit  limit  ECMG       ECMG            ID               Connections  Application

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    NAGRA_ELK            nagra    0x2775     0x3        auto    48     8190   1          1               Enabled    RP    1            Tier-Based

ECMG Connections for ECMG ID = 1

-----------------------------------------------------------------

Conn Conn     IP               Port    Channel Conn       Open

-ID  Priority Address          Number  ID      Status     Streams

-----------------------------------------------------------------

1    1        10.48.88.12      3337    1       Open       1

-----------------------------------------------------------------

ملاحظة: بمجرد إستلام نظام تصحيح الأخطاء (ECM) بواسطة cBR-8، يتم تخزينه في ذاكرة التخزين المؤقت، وفي حالة فقد الاتصال بنظام تصحيح الأخطاء (ECMG)، يتم إستخدام نظام تصحيح الأخطاء (ECM) المخزن مؤقتا للتشفير حتى يتم تلقي نظام جديد.

على ECMG

بفضل تصحيح الأخطاء الممكنة، يمكنك أن ترى كل الرسائل المتبادلة بين ECMG و SCS (راجع تدفق المكالمات الموضحة في الشكل الأولي):

cisco@simulcrypt:~$ sudo tsecmg -p 3337 -v -d7

debug level set to 7

* Debug: setting socket reuse address to 1

* Debug: binding socket to 0.0.0.0:3337

* Debug: server listen, backlog is 5

* TCP server listening on 0.0.0.0:3337, using ECMG <=> SCS protocol version 2

* Debug: server accepting clients

* Debug: received connection from 88.88.88.89:56102

* Debug: server accepting clients

* 88.88.88.89:56102: 2018/12/06 14:38:35: session started

* Debug: received message from 88.88.88.89:56102

channel_setup (ECMG<=>SCS)

protocol_version = 0x02

message_type = 0x0001

ECM_channel_id = 0x0001

Super_CAS_id = 0x27750003

* Debug: sending message to 88.88.88.89:56102

channel_status (ECMG<=>SCS)

protocol_version = 0x02

message_type = 0x0003

ECM_channel_id = 0x0001

section_TSpkt_flag = 1

AC_delay_start = 200

AC_delay_stop = 200

delay_start = 200

delay_stop = 200

transition_delay_start = -500

transition_delay_stop = 0

ECM_rep_period = 100

max_streams = 0

min_CP_duration = 10

lead_CW = 1

CW_per_msg = 2

max_comp_time = 100

* Debug: received message from 88.88.88.89:56102

stream_setup (ECMG<=>SCS)

protocol_version = 0x02

message_type = 0x0101

ECM_channel_id = 0x0001

ECM_stream_id = 0x0001

ECM_id = 0x0001

nominal_CP_duration = 100

* Debug: sending message to 88.88.88.89:56102

stream_status (ECMG<=>SCS)

protocol_version = 0x02

message_type = 0x0103

ECM_channel_id = 0x0001

ECM_stream_id = 0x0001

ECM_id = 0x0001

access_criteria_transfer_mode = 0

* Debug: received message from 88.88.88.89:56102

CW_provision (ECMG<=>SCS)

protocol_version = 0x02

message_type = 0x0201

ECM_channel_id = 0x0001

ECM_stream_id = 0x0001

CP_number = 0

access_criteria (20 bytes) =

C9 72 BF D7 70 1E 6D 28 06 9A E8 5F 5D 70 1D 63 AC 1A EC 4A

CP = 0

CW (8 bytes) = 4E 0A 45 9D DC 10 4A 36

CP = 1

CW (8 bytes) = AB FF 00 AA 9C 4F 11 FC

* Debug: sending message to 88.88.88.89:56102

ECM_response (ECMG<=>SCS)

protocol_version = 0x02

message_type = 0x0202

ECM_channel_id = 0x0001

ECM_stream_id = 0x0001

CP_number = 0

ECM_datagram (188 bytes) =

47 5F FF 10 00 80 70 35 80 AA 03 00 30 00 10 00 08 4E 0A 45 9D DC

10 4A 36 00 11 00 08 AB FF 00 AA 9C 4F 11 FC 00 12 00 14 C9 72 BF

D7 70 1E 6D 28 06 9A E8 5F 5D 70 1D 63 AC 1A EC 4A FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

* Debug: received message from 88.88.88.89:56102

channel_test (ECMG<=>SCS)

protocol_version = 0x02

message_type = 0x0002

ECM_channel_id = 0x0001

* Debug: sending message to 88.88.88.89:56102

channel_status (ECMG<=>SCS)

protocol_version = 0x02

message_type = 0x0003

ECM_channel_id = 0x0001

section_TSpkt_flag = 1

AC_delay_start = 200

AC_delay_stop = 200

delay_start = 200

delay_stop = 200

transition_delay_start = -500

transition_delay_stop = 0

ECM_rep_period = 100

max_streams = 0

min_CP_duration = 10

lead_CW = 1

CW_per_msg = 2

max_comp_time = 100

* Debug: received message from 88.88.88.89:56102

stream_test (ECMG<=>SCS)

protocol_version = 0x02

message_type = 0x0102

ECM_channel_id = 0x0001

ECM_stream_id = 0x0001

* Debug: sending message to 88.88.88.89:56102

stream_status (ECMG<=>SCS)

protocol_version = 0x02

message_type = 0x0103

ECM_channel_id = 0x0001

ECM_stream_id = 0x0001

ECM_id = 0x0001

access_criteria_transfer_mode = 0

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في cBR-8، يمكنك أستكشاف مشاكل التشفير وإصلاحها مع عمليات تعقب النظام الأساسي للمشرف المطابقة المعينة على مستوى تصحيح الأخطاء أو مستوى التشويش (لا تنس إستعادة مستوى الإعلام في النهاية):

set platform software trace sup-veman rp نشط scs debug

يبدو تبادل الرسائل الصحيح بين cBR-8 و ECMG كما يلي:

show platform software trace message sup-veman rp active reverse

12/07 15:34:43.963 [scs]: [47872]: (debug): ECMG Send channel_setup for channel_id 1

12/07 15:34:43.965 [scs]: [47872]: (debug): ECMG Received channel_status for channel_id 1

12/07 15:34:43.965 [scs]: [47872]: (info): ECMG Channel 0 setup to ip 10.48.88.12 port 3337

12/07 15:34:43.965 [scs]: [47872]: (debug): Open stream 1

12/07 15:34:43.965 [scs]: [47872]: (debug): ECMG Send stream_setup for channel_id 1, stream_id 1

12/07 15:34:43.965 [scs]: [47872]: (debug): ECMG Received stream_status for channel_id 1, stream_id 1

12/07 15:34:43.965 [scs]: [47872]: (info): ECMG Stream 1 setup to ip 10.48.88.12 port 3337

12/07 15:34:43.965 [scs]: [47872]: (debug): Request ECM for CP 0

12/07 15:34:43.965 [scs]: [47872]: (debug): ECMG Send CW_provision with 20 AC bytes for channel_id 1, stream_id 1

12/07 15:34:43.966 [scs]: [47872]: (debug): Received ECM_response for channel_id 1, stream_id 1

12/07 15:34:43.966 [scs]: [47872]: (debug): ECMGp: Forward ECM pkts to SCS

12/07 15:34:43.966 [scs]: [47872]: (debug): Received ECM for CP 0

12/07 15:34:56.015 [scs]: [47872]: (debug): ECMG Send channel_test for channel_id 1

12/07 15:34:56.016 [scs]: [47872]: (debug): ECMG Received channel_status for channel_id 1

12/07 15:35:18.039 [scs]: [47872]: (debug): ECMG Send stream_test for channel_id 1, stream_id 1

12/07 15:35:18.042 [scs]: [47872]: (debug): ECMG Received stream_status for channel_id 1, stream_id 1

معلومات ذات صلة

- المواصفات الفنية لبرنامج محاكاة DVB، الأحدث وقت إنشاء هذه المقالة: ETSI TS 103 197 V1.5.1 (2008-10)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems